Table des matières

Introduction

Informations générales

Recommandations

Plates-formes Catalyst 1000/2960/3560/CDB et 4500

Plates-formes Catalyst 3650 et 3850

Plates-formes Catalyst 6K

Versions spéciales d'ingénierie

Introduction

Ce document décrit une liste de logiciels Cisco IOS® stables pour les commutateurs des gammes Catalyst 1000/2960/3560/CDB/4500, 3650/3850 et 6500/6800.

Informations générales

Les recommandations sont les plus récentes en date du Janvier 2023.

Les informations contenues dans ce document ne sont pas exhaustives et ont pour but de vous guider de manière générale, en particulier dans les cas de déploiements ou de mises à niveau en masse.

Si vous êtes intéressé par les recommandations logicielles sur les commutateurs de la gamme Catalyst 9000, veuillez vous reporter à cette page.

Recommandations

Plates-formes Catalyst 1000/2960/3560/CDB et 4500

Gamme de produits

Détails du produit

Recommandé

Version de Cisco IOS

Fin du logiciel

Entretien

Réussite (O/N)

Fin de l'assistance PSIRT/fin de l'assistance matérielle (O/N)

liaison en fin de vie

Catalyst 1000

Catalyst 1000 (tous les modèles)

15,2(7)E7

N [À DÉTERMINER]

N [À DÉTERMINER]

Fin de vie non annoncée

Catalyst 2960

Catalyst 2960X

15,2(7)E7

N [Oct '23]

N [Oct '27]

Cliquez ici

Catalyst 2960XR

15,2(7)E7

N [Oct '23]

N [Oct '27]

Cliquez ici

Catalyst 2960L

15,2(7)E7

Y [Oct '22]

N [Oct '26]

Cliquez ici

Catalyst 2960+

15,2(7)E7

Y [Oct '22]

N [Oct '26]

Cliquez ici

Catalyst 2960C

15,2(7)E7

O [Oct '21]

N [Oct '25]

Cliquez ici

Catalyst 2960CX

15,2(7)E7

N [25 avril]

N [29 avril]

Cliquez ici

Catalyst 3560

Catalyst 3560CX

15,2(7)E7

N [25 avril]

N [29 avril]

Cliquez ici

BCD

Catalyst CDB-8P

15,2(7)E7

N [À DÉTERMINER]

N [À DÉTERMINER]

Fin de vie non annoncée

Catalyst CDB-8U

15,2(7)E7

N [À DÉTERMINER]

N [À DÉTERMINER]

Fin de vie non annoncée

Catalyst 4500

(modulaire)

Sup 8-E

3.11.7E

O [Oct '21]

N [Oct '25]

Cliquez ici

Sup 8L-E

3.11.7E

O [Oct '21]

N [Oct '25]

Cliquez ici

Sup 9-E

3.11.7E

Y [Oct '22]

N [Oct '26]

Cliquez ici

Catalyst 4500-X

(Fixe)

Catalyst 4500-X

3.11.7E

O [Oct '21]

N [Oct '25]

Cliquez ici

* 15.2(7)/3.11 est la version de maintenance étendue active actuelle.

Plates-formes Catalyst 3650 et 3850

Gamme de produits

Détails du produit

Recommandé

Version de Cisco IOS-XE

Fin du logiciel

Entretien

Réussite (O/N)

Fin de l'assistance PSIRT/fin de l'assistance matérielle (O/N)

liaison en fin de vie

Catalyst 3650

3650 (tous les modèles)

16.12.8

Y [Oct '22]

N [Oct '26]

Cliquez ici

Catalyst 3850

3850-12XS, 3850-24XS, 3850-48XS

16.12.8

Y [23 avril]

N [27 avril]

Cliquez ici

3850 (tous les autres modèles)

16.12.8

O [Oct '21]

N [Oct '25]

Cliquez ici

Plates-formes Catalyst 6K

Gamme de produits

Détails du produit

Recommandé

Version de Cisco IOS

Fin du logiciel

Entretien

Réussite (O/N)

Fin de l'assistance PSIRT/fin de l'assistance matérielle (O/N)

liaison en fin de vie

Catalyst 6500

Sup 2T

15,5(1)SY10

O [Oct '21]

N [Oct '25]

Cliquez ici

Catalyst 6800

C6840-X

15,5(1)SY10

O [Oct '21]

N [Oct '25]

Cliquez ici

C6880-X

15,5(1)SY10

O [Oct '21]

N [Oct '25]

Cliquez ici

Sup 6T

15,5(1)SY10

Y [23 avril]

N [27 avril]

Cliquez ici

*15.5(1)SY est la version de maintenance étendue active.

Versions spéciales d'ingénierie

Dans certains cas, des bogues critiques sont mis à disposition sur les versions Engineering Special (ES). Ces builds ne sont pas disponibles sur CCO (cisco.com). Si vous rencontrez des problèmes spécifiques à votre environnement qui ne sont pas encore résolus dans les versions cisco.com qui existent déjà, veuillez contacter Cisco Customer Experience (CX) pour explorer la possibilité d'un code Engineering Special (ES). Les versions spéciales d'ingénierie sont destinées à être déployées pour une durée limitée et il est conseillé de passer à la prochaine reconstruction de maintenance dès qu'elle sera disponible sur cisco.com.  Les versions Engineering Special sont entièrement prises en charge par Cisco Customer Experience (CX) et l'unité commerciale (BU).