Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Différence entre CatOS et la plate-forme logicielle Cisco IOS

Images du logiciel Catalyst 6500/6000 CatOS et Cisco IOS

Comprendre les conventions de noms d'image logicielle pour CatOS et le logiciel Cisco IOS

Différences système par défaut entre CatOS et le logiciel Cisco IOS

Comprendre les interfaces dans le logiciel système Cisco IOS

Modes d'interface (port) dans le logiciel Cisco IOS

Configuration des interfaces Ethernet de couche 2

Configuration et état des ports Matrice de commandes CatOS/Cisco IOS

Comprendre l'utilisation de la commande range dans le logiciel Cisco IOS

Configurations du logiciel Cisco IOS

Configuration des agrégations dans le logiciel Cisco IOS

Configurer EtherChannels dans le logiciel Cisco IOS

Configurer des VLAN dans le logiciel Cisco IOS

Configurer VTP dans le logiciel Cisco IOS

Matrice de commandes du logiciel CatOS/Cisco IOS

Informations connexes

Introduction

Ce document familiarise les utilisateurs de Catalyst OS (CatOS) avec les configurations de la couche 2 (L2) que le logiciel système Cisco IOS® utilise. Ce document couvre les similitudes et les différences entre CatOS et le logiciel Cisco IOS pour les commandes et les concepts tels que les ports/interfaces, les agrégations, les canaux, les VLAN et le protocole VTP (Virtual Trunk Protocol). Le document fournit une matrice des commandes du logiciel CatOS/Cisco IOS pour référence rapide en ce qui concerne les commandes les plus populaires.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Différence entre CatOS et la plate-forme logicielle Cisco IOS

il est possible d'utiliser une image CatOS comme plate-forme logicielle pour exécuter le moteur de superviseur sur les commutateurs Catalyst 6500/6000. Si la MSFC facultative est installée, une image de logiciel Cisco IOS distincte est utilisée pour exécuter la MSFC. CatOS sur le moteur de superviseur et le logiciel Cisco IOS sur la MSFC (hybride) :

une seule image du logiciel Cisco IOS peut être utilisée comme logiciel système pour exécuter le moteur de superviseur et la MSFC sur les commutateurs Catalyst 6500/6000. Logiciel Cisco IOS sur Supervisor Engine and MSFC (natifs) :

Remarque : Pour plus d'informations, reportez-vous au document Comparaison des systèmes d'exploitation Cisco Catalyst et Cisco IOS pour les commutateurs de la gamme Cisco Catalyst 6500.

Images du logiciel Catalyst 6500/6000 CatOS et Cisco IOS

Les commutateurs Catalyst 6500/6000 peuvent exécuter l'un des deux types de logiciels.

CatOS : Cette implémentation est logiquement équivalente à un commutateur de la gamme Catalyst 5500/5000 avec un module de commutation de route (RSM). Lorsque vous exécutez en mode CatOS, il existe deux images logicielles distinctes. La carte MSFC exécute une image logicielle Cisco IOS traditionnelle, et le Supervisor Engine exécute le CatOS traditionnel. Chaque périphérique possède son propre fichier de configuration.

Logiciel Cisco IOS : Cette mise en oeuvre fournit une interface unique de type routeur. La division entre le routeur (qui porte le nom de processeur de routage [RP]) et le Supervisor Engine du commutateur (qui porte le nom de processeur de commutation [SP]) est transparente pour l'utilisateur. Il existe une connexion console unique, un fichier de configuration et une image logicielle.

Remarque : Vous avez toujours besoin d'une image de démarrage MSFC1 pour permettre au MSFC1 de se charger correctement. L'image de démarrage est nécessaire pour la prise en charge matérielle et l'image de démarrage fournit une sauvegarde pour les situations de récupération d'urgence. L'image logicielle charge en fait le logiciel nécessaire pour toutes les fonctionnalités du routeur.

Une carte PFC (Policy Feature Card) est nécessaire en plus d'une carte MSFC.

Comprendre les conventions de noms d'image logicielle pour CatOS et le logiciel Cisco IOS

Dans CatOS, le Supervisor Engine du commutateur et la MSFC exécutent des images logicielles distinctes.

En ce qui concerne le Supervisor Engine, il existe deux types d'image différents : l'un pour Supervisor Engine Is et l'autre pour Supervisor Engine II. Le nombre qui suit le préfixe cat6000-sup indique la différence dans les images.

Si un 2 suit le préfixe cat6000-sup, l'image est pour Catalyst Supervisor Engine II. Si un 720 suit le préfixe cat6000-sup, l'image est pour le Catalyst Supervisor Engine 720. Si ni un 2 ni un 720 ne suivent le préfixe cat6000-sup, l'image est pour Catalyst Supervisor Engine I. Ainsi, par exemple, un fichier portant le nom « cat6000-sup.6-2-3.bin » est destiné au Supervisor Engine I. Un fichier portant le nom « cat6000-sup2.6-2-3.bin » est destiné au Supervisor Engine II. Pour télécharger ces images, reportez-vous à Téléchargement de logiciel - Logiciel Catalyst 6500/6000 CatOS System Software (clients enregistrés uniquement).

Lorsque vous exécutez CatOS avec le logiciel Cisco IOS sur MSFC1, MSFC2 ou MSFC3, chaque type de MSFC exécute sa propre image distincte. Le domaine logiciel de téléchargement (clients enregistrés seulement) intègre désormais ces images. Pour télécharger l'image pour MSFC1, MSFC2 ou MSFC3, accédez à la page Téléchargement de logiciel Cisco.

Le logiciel système Cisco IOS exécute une image logicielle combinée pour le Supervisor Engine et la carte fille MSFC. Pour l'utilisateur, il n'y a qu'une seule image à charger dans Flash. Le type d'installation de Supervisor Engine et de MSFC classe chaque image. Les catégories d'images dans la zone Logiciel de téléchargement (clients enregistrés uniquement) sont les suivantes :

- Supervisor Engine 720/MSFC3 (CAT6000-SUP720/MSFC3)

- Supervisor Engine 2/MSFC2 (CAT6000-SUP2/MSFC2)

- Supervisor Engine 1/MSFC2 (CAT6000-SUP1/MSFC2)

- Supervisor Engine 1/MSFC1 (CAT6000-SUP1/MSFC1)

Pour télécharger des images du logiciel Cisco IOS System, reportez-vous à Téléchargement de logiciel - Logiciel Catalyst 6500/6000 Logiciel Cisco IOS System (clients enregistrés uniquement).

Remarque : un Supervisor Engine II doit utiliser une carte fille MSFC2 ; un Supervisor Engine II ne peut pas utiliser la carte fille MSFC d'origine.

Pour déterminer l'image actuellement exécutée, exécutez la commande show version.

Note: En mode hybride, exécutez la commande show version sur les modules respectifs pour déterminer l'image actuelle qu'ils exécutent.

Par exemple, ici, la commande show version indique un Catalyst 6500 avec MSFC2 qui exécute CatOS sur le Supervisor Engine et le logiciel Cisco IOS sur le MSFC.

Hybrid_Cat6500>(enable) show version

WS-C6509 Software, Version NmpSW: 7.6(4)

Copyright (c) 1995-2003 by Cisco Systems

NMP S/W compiled on Nov  4 2003, 19:22:09

System Bootstrap Version: 5.3(1)

System Boot Image File is 'bootflash:cat6000-supk8.7-6-4.bin'

System Configuration register is 0x2102

Hardware Version: 2.0  Model: WS-C6509  Serial #: SCA043500S2

PS1  Module: WS-CAC-1300W    Serial #: SON04340836

PS2  Module: WS-CAC-1300W    Serial #: SNI05470791

Mod Port Model               Serial #    Versions

--- ---- ------------------- ----------- --------------------------------------

1   2    WS-X6K-SUP1A-2GE    SAD04500AFW Hw : 7.4

Fw : 5.3(2)

Fw1: 5.4(2)

Sw : 7.6(4)

Sw1: 7.6(4)

WS-X6K-SUP1A-2GE    SAD04500AFW Hw : 7.4

Sw :

2   2    WS-X6K-SUP1A-2GE    SAL0549F477 Hw : 7.1

Fw : 5.3(1)

Fw1: 5.4(2)

Sw : 7.6(4)

Sw1: 7.6(4)

WS-X6K-SUP1A-2GE    SAL0549F477 Hw : 7.1

Sw :

3   48   WS-X6148-GE-TX      SAD0746052K Hw : 4.0

Fw : 7.2(1)

Sw : 7.6(4)

4   48   WS-X6248-RJ-45      SAD04281CZY Hw : 1.2

Fw : 5.1(1)CSX

Sw : 7.6(4)

5   48   WS-X6248-RJ-45      SAD042608NZ Hw : 1.2

Fw : 5.1(1)CSX

Sw : 7.6(4)

6   48   WS-X6248-RJ-45      SAD04170CG9 Hw : 1.2

Fw : 5.1(1)CSX

Sw : 7.6(4)

7   48   WS-X6248-RJ-45      SAD04270N9U Hw : 1.2

Fw : 5.1(1)CSX

Sw : 7.6(4)

15  1    WS-F6K-MSFC2        SAD04520C65 Hw : 1.7

Fw : 12.1(19)E1

Sw : 12.1(19)E1

16  1    WS-F6K-MSFC2        SAL0548F2TE Hw : 2.0

Fw : 12.1(19)E1

Sw : 12.1(19)E1

DRAM                    FLASH                   NVRAM

Module Total   Used    Free    Total   Used    Free    Total Used  Free

------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ----- ----- -----

2      130944K  50017K  80927K  16384K  10857K   5527K  512K  389K  123K

Uptime is 142 days, 4 hours, 27 minutes

Différences système par défaut entre CatOS et le logiciel Cisco IOS

Fonctionnalités

CatOS

Logiciel Cisco IOS

Fichier de configuration

Deux fichiers de configuration : un pour le Supervisor Engine (NMP^1) et un pour le MSFC

Un fichier de configuration

Image logicielle

Deux images : un pour le Supervisor Engine et un pour le MSFC

Une image logicielle ; Une image de démarrage MSFC est également requise pour permettre au MSFC de se charger correctement

Mode de port par défaut

Chaque port est un port commuté de couche 2

Chaque port est un port routé L3 2 (interface)

État du port par défaut

Chaque port est activé

Chaque port (interface) est en état d'arrêt

Format des commandes de configuration

Le mot clé de commande set précède chaque commande de configuration

Structure des commandes Cisco IOS avec commandes globales et d’interface

Mode de configuration global

Aucun mode de configuration (commandes set, clear et show)

Les commandes configure terminal et base de données VLAN activent les modes de configuration

Supprimer/modifier la configuration

Via l'utilisation des commandes clear, set et/ou enable/disable

Identique à la structure de commande de Cisco IOS ; mot clé no annule une commande

1 NMP = processeur de gestion de réseau

2 L3 = couche 3

Comprendre les interfaces dans le logiciel système Cisco IOS

Modes d'interface (port) dans le logiciel Cisco IOS

Vous faites référence aux ports du logiciel Cisco IOS en tant qu'interfaces. Il y a deux types de modes d'interface dans le logiciel Cisco IOS :

- Interface routée de couche 3

- Interface de commutateur de couche 2

Remarque : la valeur par défaut est une interface routée de couche 3.

Configuration des interfaces Ethernet de couche 2

Pour faire d'un port/interface une interface de commutateur de couche 2, ajoutez la commande switchport sous l'interface, comme le montre cet exemple :

Cat6500# show running-config interface fastethernet 5/10

Building configuration...

Current configuration:

!

interface FastEthernet5/10

no ip address

switchport

end

La configuration d'interface par défaut d'un port de commutateur de couche 2 est différente de celle de CatOS. Par exemple, lorsqu'un port a une configuration de port de couche 2, le mode d'agrégation est souhaitable au lieu de auto. La commande show interface interface switchport fournit des détails sur la configuration actuelle d'un port de commutateur de couche 2. Voici un exemple :

Cat6500# show interfaces fastethernet 5/10 switchport

Name: Fa5/10

Switchport: Enabled

Administrative Mode: dynamic desirable

Operational Mode: down

Administrative Trunking Encapsulation: negotiate

Negotiation of Trunking: On

Access Mode VLAN: 1 ( default)

Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)

Trunking VLANs Enabled: ALL

Pruning VLANs Enabled: 2-1001

Il existe trois modes principaux de port de commutateur de couche 2 dans le logiciel Cisco IOS :

- Accès : Définit l'interface en mode non trunking.

- Dynamique : Définit l'interface à négocier dynamiquement pour le mode d'accès ou d'agrégation. Deux options sont disponibles pour ce paramètre :

- Souhaitable: Cette configuration permet au port de devenir trunk si le périphérique voisin a une configuration trunk en mode desirable ou auto. Le mode souhaitable est le mode par défaut lorsqu'un port a une configuration de port de commutateur.

- Auto: Cette configuration permet au port de devenir trunk si l'autre voisin a une configuration trunk en mode desirable.

- Trunk : Définit l'interface en mode d'agrégation permanent.

Configuration et état des ports Matrice de commandes CatOS/Cisco IOS

Fonction

CatOS

Pour activer PortFast

CatOS (enable) set spantree portfast 4/1 enable

Warning: Spantree port fast start should only

be enabled on ports connected to a single host.

Connecting hubs, concentrators, switches,

bridges, etc. to a fast start port can cause

temporary spanning tree loops. Use with caution.

Spantree port 4/1 fast start enabled.

Pour configurer le port pour l'accès à l'hôte. Cette commande active PortFast et désactive l'agrégation et la canalisation dans CatOS.

CatOS (enable) set port host 4/2

Port(s) 4/2 channel mode set to off.

Warning: Spantree port fast start should only be

enabled on ports connected to a single host.

Connecting hubs, concentrators, switches,

bridges, etc. to a fast start port can cause

temporary spanning tree loops. Use with caution.

Spantree port 4/2 fast start enabled.

Port(s) 4/2 trunk mode set to off.

CatOS (enable)

Pour afficher l'état du port

show port

show port mod

show port mod/port

show port counters

show port counters mod/port

Fonction

Logiciel Cisco IOS

Pour activer PortFast

CiscoIOS(config)# interface fastethernet 4/2

CiscoIOS(config-if)# spanning-tree portfast

Warning: portfast should only be enabled on

ports connected to a single host.

Connecting hubs, concentrators, switches,

bridges, etc. to this interface when

portfast is enabled can cause temporary

spanning tree loops.

Use with CAUTION

Portfast has been configured on

FastEthernet4/2 but will only have effect

when the interface is in a non-trunking mode.

CiscoIOS(config-if)# ^Z

CiscoIOS#

Pour configurer le port pour l'accès à l'hôte. Cette commande active PortFast et désactive l'agrégation et la canalisation dans CatOS.

CiscoIOS(config)# interface fastethernet 4/2

CiscoIOS(config-if)# switchport

CiscoIOS(config-if)# switchport mode access

CiscoIOS(config-if)# spanning-tree portfast

%Warning: portfast should only be enabled

on ports connected to a single host.

Connecting hubs, concentrators, switches,

bridges, etc. to this interface when

portfast is enabled, can cause temporary

spanning tree loops.

Use with CAUTION

%Portfast has been configured on

FastEthernet4/2 but will only have effect

when the interface is in a non-trunking mode.

CiscoIOS(config-if)# ^Z

CiscoIOS#

Pour afficher l'état du port

show interface status

show interface status module mod

show interface status errordisabled

show interface counters error module mod

Comprendre l'utilisation de la commande range dans le logiciel Cisco IOS

Même lorsqu’un commutateur exécute le logiciel Cisco IOS, il est toujours possible d’avoir un grand nombre d’interfaces. Par conséquent, pour faciliter la configuration rapide de plusieurs ports, le logiciel Cisco IOS vous permet de configurer une plage d'interfaces simultanément comme dans CatOS. Si vous émettez la commande range, vous pouvez configurer rapidement de nombreuses interfaces avec la même configuration.

CiscoIOS(config)# interface range gigabitethernet 1/1 -2, fastethernet 4/1 -24

Remarque : dans la syntaxe de cette commande, il y a un espace entre la première plage d'interface et le trait d'union. La syntaxe est importante et doit être absolument exacte. Si aucun espace n'est en place, l'interface de ligne de commande (CLI) renvoie une erreur de syntaxe.

Voici des exemples d'utilisation incorrecte de la commande range :

CiscoIOS(config)# interface range gigabitethernet 1/1-2,fastethernet 4/1-24

^

% Invalid input detected at '^' marker.

CiscoIOS(config)# interface range gigabitethernet 1/1 -2,fastethernet 4/1-24

^

% Invalid input detected at '^' marker.

CiscoIOS(config)# interface range gigabitethernet 1/1 -2,fastethernet 4/1 -24

Cet exemple montre comment définir le port de 4/2-8 dans le VLAN 2 :

NativeIOS(config)# interface range fastethernet 4/2 -8

CiscoIOS(config-if)# switchport

CiscoIOS(config-if)# switchport access vlan 2

CiscoIOS(config-if)# no shut

CiscoIOS(config-if)# ^Z

CiscoIOS# show interface

Après cette utilisation de la commande range, la configuration apparaît comme suit :

interface FastEthernet4/4

no ip address

switchport

switchport access vlan 2

!

interface FastEthernet4/5

no ip address

switchport

switchport access vlan 2

!

interface FastEthernet4/6

no ip address

switchport

switchport access vlan 2

!

interface FastEthernet4/7

no ip address

switchport

switchport access vlan 2

!

interface FastEthernet4/8

no ip address

switchport

switchport access vlan 2

!

interface FastEthernet4/9

no ip address

shutdown

Configurations du logiciel Cisco IOS

Configuration des agrégations dans le logiciel Cisco IOS

Le logiciel Cisco IOS prend en charge les modes de jonction ISL (Inter-Switch Link Protocol) et IEEE 802.1Q (dot1q). Différentes options de configuration d'interface sont disponibles, comme le décrit la section Comprendre les interfaces dans le logiciel système Cisco IOS. L'agrégation fonctionne exactement de la même manière que dans CatOS, à l'exception du paramètre par défaut du logiciel Cisco IOS, qui est souhaitable plutôt que automatique.

Fonction

CatOS

Pour activer la liaison ISL

CatOS (enable) set trunk 4/1 on isl

Port(s) 4/1 trunk mode set to on.

Port(s) 4/1 trunk type set to isl.

Pour activer le trunk dot1q

CatOS (enable) set trunk 4/1 on dot1q

Port(s) 4/1 trunk mode set to on.

Port(s) 4/1 trunk type set to dot1q

CatOS (enable) set vlan 2 4/1

VLAN 2 modified.

VLAN 1 modified.

VLAN Mod/Ports

---- -----------------------

2    1/1

4/1

Remarque : dans le cas de dot1q, il est très important que le VLAN natif corresponde à travers la liaison agrégée. Utilisez la commande set vlan vlan-id mod/port dans CatOS pour définir le VLAN natif pour l'agrégation.

Pour modifier le mode d’agrégation

CatOS (enable) set trunk mod/port {on

| off | desirable | auto | nonegotiate}

[vlans] [isl | dot1q | negotiate]

Pour afficher l'état de l'agrégation

show trunk

show trunk mod

show port mod/port

Fonction

Logiciel Cisco IOS

Pour activer la liaison ISL

CiscoIOS# configure terminal

Enter configuration commands, one per line.

End with CNTL/Z.

CiscoIOS(config)# interface fastethernet 4/1

CiscoIOS(config-if)# switchport

CiscoIOS(config-if)# switchport trunk encapsulation isl

CiscoIOS(config-if)# switchport mode trunk

3d22h: %DTP-SP-5-TRUNKPORTON:

Port Fa4/1 has become isl

CiscoIOS(config-if)# ^Z

CiscoIOS#

Pour activer le trunk dot1q

CiscoIOS# configure terminal

Enter configuration commands, one per line.

End with CNTL/Z.

CiscoIOS(config)# interface fastethernet 4/1

CiscoIOS(config-if)# switchport

CiscoIOS(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q

CiscoIOS(config-if)# switchport mode trunk

3d22h: %DTP-SP-5-TRUNKPORTON:

Port Fa4/1 has become dot1q

CiscoIOS(config-if)# switchport trunk native vlan 2

CiscoIOS(config-if)# ^Z

CiscoIOS#

Pour modifier le mode d’agrégation

CiscoIOS(config-if)# switchport mode {access |

trunk | multi | dynamic {auto | desirable}}

Pour afficher l'état de l'agrégation

show interfaces trunk

show interfaces trunk module number

show interfaces interface-type mod/port

show interfaces status

Il existe plusieurs façons de vérifier les informations de liaison dans le logiciel Cisco IOS.

Remarque : Un port routé n'est pas un port agrégé de couche 2.

La commande show interfaces trunk affiche toutes les interfaces actuellement trunk. Cette commande n'affiche pas les ports qui ont une configuration à agréger mais qui ne sont pas activement agrégés :

Switch# show interfaces trunk

Port Mode      Encapsulation Status   Native vlan

Po41 desirable n-isl         trunking 1

Port Vlans allowed on trunk

Po41 1-1005

Port Vlans allowed and active in management domain

Po41 1-6,1002-1005

Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

Po41 1-6,1002-1005

La commande show interfaces trunk module number affiche toutes les interfaces du module spécifié, quel que soit l'état de l'agrégation.

Switch# show interfaces trunk module 4

Port   Mode      Encapsulation Status       Native vlan

Fa4/1  desirable n-isl         trunk-inbndl 1 (Po41)

Fa4/2  desirable n-isl         trunk-inbndl 1 (Po41)

Fa4/3  desirable n-isl         trunk-inbndl 1 (Po41)

Fa4/4  desirable n-isl         trunk-inbndl 1 (Po41)

Fa4/5  desirable negotiate     not-trunking 1

Fa4/6  desirable negotiate     not-trunking 1

Fa4/7  desirable negotiate     not-trunking 1

Fa4/8  desirable negotiate     not-trunking 1

Fa4/9  desirable negotiate     not-trunking 1

Fa4/10 routed    negotiate     routed       1

Fa4/11 desirable negotiate     not-trunking 1

Fa4/12 desirable negotiate     not-trunking 1

Fa4/13 desirable negotiate     not-trunking 1

Fa4/14 desirable negotiate     not-trunking 1

Fa4/15 desirable negotiate     not-trunking 1

Fa4/16 desirable negotiate     not-trunking 1

Fa4/17 desirable negotiate     not-trunking 1

Vous pouvez utiliser la commande show interfaces interface-type mod/port trunk pour vérifier l'état d'agrégation d'une interface spécifique sans avoir à faire défiler plusieurs écrans.

Switch# show interfaces fastethernet 4/1 trunk

Port  Mode      Encapsulation Status       Native vlan

Fa4/1 desirable n-isl         trunk-inbndl 1 (Po41)

Port Vlans allowed on trunk

Fa4/1 1-1005

Port Vlans allowed and active in management domain

Fa4/1 1-6,1002-1005

Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

Fa4/1 1-6,1002-1005

La commande show interfaces status fournit un affichage à une ligne pour chaque interface avec l'état et l'état d'agrégation.

Switch# show interfaces status

Port Name Status     Vlan   Duplex Speed Type

Gi1/1   connected  routed full    1000 1000BaseSX

Gi1/2   connected  1      full    1000 1000BaseSX

Gi3/1   notconnect routed full    1000 missing

Gi3/2   notconnect routed full    1000 missing

Gi3/3   notconnect routed full    1000 1000BaseSX

Gi3/4   notconnect routed full    1000 1000BaseSX

Gi3/5   notconnect routed full    1000 1000BaseSX

Gi3/6   notconnect routed full    1000 1000BaseSX

Gi3/7   notconnect routed full    1000 1000BaseSX

Gi3/8   notconnect routed full    1000 1000BaseSX

Fa4/1   connected  trunk  full     100 100BaseFX MM

Fa4/2   connected  trunk  full     100 100BaseFX MM

Fa4/3   connected  trunk  full     100 100BaseFX MM

Fa4/4   connected  trunk  full     100 100BaseFX MM

Fa4/5   notconnect 1     full     100 100BaseFX MM

Fa4/6   notconnect 1     full     100 100BaseFX MM

Fa4/7   notconnect 2     full     100 100BaseFX MM

Fa4/8   notconnect 2     full     100 100BaseFX MM

Fa4/9   notconnect 1     full     100 100BaseFX MM

Fa4/10   notconnect routed full     100 100BaseFX MM

Fa4/11   notconnect 1     full     100 100BaseFX MM

Configurer EtherChannels dans le logiciel Cisco IOS

Vous configurez les EtherChannels dans le logiciel Cisco IOS de manière très différente de celle de CatOS. Pour activer EtherChannel sur un groupe de ports du logiciel Cisco IOS, il faut utiliser une interface de canal de port. Si toutes les conditions sont valides pour le groupe de ports, elles forment un canal de port. Par défaut, toutes les interfaces ont un canal de port désactivé, même lorsqu’une interface a une configuration de port de commutateur.

Pour configurer un groupe d'interfaces pour qu'il fasse partie d'un EtherChannel, vous devez émettre la commande channel-group group-number mode channel-mode sous chaque interface individuellement. Si vous supprimez la commande switchport de la configuration, toutes les commandes liées à ce port de commutateur ne s'affichent plus dans la configuration. Cependant, la reconfiguration du port en tant que port de commutateur renvoie toutes les commandes précédentes. Par conséquent, la configuration et la non-configuration d'un port en tant que port de commutateur n'effacent pas les informations du groupe de canaux de port.

Une fois que vous avez créé un groupe de canaux, vous devez émettre toute la configuration sur l'interface de canal de port et non sur les ports physiques individuels. Toutes les commandes que vous émettez sur le canal de port se propagent à tous les ports physiques de manière transparente. Les commandes que vous émettez sur l'interface physique d'un membre de canal peuvent supprimer l'interface du groupe de canaux.

Fonction

CatOS

Pour créer le canal

CatOS (enable) set port channel 4/3-4 on

Port(s) 4/3-4 are assigned to admin group 613.

Port(s) 4/3-4 channel mode set to on.

CatOS (enable)

Pour définir le mode canal

CatOS (enable) set port channel

mod/port mode {on | off | desirable |

auto} [silent | non-silent]

Pour afficher l'état du canal de port

show port channel

show port channel mod/port

show port channel channel-group

Fonction

Logiciel Cisco IOS

Pour créer le canal

CiscoIOS# configure terminal

Enter configuration commands, one per line.

End with CNTL/Z.

CiscoIOS(config)# interface port-channel 1

CiscoIOS(config-if)# exit

CiscoIOS(config)# interface fastethernet 4/3

CiscoIOS(config-if)# channel-group 1 mode on

CiscoIOS(config-if)# interface fastethernet 4/4

CiscoIOS(config-if)# channel-group 1 mode on

CiscoIOS(config-if)#

Pour définir le mode canal

CiscoIOS(config-if)# channel-group

channel-group_number mode {on | auto

[non-silent] | desirable [non-silent]}

Pour afficher l'état du canal de port

show etherchannel

show etherchannel channel-group

show interfaces etherchannel

show interfaces interface-type mod/port etherchannel

La commande show etherchannel comporte plusieurs sous-commandes pour afficher des informations sur la configuration des canaux de port.

La commande show etherchannel channel-group summary donne l'état de toutes les interfaces dans la configuration du groupe de canaux. Cette commande est très utile pour trouver rapidement les interfaces qui sont censées appartenir à un groupe de canaux.

CiscoIOS# show etherchannel 256 summary

Flags: U - in use I - in port-channel S - suspended

D - down I - stand-alone d - default setting

Group Port-channel Ports

-----+------------+-----------------------------------------------------------

256   Po256(U)    Fa5/5(I) Fa5/6(I) Fa5/7(I) Fa5/8(I)

La commande show interfaces etherchannel affiche chaque interface associée à un groupe de canaux, quel que soit l'état du canal.

CiscoIOS# show interfaces etherchannel

----

GigabitEthernet1/1:

Port state = EC-Enbld Up In-Bndl Usr-Config

Channel group = 254 Mode = Automatic Gcchange = 0

Port-channel = Po254 GC = 0x00FE0001

Port indx = 0 Load = 0x55

Flags: S - Device is sending Slow hello. C - Device is in Consistent state.

A - Device is in Auto mode. P - Device learns on physical port.

Timers: H - Hello timer is running. Q - Quit timer is running.

S - Switching timer is running. I - Interface timer is running.

Local information:

Hello Partner PAgP    Learning Group

Port  Flags   State   Timers   Interval Count Priority Method Ifindex

Gi1/1 SAC     U6/S7   Q     30s     1   128      Any    56

Partner's information:

Partner Partner Partner  Partner        Group

Port Name    Device   ID         Port Age Flags Cap.

Gi1/1   69055180(STELLA) 0010.7bbe.50bb 3/4  12s SC    2

Vous pouvez utiliser la commande show interfaces interface-type mod/port etherchannel pour vérifier l'état du canal d'une interface spécifique sans avoir à faire défiler plusieurs écrans.

CiscoIOS# show interfaces fastethernet 5/5 etherchannel

Port state = EC-Enbld Up Cnt-bndl Sngl-port-Bndl Cnt-Bndl Not-in-Bndl Usr-Config

Channel group = 256 Mode = Automatic Gcchange = 1

Port-channel = null GC = 0x11000002

Port indx = 0 Load = 0x00

Flags: S - Device is sending Slow hello. C - Device is in Consistent state.

A - Device is in Auto mode. P - Device learns on physical port.

Timers: H - Hello timer is running. Q - Quit timer is running.

S - Switching timer is running. I - Interface timer is running.

Local information:

Hello Partner PAgP  Learning Group

Port  Flags   State Timers   Interval Count Priority Method Ifindex

Fa5/5 SAC     U6/S7 Q  30s   1     128      Any 0

Partner's information:

Partner Partner   Partner Partner        Group

Port Name   Device  ID      Port Age Flags Cap.

Fa5/5   066549452(SINGHA) 00d0.bb3a.c0d9 4/17 29s SC 2

Age of the port in the current state: 00h:30m:31s

Probable reason: pm - different in oper mode (1) with Fa5/8(2)

La commande show interfaces port-channel channel-group etherchannel affiche les ports qui sont actuellement membres actifs du canal de port.

CiscoIOS# show interfaces port-channel 256 etherchannel

Age of the Port-channel = 05h:52m:49s

Logical slot/port = 13/64 Number of ports = 2

GC = 0x01000001 HotStandBy port = null

Port state = Port-channel Ag-Inuse

Ports in the Port-channel:

Index  Load   Port   EC state  Configuration

------+------+------+-----------+--------------

1    55     Fa5/7  auto      user

0    AA     Fa5/8  auto      user

Time since last port bundled: 00h:46m:51s Fa5/7

Time since last port Un-bundled: 00h:46m:54s Fa5/8

Configurer des VLAN dans le logiciel Cisco IOS

Le concept et la fonctionnalité des VLAN sont identiques entre le logiciel Cisco IOS et CatOS. Cependant, les méthodes de configuration entre les deux implémentations diffèrent considérablement. Pendant que les commandes set créent des VLAN dans CatOS, la création de VLAN se produit via le mode de configuration de la base de données VLAN dans le logiciel Cisco IOS.

Fonction

CatOS

Pour créer un VLAN

CatOS (enable) set vlan 2

Vlan 2 configuration successful

Pour supprimer un VLAN

CatOS (enable) clear vlan 2

This command will deactivate all

ports on vlan 2

Do you want to continue(y/n) [n]?y

Vlan 2 deleted

Pour affecter un port au VLAN

CatOS (enable) set vlan 2 1/1

VLAN 2 modified.

VLAN 10 modified.

VLAN Mod/Ports

---- -----------------------

2    1/1

Pour voir l'état du VLAN

show vlan

Fonction

Logiciel Cisco IOS

Pour créer un VLAN

CiscoIOS# vlan database

CiscoIOS(vlan)# vlan 2

VLAN 2 added:

Name: VLAN0002

CiscoIOS(vlan)# exit

APPLY completed.

Exiting....

Pour supprimer un VLAN

NativeIOS# vlan database

CiscoIOS(vlan)# no vlan 2

Deleting VLAN 2...

CiscoIOS(vlan)# exit

APPLY completed.

Exiting....

Pour affecter un port au VLAN

CiscoIOS# configure terminal

Enter configuration commands, one per line.

End with CNTL/Z.

CiscoIOS(config)# interface gigabitethernet2/2

CiscoIOS(config-if)# switchport

CiscoIOS(config-if)# switchport access vlan 2

CiscoIOS(config-if)# ^Z

CiscoIOS#

Pour voir l'état du VLAN

show vlan

Pour vérifier l'état du VLAN, utilisez la commande show vlan.

Router# show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active

2    VLAN0002                         active

10   VLAN0010                         active

1002 fddi-default                     active

1003 token-ring-default               active

1004 fddinet-default                  active

1005 trnet-default                    active

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0

2    enet  100002     1500  -      -      -        -    -        0      0

10   enet  100010     1500  -      -      -        -    -        0      0

1002 fddi  101002     1500  -      -      -        -    -        0      0

1003 tr    101003     1500  -      -      -        -    -        0      0

1004 fdnet 101004     1500  -      -      -        ieee -        0      0

1005 trnet 101005     1500  -      -      -        ibm  -        0      0

Primary Secondary Type              Ports

------- --------- ----------------- ------------------------------------------

Configurer VTP dans le logiciel Cisco IOS

VTP est un protocole de couche 2 qui synchronise les bases de données VLAN dans un domaine VTP. Lors de l'ajout, de la suppression ou de la modification d'un VLAN dans le même domaine VTP, VTP synchronise la base de données VLAN sur tous les membres du même domaine VTP. L’élagage VTP réduit le trafic sur les agrégations en réduisant le trafic de diffusion et de multidiffusion inutile pour les VLAN qui n’ont pas besoin de propagation.

Dans le logiciel Cisco IOS, le mode de base de données VLAN définit la configuration VTP. Les modifications apportées à la base de données VLAN et au protocole VTP se produisent à l’application des données VLAN. Cela se produit lorsque l'utilisateur quitte le mode de configuration de la base de données VLAN. La configuration VTP par défaut du logiciel Cisco IOS apparaît ici :

Remarque : Le mode VTP par défaut est Server.

CiscoIOS# show vtp status

VTP Version : 2

Configuration Revision : 0

Maximum VLANs supported locally : 1005

Number of existing VLANs : 6

VTP Operating Mode : Server

VTP Domain Name : null

VTP Pruning Mode : Disabled

VTP V2 Mode : Disabled

VTP Traps Generation : Disabled

MD5 digest : 0xE2 0x4F 0xC0 0xD6 0x94 0xBB 0x31 0x9A

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 6-27-01 02:04:20

Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)

Fonction

CatOS

Pour configurer VTP

CatOS (enable) set vtp domain cisco

VTP domain cisco modified

Pour modifier le mode VTP

CatOS (enable) set vtp mode client

VTP domain cisco modified

CatOS (enable) set vtp mode server

VTP domain cisco modified

CatOS (enable) set vtp mode transparent

VTP domain cisco modified

Pour activer l'élagage VTP

CatOS (enable) set vtp pruning enable

This command will enable the pruning

function in the entire management domain.

All devices in the management domain

should be pruning-capable before enabling.

Do you want to continue (y/n) [n]? y

VTP domain cisco modified

Pour afficher la configuration VTP

CatOS (enable) show vtp domain

Fonction

Logiciel Cisco IOS

Pour configurer VTP

CiscoIOS# vlan database

CiscoIOS(vlan)# vtp domain cisco

Changing VTP domain name from null to cisco

CiscoIOS(vlan)# exit

APPLY completed.

Exiting....

Pour modifier le mode VTP

CiscoIOS# vlan database

CiscoIOS(vlan)# vtp client

Setting device to VTP CLIENT mode.

CiscoIOS(vlan)# vtp server

Setting device to VTP SERVER mode.

CiscoIOS(vlan)# vtp transparent

Setting device to VTP TRANSPARENT mode.

CiscoIOS(vlan)# exit

APPLY completed.

Exiting....

Pour activer l'élagage VTP

CiscoIOS# vlan database

CiscoIOS(vlan)# vtp pruning

Pruning switched ON

CiscoIOS(vlan)# exit

APPLY completed.

Pour afficher la configuration VTP

CiscoIOS# show vtp status

Matrice de commandes du logiciel CatOS/Cisco IOS

Ce tableau répertorie brièvement les commandes CatOS et l'équivalent du logiciel Cisco IOS des commandes. Ce tableau est utile pour une référence rapide pour la migration vers le logiciel Cisco IOS à partir de CatOS. Le tableau est une liste abrégée de commandes qui sont fréquemment utilisées. Le tableau ne répertorie pas tous les paramètres de chaque commande. Reportez-vous à la référence des commandes Cisco IOS de la gamme Catalyst 6500, 12.2SX pour obtenir la syntaxe et les paramètres complets des commandes.

Les commentaires de cette section fournissent de l'aide pour des commandes spécifiques. Les commentaires apparaissent en italique.

Commande CatOS

Commande du logiciel Cisco IOS

clear vlan vlan

pas de vlan Cette commande est une commande de base de données VLAN.

set cam agingtime

mac-address-table aging-time Cette commande définit le délai de vieillissement des adresses MAC par VLAN.

set cam set cam {static | permanent}

mac-address-table static Toutes les entrées statiques sont également permanentes.

set errdisable-timeout interval

errdisable recovery interval 30-86400 Cette commande définit le délai de récupération errdisable.

set mls

mls La commutation multicouche (MLS) se produit de manière transparente dans le logiciel Cisco IOS.

set option errport

errdisable recovery cause Cette commande configure les options errdisable.

set port channel Le mode par défaut est auto.

mode groupe de canaux Le mode par défaut est désactivé.

set port duplex

duplex Le comportement par défaut varie en fonction de la carte de ligne.

set port flow control send [souhaité | désactivé |on ]

flow control send [souhaité | désactivé | sur ]

set port flow control Receipt [souhaité | désactivé |on ]

réception de contrôle de flux [souhaité | désactivé | sur ]

set port host

switchport switchport mode access spanning-tree portfast Les ports d'accès sont automatiquement activés pour la transmission et l'agrégation.

set port negotiation mod/port disable

speed nonegotiate Utilisez cette commande uniquement sur les ports gigabit. Utilisez les commandes speed et duplex pour les ports 10/100 Mbits/s.

set port negotiation mod/port enable

aucune vitesse non négociée Utilisez cette commande uniquement sur les ports gigabit. Utilisez les commandes speed et duplex pour les ports 10/100 Mbits/s.

set port speed

vitesse Le comportement par défaut varie en fonction de la carte de ligne.

set qos

qos mls

set span

session de surveillance

set spantree

Spanning Tree

set system cross-bar-fallback

service internal [no] fabric switchmode allow [bus-only] | tronqué]

set test diaglevel

niveau de diagnostic Il s'agit du niveau de diagnostic de démarrage.

set trace

debug Utilisez cette commande avec prudence. Certains débogages sont intrusifs.

set trunk Le mode par défaut est auto.

switchport mode trunk Le mode par défaut est souhaitable.

set udld

udld Vous configurez cette commande globalement et par interface.

set vlan

vlan switchport access vlan Cette commande est une commande de base de données VLAN. La commande est une commande d'interface et ne crée pas le VLAN.

set vtp

vtp Cette commande est une commande de base de données VLAN.

show boot

Show bootvar (Afficher les variables de démarrage) Cette commande affiche les paramètres de démarrage.

show cam dynamic

show mac-address-table dynamic

show channel info show port channel

show etherchannel summary

show errordetection

show errdisable detect

show errdisable-timeout

show errdisable recovery

show port show mac

show interface

show port status

show interface status

show span

show monitor

show sprom

show idprom Cette commande est utile pour déterminer les numéros de série du châssis.

show system cross-bar-fallback

show fabric switching-mode

show test [diaglevel | mod]

show diagnostic [level | module mod]

show qos

show mls qos

show traffic

show catalyst6000 traffic-mètre Cette commande affiche l'utilisation du fond de panier.

show trunk show port trunk

show interfaces trunk

show udld

show udld

show vlan

show vlan

show vtp domain

show vtp status

console de commutation

connexion à distance Utilisez cette commande uniquement avec l'assistance technique Cisco pour un dépannage spécifique.

Informations connexes

- Support pour les produits LAN

- Prise en charge de la technologie de commutation LAN

- Outils et ressources

- Support et documentation techniques - Cisco Systems