Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Détermination du matériel lorsqu'il est alimenté et en fonctionnement

Sortie 1 - Commutateurs exécutant CatOS

Sortie 2 - Commutateurs exécutant Supervisor IOS

Détermination du matériel lors du retrait du châssis

Configuration physique du Supervisor Engine

show module Sorties

Détermination du numéro de référence

Informations connexes

Introduction

Les commutateurs de la gamme Cisco Catalyst 6000 peuvent être installés avec des moteurs de superviseur doubles pour fournir la redondance de couche 2. Quand les moteurs de superviseur sont équipés d’une carte de commutation multicouche (MSFC), la double carte MSFC fournit également la redondance de couche 3.

Ce document fournit quelques vérifications simples que vous pouvez effectuer pour déterminer si une paire de superviseurs répond aux exigences matérielles de configuration de redondance si elle est installée dans un commutateur Cisco Catalyst 6000 ou 6500. Ce document fournit une brève explication des différents matériels disponibles, des références et un tableau avec des représentations graphiques du matériel. Un exemple de sortie de commande show module est également fourni en cliquant sur les images du tableau.

Ces procédures s'appliquent aux commutateurs de la gamme Catalyst 6000 exécutant Cisco CatOS® ainsi que le logiciel système Cisco IOS®. Pour en savoir plus sur les différences entre CatOS et le logiciel système Cisco IOS, référez-vous à Conversion du logiciel système de CatOS à Cisco IOS pour les commutateurs Catalyst 6500/6000 pour plus d'informations.

Conditions préalables

Conditions requises

Les lecteurs de ce document devraient avoir connaissance des sujets suivants :

- Comprendre le fonctionnement de la redondance de Supervisor Engine

- Redondance de MSFC

Le moteur de supervision, le moteur de routage et les modèles de moteur de transfert doivent être identiques sur les deux modules pour que la redondance soit prise en charge.

Remarque : Pour la redondance, il n'est pas nécessaire que le micrologiciel corresponde.

Pour savoir quel type de module de supervision est installé dans votre châssis, vous avez besoin des informations suivantes :

- Modèle du moteur de supervision : plusieurs modèles de moteurs de supervision peuvent être utilisés dans les commutateurs Catalyst 6000 et 6500. Actuellement, les modèles suivants peuvent être utilisés :

- Supervisor Engine I (WS-X6K-SUP1-2GE)

- Supervisor Engine IA (WS-X6K-SUP1A-2GE)

- Supervisor Engine II (WS-X6K-SUP2-2GE)

- Supervisor Engine 720 (WS-SUP720-BASE)

- Le moteur de transfert utilisé : selon le module, le superviseur peut être équipé de différents types de moteurs de transfert. Actuellement, les modèles suivants peuvent être utilisés :

- PFC (Policy Feature Card) (WS-F6K-PFC)

- PFC 2 (WS-F6K-PFC2)

- Carte de commutation de couche 2 (L2) (WS-F6020)

- Carte de commutation L2 II (WS-F6020A)

- PFC3 ( WS-F6K-PFC3A )

- Le moteur de routage utilisé : le module Supervisor peut également être équipé d'un moteur de routage afin que votre commutateur Catalyst 6000 ou 6500 puisse être utilisé comme commutateur de couche 3 (L3). Actuellement, les modèles suivants peuvent être utilisés :

- Carte MSFC (Multilayer Switch Feature Card) (WS-F6K-MSFC)

- Carte MSFC2 (Multilayer Switch Feature Card 2) (WS-F6K-MSFC2)

- Carte MSFC3 (Multilayer Switch Feature Card 3) (WS-SUP720)

Pour plus d'informations sur les références, reportez-vous aux sections Informations générales et Comment déterminer la référence dans le document Comment déterminer le type de module de supervision installé dans les commutateurs de la gamme Catalyst 6500/6000.

Components Used

Les sorties montrées dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel Catalyst 6000 suivantes :

- Supervisor I avec CatOS 8.2(1)

- Supervisor II avec le logiciel Cisco IOS Version 12.1(20)E2

- Supervisor 720 avec CatOS 8.1(1)

- Supervisor 720 avec le logiciel Cisco IOS 12.2(17b)SX

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Détermination du matériel lorsqu'il est alimenté et en fonctionnement

Pour savoir quel matériel est utilisé lorsque le commutateur est sous tension et fonctionne, connectez-vous au commutateur Catalyst et exécutez la commande show module. Selon le type de logiciel que vous exécutez (CatOS ou le logiciel Cisco IOS), la sortie affichée sera similaire à la sortie affichée dans Output One, ou similaire à celle affichée dans Output Two.

Lorsque vous installez deux moteurs de supervision, le premier moteur de supervision à être mis en ligne devient le module actif ; Le deuxième module Supervisor Engine passe en mode de secours (standby). Toutes les fonctions d'administration et de gestion de réseau, telles que SNMP, la console d'interface de ligne de commande (CLI), Telnet, le protocole STP (Spanning Tree Protocol), le protocole CDP (Cisco Discovery Protocol) et le protocole VTP (VLAN Trunking Protocol), sont traitées sur le Supervisor Engine actif. Sur le Supervisor Engine de secours, le port de console est inactif, l'état du module s'affiche en veille et l'état des ports de liaison ascendante s'affiche normalement.

Sortie 1 - Commutateurs exécutant CatOS

C'est le premier exemple de sortie .

6513-47a(enable)  show module

Mod  Slot Ports Module-Type                Model               Sub Status

--- ---- ----- -------------------------  ------------------- --- --------

1   1    2     1000BaseX Supervisor       WS-X6K-SUP2-2GE     yes ok

15  1    1     Multilayer Switch Feature  WS-F6K-MSFC2        no  OK

2   2    2     1000BaseX Supervisor       WS-X6K-SUP2-2GE     yes standby

16  2    1     Multilayer Switch Feature  WS-F6K-MSFC2        no  OK

Mod Module-Name         Serial-Num

--- ------------------- -----------

1                       SAD051307ER

15                      SAD050814J3

2                       SAD0421058D

16                      SAD042106PB

Mod MAC-Address(es)                        Hw     Fw         Sw

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

1   00-01-64-75-eb-ce to 00-01-64-75-eb-cf 2.2    6.1(3)     6.2(2)

00-01-64-75-eb-cc to 00-01-64-75-eb-cd

00-05-5f-0f-ec-80 to 00-05-5f-0f-ec-bf

15  00-05-5e-da-ee-00 to 00-05-5e-da-ee-3f 1.2    12.1(8a)E5 12.1(8a)E5

2   00-01-64-f8-38-ac to 00-01-64-f8-38-ad 0.310  6.1(2)     6.3(3)

00-01-64-f8-38-ae to 00-01-64-f8-38-af

16  00-02-fd-b1-0f-00 to 00-02-fd-b1-0f-3f 1.1    12.1(8a)E5 12.1(8a)E5

Mod Sub-Type                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------

1   L3 Switching Engine II  WS-F6K-PFC2         SAD051405TV 1.3

2   L3 Switching Engine II  WS-F6K-PFC2         SAD04110B5E 0.305

Examinez le résultat en gras. Vous pouvez voir ces informations :

- WS-X6K-SUP2-2GE : Supervisor Engine II

- WS-F6K-PFC2 : Module équipé d'une carte PFC 2

- WS-F6K-MSFC2 : Module équipé d'une carte MSFC 2

Sortie 2 - Commutateurs exécutant Supervisor IOS

Sinon, le résultat peut ressembler à celui-ci :

Telix> show module

Mod   Ports Card Type                                Model             Serial No.

---   ----- ---------------------------------        ----------------  -----------

1      2  Cat 6k Supervisor 1 Enhanced QoS (Active) WS-X6K-SUP1A-2GE SAD03460665

4     48  48 port 10/100 mb RJ-45 ethernet          WS-X6248-RJ-45   SAD040201BS

Mod MAC addresses                       Hw     Fw             SW     Status

--- --------------------------------- ------ ---------     --------- -------

2  00d0.bcf0.2064 to 00d0.bcf0.2065   1.0    5.1(1)       7.1(0.9)  OK

4  0030.962d.afdc to 0030.962d.b00b   1.1    4.2(0.24)    7.1(0.9)  OK

Mod Sub-Module                     Model         Serial             Hw    Status

--- ---------------------------   ------------   ---------------   ------ ------

1 Policy Feature Card           WS-F6K-PFC      SAD03477104       1.0    OK

1 MSFC Cat6k daughterboard      WS-F6K-MSFC     SAD03470065       1.2    OK

Examinez le résultat en gras. Vous pouvez voir ces informations :

- WS-X6K-SUP1A-2GE : Supervisor Engine IA

- WS-F6K-PFC : Module équipé d'une carte PFC

- WS-F6K-MSFC : Module équipé d'une carte MSFC

Détermination du matériel lors du retrait du châssis

Si vous retirez les modules du châssis, il est toujours possible de déterminer le type de matériel dont vous disposez et de déterminer le numéro de référence utilisé. Le tableau ci-dessous représente graphiquement différentes combinaisons qui répondent aux exigences matérielles de redondance du commutateur Cisco Catalyst 6000/6500. Si vous cliquez sur le lien au-dessus de l'image, une sortie show module correspondante s'affiche.

Configuration physique du Supervisor Engine

- Sup IA avec F-6020

- Sup IA avec PFC

- Sup IA avec PFC et MSFC

- Sup IA avec PFC et MSFC2

- Sup II avec PFC2 et MSFC2 expédiés avant novembre 2001

- Sup II avec PFC2 et MSFC2 expédiés après novembre 2001

show module Sorties

Sup IA avec F-6020A

Console>(enable) show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP1A-2GE    yes ok

2   2    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP1A-2GE    yes standby

Mod Module-Name         Serial-Num

--- ------------------- -----------

1                       SAD050404KM

2                       SAD05040EC2

Mod MAC-Address(es)                        Hw     Fw         Sw

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

1   00-02-7e-27-17-f6 to 00-02-7e-27-17-f7 7.0    5.3(1)     5.5(9)

00-02-7e-27-17-f4 to 00-02-7e-27-17-f5

00-d0-03-8c-9c-00 to 00-d0-03-8c-9f-ff

2   00-01-64-75-80-16 to 00-01-64-75-80-17 7.0    5.3(1)     5.5(9)

00-01-64-75-80-14 to 00-01-64-75-80-15

Mod Sub-Type                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------

1   L2 Switching Engine II  WS-F6020A           SAD05030WR5 2.0

2   L2 Switching Engine II  WS-F6020A           SAD05030VZH 2.0

Sup IA avec PFC

Console> show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP1A-2GE    yes OK

2   2    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP1A-2GE    yes standby

Mod Module-Name         Serial-Num

--- ------------------- -----------

1                       SAD041203B9

2                       SAD040803Z5

Mod MAC-Address(Es)                        Hw     Fw         SW

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

1   00-30-7b-90-f5-ba to 00-30-7b-90-f5-bb 3.1    5.3(1)     5.5(9)

00-30-7b-90-f5-b8 to 00-30-7b-90-f5-b9

00-d0-06-24-f0-00 to 00-d0-06-24-f3-ff

2   00-d0-d3-36-b1-a6 to 00-d0-d3-36-b1-a7 3.1    5.3(1)     5.5(9)

00-d0-d3-36-b1-a4 to 00-d0-d3-36-b1-a5

Mod Subtype                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------

1   L3 Switching Engine     WS-F6K-PFC          SAD04120059 1.1

2   L3 Switching Engine     WS-F6K-PFC          SAD04080DR8 1.0

Sup IA avec PFC et MSFC

Console> show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP1A-2GE    yes OK

15  1    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC         no  OK

2   2    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP1A-2GE    yes standby

16  2    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC         no  OK

Mod Module-Name         Serial-Num

--- ------------------- -----------

1                       SAD041203B2

15                      SAD041009DF

2                       SAD040803Z1

16                      SAD0406045K

Mod MAC-Address(Es)                        Hw     Fw         SW

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

1   00-30-7b-90-f5-ba to 00-30-7b-90-f5-bb 3.1    5.3(1)     5.5(9)

00-30-7b-90-f5-b8 to 00-30-7b-90-f5-b9

00-d0-06-24-f0-00 to 00-d0-06-24-f3-ff

15  00-30-7b-90-f5-bc to 00-30-7b-90-f5-fb 1.3    12.1(8a)E5 12.1(8a)E5

2   00-d0-d3-36-b1-a6 to 00-d0-d3-36-b1-a7 3.1    5.3(1)     5.5(9)

00-d0-d3-36-b1-a4 to 00-d0-d3-36-b1-a5

16  00-d0-d3-36-b1-a8 to 00-d0-d3-36-b1-e7 1.3    12.1(8a)E5 12.1(8a)E5

Mod Subtype                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------

1   L3 Switching Engine     WS-F6K-PFC          SAD041200V9 1.1

2   L3 Switching Engine     WS-F6K-PFC          SAD04080DR7 1.0

Sup IA avec PFC et MSFC2

Console> (enable) show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP1A-2GE    yes OK

15  1    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC2        no  OK

2   2    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP1A-2GE    yes standby

16  2    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC2        no  OK

Mod Module-Name          Serial-Num

--- -------------------- -----------

1                        SAD0433088P

15                       SAD04360AJ8

2                        SAD05030UEW

16                       SAD05030Z4W

Mod MAC-Address(Es)                        Hw     Fw         SW

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

1   00-d0-d3-3d-d2-3a to 00-d0-d3-3d-d2-3b 3.2    5.3(1)     6.3(3)

00-d0-d3-3d-d2-38 to 00-d0-d3-3d-d2-39

00-30-7b-4e-64-00 to 00-30-7b-4e-67-ff

15  00-03-6b-f1-2a-40 to 00-03-6b-f1-2a-7f 1.1    12.1(8a)E5  12.1(8a)E5

2   00-02-7e-f5-c8-7e to 00-02-7e-f5-c8-7f 7.1    5.3(1)     6.2(2)

00-02-7e-f5-c8-7c to 00-02-7e-f5-c8-7d

16  00-04-dd-f1-f0-80 to 00-04-dd-f1-f0-bf 1.2    12.1(8a)E5  12.1(8a)E5

Mod Subtype                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------

1   L3 Switching Engine     WS-F6K-PFC          SAD04330KWZ 1.1

2   L3 Switching Engine     WS-F6K-PFC          SAD050315AR 1.1

Sup II avec PFC2 et MSFC2 expédiés avant novembre 2001

Console> show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP2-2GE     yes OK

15  1    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC2        no  OK

2   2    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP2-2GE     yes standby

16  2    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC2        no  OK

Mod Module-Name         Serial-Num

--- ------------------- -----------

1                       SAD051307ER

15                      SAD050814J3

2                       SAD0421058D

16                      SAD042106PB

Mod MAC-Address(Es)                        Hw     Fw         SW

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

1   00-01-64-75-eb-ce to 00-01-64-75-eb-cf 2.2    6.1(3)     6.2(2)

00-01-64-75-eb-cc to 00-01-64-75-eb-cd

00-05-5f-0f-ec-80 to 00-05-5f-0f-ec-bf

15  00-05-5e-da-ee-00 to 00-05-5e-da-ee-3f 1.2    12.1(8a)E5 12.1(8a)E5

2   00-01-64-f8-38-ac to 00-01-64-f8-38-ad 0.310  6.1(2)     6.3(3)

00-01-64-f8-38-ae to 00-01-64-f8-38-af

16  00-02-fd-b1-0f-00 to 00-02-fd-b1-0f-3f 1.1    12.1(8a)E5 12.1(8a)E5

Mod Subtype                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------

1   L3 Switching Engine II  WS-F6K-PFC2         SAD051405TV 1.3

2   L3 Switching Engine II  WS-F6K-PFC2         SAD04110B5E 0.305

Sup II avec PFC2 et MSFC2 expédiés après novembre 2001

Console> (enable) show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP2-2GE     yes ok

15  1    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC2        no  ok

2   2    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP2-2GE     yes standby

16  2    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC2        no  ok

Mod Module-Name         Serial-Num

--- ------------------- -----------

1                       SAD051307ER

15                      SAD050814J3

2                       SAD0421058D

16                      SAD042106PB

Mod MAC-Address(es)                        Hw     Fw         Sw

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

1   00-01-64-75-eb-ce to 00-01-64-75-eb-cf 2.2    6.1(3)     6.2(2)

00-01-64-75-eb-cc to 00-01-64-75-eb-cd

00-05-5f-0f-ec-80 to 00-05-5f-0f-ec-bf

15  00-05-5e-da-ee-00 to 00-05-5e-da-ee-3f 1.2    12.1(8a)E5 12.1(8a)E5

2   00-01-64-f8-38-ac to 00-01-64-f8-38-ad 0.310  6.1(2)     6.3(3)

00-01-64-f8-38-ae to 00-01-64-f8-38-af

16  00-02-fd-b1-0f-00 to 00-02-fd-b1-0f-3f 1.1    12.1(8a)E5 12.1(8a)E5

Mod Sub-Type                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------

1   L3 Switching Engine II  WS-F6K-PFC2         SAD051405TV 1.3

2   L3 Switching Engine II  WS-F6K-PFC2         SAD04110B5E 0.305

Sup 720 avec PFC3 exécutant Cisco CatOS

Console> (enable) show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

3   3    48    10/100BaseTX Ethernet     WS-X6348-RJ-45      yes ok

5   5    2     1000BaseX Supervisor      WS-SUP720-BASE      yes ok

Mod      Module-Name               Serial-Num

---   --------------------         -----------

3                                   SAD04350CUY

5                                   SAD072704PE

Mod    MAC-Address(es)                          Hw     Fw     Sw

---     -------------------------------------- ------ -------- ------------

3       00-01-97-55-0e-70 to 00-01-97-55-0e-9f  1.1   5.4(2) 8.1(1)

5       00-0c-ce-64-1c-4e to 00-0c-ce-64-1c-4f  2.1   7.7(1) 8.1(1)

00-0c-ce-64-1c-4c to 00-0c-ce-64-1c-4f

00-0a-42-d1-75-80 to 00-0a-42-d1-79-7f

Mod  Sub-Type                 Sub-Model    Sub-Serial  Sub-Hw    Sub-Sw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------ ------

3  Inline Power Module      WS-F6K-VPWR                  1.0      0.0(0)

5  L3 Switching Engine III  WS-F6K-PFC3A   SAD072704UN   1.1

Sup 720 avec PFC3 et MSFC3 exécutant le logiciel Cisco IOS

Router# show module

Mod     Ports      Card Type                                           Model             Serial No.

---       -----    --------------------------------------          ------------------     -----------

1          16       SFM-capable 16 port 1000mb GBIC                WS-X6516-GBIC         SAD050706EW

3          48       48 port 10/100 mb RJ45                         WS-X6348-RJ-45        SAD04350CUY

5           2       Supervisor Engine 720 (Active)                 WS-SUP720-BASE        SAD072905FS

Mod     MAC addresses                              Hw           Fw            Sw               Status

---    ----------------------------------        ------       ------------  ------------       -------

1      00d0.c0d4.7a7c to 00d0.c0d4.7a8b           2.0          6.1(3)         8.3(0.63)TET      Ok

3      0001.9755.0e70 to 0001.9755.0e9f           1.1          5.4(2)         8.3(0.63)TET      Ok

5      000c.ce64.2590 to 000c.ce64.2593           2.3          7.7(1)         12.2(17b)SXA      Ok

Mod     Sub-Module                 Model                     Serial       Hw       Status

---   ------------------------    ---------------          ----------     -------  -------

3      Inline Power Module         WS-F6K-PWR                               1.0       Ok

5      Policy Feature Card 3       WS-F6K-PFC3A            SAD0727054R      1.2       Ok

5      MSFC3 Daughterboard         WS-SUP720               SAD0722004E      1.5       Ok

Mod Online Diag Status

--- -------------------

1 Pass

3 Pass

5 Pass

Détermination du numéro de référence

Une fois que vous avez les informations décrites dans les sections précédentes, vous pouvez déterminer quel numéro de pièce correspond au commutateur Catalyst.

Remarque : La quantité de mémoire installée sur le Supervisor et le MSFC doit toujours être vérifiée séparément, car elle n'est pas toujours reflétée dans un numéro de référence différent.

Sur Supervisor Engine I :

- WS-X6K-SUP1-2GE : Carte de fonction Supervisor Engine I, L2

- WS-X6K-SUP1A-2GE : Carte de fonction Supervisor Engine I, L2

- WS-X6K-SUP1A-PFC : Supervisor Engine I, PFC

- WS-X6K-SUP1A-MSFC : Supervisor Engine I, PFC, MSFC

- WS-X6K-S1A-MSFC2 : Supervisor Engine I, PFC, MSFC2

Sur Supervisor Engine II :

- WS-X6K-S2-PFC2 : Supervisor Engine II, PFC2

- WS-X6K-S2-MSFC2 : Supervisor Engine II, PFC2, MSFC2

- WS-X6K-S2U-MSFC2 : Supervisor Engine II avec 256 Mo de DRAM sur le Supervisor, PFC2, 256 Mo de DRAM sur MSFC2

Sur Supervisor 720 :

- WS-SUP720 : Supervisor Engine 720, fabric intégré, PFC3A, MSFC3

Remarque : Dans certaines circonstances, il se peut que le MSFC, MSFC2 ou MSFC3 ne s'affiche pas lorsque vous utilisez les commandes présentées dans ce document. Si vous ne voyez pas le MSFC, MSFC2 ou MSFC3 dans le résultat de ces commandes, mais que vous êtes sûr qu'il y a un moteur de routage sur le module Supervisor, référez-vous à Récupérer un MSFC manquant de la commande show module du Supervisor Engine pour plus d'informations.

Informations connexes

- Présentation de la redondance MSFC interne sur les commutateurs Catalyst 6000 en mode hybride

- Comment déterminer le type de module de superviseur installé dans les commutateurs Catalyst des gammes 6500/6000

- Commutateurs de la gamme Cisco Catalyst 6000 configurant la redondance

- Configuration de la redondance du moteur de supervision RPR ou RPR+

- Guides de configuration des commutateurs de la gamme Cisco Catalyst 6000

- Références des commandes des commutateurs de la gamme Cisco Catalyst 6000

- Présentation des commutateurs de la gamme Cisco Catalyst 6000

- Guides d'installation des commutateurs de la gamme Cisco Catalyst 6000

- Support technique - Cisco Systems