Contenu

Introduction

Problème

Solution

Références

Introduction

Il existe différents modèles de commutateurs Cisco Catalyst 9200 et 9200L. Ces modèles peuvent être classés en trois grandes catégories :

a) Les modèles PoE (non Power over Ethernet) avec un nombre quelconque de ports ne prennent en charge que des alimentations de 125 W dans l'un ou l'autre des deux logements. Ces modèles peuvent être identifiés par le « T » dans leur nom de modèle.

b) Les modèles PoE à 24 ports ne prennent en charge que les alimentations de 600 W dans l'un ou l'autre des deux logements. Ces modèles peuvent être identifiés par « 24P » dans leur nom de modèle.

c) Les modèles PoE à 48 ports ne prennent en charge que les alimentations 1 000 W (1 kW) dans l'un ou l'autre des deux logements. Ces modèles peuvent être identifiés par « 48P » dans leur nom de modèle.

En d'autres termes, chaque commutateur Catalyst 9200 ou Catalyst 9200L prend en charge une alimentation d'une valeur de puissance exacte.

Problème

Chacune des trois catégories ci-dessus de commutateurs Catalyst 9200 et 9200L prend en charge une alimentation d'une valeur de puissance unique. Si un module d'alimentation non pris en charge est accidentellement inséré, il y aura un syslog similaire à .

%PLATFORM_FEP-1-FRU_PS_INCOMPATIBLE: Switch 1: power supply A is incompatible and will be turned off

Solution

Il est possible que l'utilisateur puisse accidentellement mélanger et faire correspondre des blocs d'alimentation destinés à ces trois catégories de commutateurs C9200/C9200L. Étant donné que les commutateurs Catalyst 9200 et 9200L ne permettent pas l'utilisation interchangeable de modules d'alimentation de plus d'une puissance dans l'un ou l'autre de leurs deux logements, syslog ci-dessus sera lancé. Ce syslog indique le numéro de commutateur (s'il est dans la pile) et le logement d'alimentation (A ou B) où un bloc d'alimentation incompatible a été inséré. Retirez-le et remplacez-le par une alimentation prise en charge.

Pour plus d'informations, consultez la matrice de compatibilité des blocs d'alimentation des commutateurs Catalyst 9200 et Catalyst 9200L.

Commutateurs de la gamme C9200

Modèle d'alimentation pris en charge

Commentaires

C9200-24T, C9200-48T

PWR-C6-125WAC ou PWR-C5-125WAC

Ces deux variantes C5 et C6 n'ont aucune différence fonctionnelle. Ils peuvent être mélangés et appariés dans les logements A et B

C9200-24P, C9200-24PB, C9200-24PXG

PWR-C6-600WAC ou PWR-C5-600WAC

Ces deux variantes C5 et C6 n'ont aucune différence fonctionnelle. Ils peuvent être mélangés et appariés dans les logements A et B

C9200-48P, C9200-48PB, C9200-48PXG

PWR-C6-1KWAC ou PWR-C5-1KWAC

Ces deux variantes C5 et C6 n'ont aucune différence fonctionnelle. Ils peuvent être mélangés et appariés dans les logements A et B

Commutateurs de la gamme C9200L

C9200L-24T-4G, C9200L-48T-4G, C9200L-24T-4X, C9200L-48T-4X

PWR-C5-125WAC

La variante C6 n'est pas prise en charge dans C9200L. Il s'agit du seul bloc d'alimentation pouvant être utilisé dans les logements A et B

C9200L-24P-4G, C9200L-24P-4X, C9200L-24PXG-4X, C9200L-24PXG-2Y

PWR-C5-600WAC

La variante C6 n'est pas prise en charge dans C9200L. Il s'agit du seul bloc d'alimentation pouvant être utilisé dans les logements A et B

C9200L-48P-4G, C9200L-48P-4X, C9200L-48PXG-4X, C9200L-48PXG-2Y

PWR-C5-1KWAC

La variante C6 n'est pas prise en charge dans C9200L. Il s'agit du seul bloc d'alimentation pouvant être utilisé dans les logements A et B

Références

Fiche technique du Catalyst 9200