Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Différence entre CatOS et la plate-forme logicielle Cisco IOS

Informations générales

Comment déterminer le modèle et type du Supervisor Engine quand il est en mode opérationnel

Sortie 1 : commutateurs qui exécutent CatOS

Sortie 2 : commutateurs qui exécutent le logiciel Cisco IOS

Comment déterminer le modèle et type du Supervisor Engine quand il est retiré du châssis

Supervisor Engine version 1

Supervisor Engine version 2

Supervisor Engine 720

Supervisor Engine 32

Supervisor Engine 32 PISA

Comment déterminer le numéro de la pièce

Informations connexes

Introduction

Ce document fournit quelques contrôles simples que vous pouvez effectuer afin de déterminer le type de module de Supervisor Engine que le commutateur Cisco Catalyst 6000 ou 6500 utilise. Le document décrit une procédure pour l'utiliser tandis que le module de Supervisor Engine est encore en service dans le châssis, et une procédure pour l'utiliser quand le module de Supervisor Engine est retiré du châssis.

Ces procédures s'appliquent aux commutateurs des gammes Catalyst 6000 et 6500 qui exécutent le logiciel Catalyst OS (CatOS) aussi bien que le système logiciel Cisco IOS®. Afin de se renseigner plus sur les différences entre CatOS et le logiciel Cisco IOS, consultez la section Différence entre CatOS et le système logiciel Cisco IOS de ce document.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Différence entre CatOS et la plate-forme logicielle Cisco IOS

CatOS sur le moteur de superviseur et le logiciel Cisco IOS sur la MSFC (hybride) : une image CatOS peut être utilisée comme logiciel système pour exécuter le Supervisor Engine sur les commutateurs Catalyst 6500/6000.Une fois la carte MSFC installée, une image logicielle Cisco IOS distincte est utilisée pour exécuter le module de routage.

Dans le dernier Supervisor Engine, le MSFC est intégré. Consultez le tableau pour plus de détails :

Supervisor Engine 32 PISA

Supervisor Engine 32

Supervisor Engine 720

Supervisor Engine 2

Supervisor Engine 1A

PISA, qui intègre les fonctions MSFC2A du tableau du Supervisor Engine 32

MSFC2A à bord ; Assurer l'assistance de la couche 3 avec la licence couche 3

MSFC3 à bord

MSFC2 facultatif

MSFC2 facultatif ; non actualisable sur site

Logiciel Cisco IOS sur Supervisor Engine and MSFC (natifs) : une seule image du logiciel Cisco IOS peut être utilisée comme logiciel système pour exécuter le moteur de superviseur et la MSFC sur les commutateurs Catalyst 6500/6000.

Remarque : Pour plus d'informations, reportez-vous à Comparaison des systèmes d'exploitation Cisco Catalyst et Cisco IOS pour les commutateurs de la gamme Cisco Catalyst 6500.

Informations générales

Afin de déterminer le type de module de Supervisor Engine qui est installé dans votre châssis, vous avez besoin de ces informations :

- version de Supervisor Engine

Il y a plusieurs versions de Supervisor Engine que vous pouvez utiliser dans les commutateurs Catalyst 6000 et 6500. Actuellement, ces versions sont :

Type de Supervisor Engine

Identification

Supervisor Engine 1

WS-X6K-SUP1-2GE

Supervisor Engine 1A

WS-X6K-SUP1A PFC WS-X6K-SUP1A-2GE WS-X6K-SUP1A-MSFC2 WS-X6K-S1A-MSFC2= WS-X6K-S1A-MSFC2/2

Supervisor Engine 2

WS-X6K-S2-PFC2 WS-X6K-S2-MSFC2 WS-X6K-S2U-MSFC2

Supervisor Engine 720

WS-SUP720 WS-SUP720-3B WS-SUP720-3BXL

Supervisor Engine 32

WS-SUP32-GE-3B WS-SUP32-10GE-3B

Supervisor Engine 32 PISA

WS-S32-GE-PISA WS-S32-10GE-PISA

Remarque : Supervisor Engine 720 et Supervisor Engine 32 ne sont pas pris en charge dans les commutateurs de la gamme Catalyst 6000.

- Le moteur de transfert qui est utilisé

Vous pouvez équiper le Supervisor Engine avec différents types de moteurs de transfert. Cependant, cette capacité dépend du module. Les types qui sont disponibles sont :

Carte fonctionnalités

Identification

Supervisor Engine pris en charge

PFC^1

WS-F6K-PFC

WS-X6K-SUP1A-2GE WS-X6K-SUP1A-PFC WS-X6K-S1A-MSFC2 WS-X6K-S1A-MSFC2= WS-X6K-S1A-MSFC2/2 WS-X6K-S1A-MSFC2

PFC2

WS-F6K-PFC2

WS-X6K-S2-PFC2 WS-X6K-S2-MSFC2 WS-X6K-S2U-MSFC2

PFC3A

WS-F6K-PFC3A

WS-SUP720

PFC3B

WS-F6K-PFC3B

WS-SUP720-3B WS-SUP32-GE-3B WS-SUP32-10GE-3B WS-S32-GE-PISA WS-S32-10GE-PISA

PFC3BXL

WS-F6K-PFC3BXL

WS-SUP720-3BXL

Carte de fonction de commutation L2^2

WS-F6020

WS-X6K-SUP1-2GE

L2 Carte fonctionnalités de commutation II

WS-F6020A

WS-X6K-SUP1-2GE

1 PFC = carte de fonction de stratégie.

2 L2 = couche 2.

- Moteur de routage qui est utilisé

Vous pouvez également équiper le module de Supervisor Engine d'un moteur de routage de sorte que vous puissiez utiliser le commutateur de votre Catalyst 6000 ou 6500 comme commutateur de couche 3 (L3). Ces types de moteurs de routage sont actuellement disponibles :

Moteur de routage

Identification

Supervisor Engine pris en charge

MSFC1

WS-F6K-MSFC

Supervisor Engine 1A

MSFC2

WS-F6K-MSFC2

Supervisor Engine 2

MSFC2A

WS-F6K-MSFC2A (disponible à bord du module de Supervisor)

Supervisor Engine 32

MSFC3

WS-F6K-MSFC3 (disponible à bord du module de Supervisor)

Supervisor Engine 720

Remarque : le Supervisor Engine 32 PISA intègre les fonctions MSFC2A de la carte Supervisor Engine 32.

1 MSFC = Carte de commutation multicouche.

- La quantité de mémoire sur le moteur de routage et le module de Supervisor Engine

Si vous émettez la commande show version et la commande show module, la sortie liste les pièces que comportent chaque type de Supervisor Engine séparément (à la fois dans CatOS et logiciel Cisco IOS). Les pièces incluent un Supervisor Engine de base et, probablement, un PFC et un MSFC. Les différents numéros de pièces qui s´affichent quand vous émettez la commande show version et la commande show module exigent la traduction dans le numéro de modèle correct du Supervisor Engine.

Voici la cartographie des numéros de modèles de Supervisor Engine et de leurs éléments, affichée par les commandes show version et show module :

Base Supervisor model +  PFC        +  MSFC          =  Orderable Supervisor Model

WS-X6K-SUP1-2GE                                           =  WS-X6K-SUP1-2GE

WS-X6K-SUP1A-2GE                                          =  WS-X6K-SUP1A-2GE

WS-X6K-SUP1A-2GE      +  WS-F6K-PFC                       =  WS-X6K-SUP1A-PFC

WS-X6K-SUP2-2GE       +  WS-F6K-PFC2                      =  WS-X6K-S2-PFC2

WS-X6K-SUP1A-2GE      +  WS-F6K-PFC      +  WS-F6K-MSFC   =  WS-X6K-SUP1A-MSFC

WS-X6K-SUP1A-2GE      +  WS-F6K-PFC      +  WS-F6K-MSFC2  =  WS-X6K-S1A-MSFC2

WS-X6K-SUP2-2GE       +  WS-F6K-PFC2     +  WS-F6K-MSFC2  =  WS-X6K-S2-MSFC2

WS-X6K-S2U-MSFC2      +  WS-F6K-PFC2     +  WS-F6K-MSFC2  =  WS-X6K-S2U-MSFC2

WS-SUP720-BASE        +  WS-F6K-PFC3A    +  WS-SUP720     =  WS-SUP720

WS-SUP720-BASE        +  WS-F6K-PFC3B    +  WS-SUP720     =  WS-SUP720-3B

WS-SUP720-BASE        +  WS-F6K-PFC3BXL  +  WS-SUP720     =  WS-SUP720-3BXL

WS-SUP32              +  WS-F6K-PFC3B    +  WS-F6K-MSFC2A =  WS-SUP32-GE-3B

WS-SUP32              +  WS-F6K-PFC3B    +  WS-F6K-MSFC2A =  WS-SUP32-10GE-3B

WS-SUP32-PISA         +  WS-F6K-PFC3B    +  WS-F6K-MSFC2A =  WS-S32-GE-PISA

WS-SUP32-PISA         +  WS-F6K-PFC3B    +  WS-F6K-MSFC2A =  WS-S32-10GE-PISA

Ce document fournit des exemples d´où vous pouvez trouver chaque pièce, si elle est installée et identifiée par l'OS.

Remarque : Vous pouvez utiliser l'outil Software Advisor (clients enregistrés uniquement) afin de :

- Comparer les versions du logiciel Cisco IOS

- Faire correspondre le logiciel Cisco IOS et les fonctionnalités de CatOS aux versions

- Déterminer de quelle version de logiciel vous avez besoin afin d´assurer l'assistance de votre matériel

Comment déterminer le modèle et type du Supervisor Engine quand il est en mode opérationnel

Afin de déterminer ce qui est utilisé sur un module de Supervisor Engine tandis qu'il est encore opérationnel, login au commutateur Catalyst et émettre la commande show module et la commande show version. La sortie qui s´affiche dépend du logiciel que vous exécutez et est semblable à une de ces sorties :

- Sortie 1 : commutateurs qui exécutent CatOS

- Sortie 2 : commutateurs qui exécutent le logiciel Cisco IOS

Sortie 1 : commutateurs qui exécutent CatOS

C'est le premier exemple de sortie :

cat6k(enable)Show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1    96    10/100BaseTX Ethernet     WS-X6196-RJ-21      yes ok

2   2    48    10/100/1000BaseT Ethernet WS-X6148A-GE-45AF   yes ok

3   3    48    10/100/1000BaseT Ethernet WS-X6148A-GE-45AF   yes ok

4   4    96    10/100BaseTX Ethernet     WS-X6196-RJ-21      yes ok

5   5    9     1000BaseX Supervisor      WS-SUP32-GE-3B      yes ok

15  5    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC2A       no  ok

Mod Module-Name          Serial-Num

--- -------------------- -----------

1                        SAD092802NT

2                        SAD093908N6

3                        SAL09423DBP

4                        SAD09260AGC

5                        SAD092205PX

15                       SAD09030C3C

Mod MAC-Address(es)                        Hw     Fw         Sw

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

1   00-14-1c-6b-e1-b0 to 00-14-1c-6b-e2-0f 1.0    8.2(2)     8.5(2)

2   00-15-c6-49-b2-90 to 00-15-c6-49-b2-bf 1.3    8.4(1)     8.5(2)

3   00-15-f9-52-b6-30 to 00-15-f9-52-b6-5f 1.2    8.4(1)     8.5(2)

4   00-14-f2-2b-66-90 to 00-14-f2-2b-66-ef 1.0    8.2(2)     8.5(2)

5   00-13-7f-ee-36-b2 to 00-13-7f-ee-36-b3 4.1    12.2       8.5(2)

00-13-7f-ee-36-a8 to 00-13-7f-ee-36-b3

00-15-2c-ff-58-00 to 00-15-2c-ff-5b-ff

15  00-15-2c-ff-5b-fc to 00-15-2c-ff-5b-fd 3.0    12.2(17d)S 12.2(17d)SXB10

Mod Sub-Type                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw Sub-Sw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------ ------

1   IEEE InlinePower Module WS-F6K-FE48X2-AF    SAD09280B25 1.1    8.5(1132)

2   IEEE InlinePower Module WS-F6K-GE48-AF      SAD093907KK 1.2    8.5(1132)

3   IEEE InlinePower Module WS-F6K-GE48-AF      SAL09423191 1.2    8.5(1132)

4   IEEE InlinePower Module WS-F6K-FE48X2-AF    SAD092802GH 1.1    8.5(1132)

5   L3 Switching Engine III WS-F6K-PFC3B        SAD09200CF5 2.1

Cat6k (enable)

La commande show module sort les listes du modèle Base et du MSFC en haut de la sortie. La sortie liste également la carte PFC intégrée séparément, mais à l'extrémité de la sortie. Cette information a le titre Sub-Model.

Remarque : Pour plus d'informations sur le module, reportez-vous aux tableaux de la section Informations générales de ce document.

- WS-SUP32-GE-3B = Supervisor Engine version 32.

- WS-F6K-PFC3B WS-F6K-MSFC2A = module est équipé d'un PFC.

- = le module est équipé d'un MSFC.

Si la sortie montre que vous avez un MSFC, vous devez également déterminer la quantité de mémoire sur le MSFC. Afin de contrôler la mémoire, vous devez accéder au MSF. La sortie de cette section (Sortie un—Commutateurs exécutant CatOS) fait référence à la carte MSFC comme un module différent avec l'un de ces modules :

- Numéro d'emplacement de 15 pour le MSFC2A sur Supervisor Engine dans l'emplacement 5

ou

- Numéro d'emplacement de 16 pour le MSFC2A sur le Supervisor Engine dans l'emplacement 6 (seulement si un superviseur redondant existe)

Afin d'accéder au MSFC, émettez la commande session slot_number , et puis la commande show version.

Si vous utilisez une connexion par console au MSFC, vous pouvez également émettre la commande switch console. Cette commande vous donne directe connectivité de la console au MSFC. Cependant, vous pouvez seulement atteindre le MSFC qui est situé sur le module de Supervisor Engine actif. Vous ne pouvez pas accéder au MSFC sur le module de Supervisor Engine en standby.

Cet exemple utilise la commande session afin d'accéder au MSFC sur le Supervisor Engine actif dans slot 5 :

Cat6k>(enable)session 5

Trying Router-5...

Connected to Router-5.

Escape character is '^]'

MSFC2A-Cat6k-5>enable

MSFC2A-Cat6k-5#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) MSFC2A Software (C6MSFC2A-IPBASEK9_WAN-M), Version 12.2(18)SXF, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2005 by cisco Systems, Inc.

Compiled Fri 09-Sep-05 19:22 by ccai

Image text-base: 0x40101040, data-base: 0x42588000

ROM: System Bootstrap, Version 12.2(17r)SX3, RELEASE SOFTWARE (fc1)

BOOTLDR: MSFC2A Software (C6MSFC2A-IPBASEK9_WAN-M), Version 12.2(18)SXF, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Router uptime is 36 minutes

System returned to ROM by power-on

System image file is "bootflash:c6msfc2a-ipbasek9_wan-mz.122-18.SXF.bin"

This product contains cryptographic features and is subject to United

States and local country laws governing import, export, transfer and

use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply

third-party authority to import, export, distribute or use encryption.

Importers, exporters, distributors and users are responsible for

compliance with U.S. and local country laws. By using this product you

agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable

to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:

http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html

If you require further assistance please contact us by sending email to

export@cisco.com.

cisco MSFC2A (R7000) processor (revision MSFC2A) with 229376K/32768K bytes of memory.

Processor board ID MSFC2A

R7000 CPU at 300Mhz, Implementation 0x27, Rev 3.3, 256KB L2, 1024KB L3 Cache

Last reset from power-on

SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp).

X.25 software, Version 3.0.0.

Bridging software.

TN3270 Emulation software.

2 Virtual Ethernet/IEEE 802.3 interfaces

509K bytes of non-volatile configuration memory.

65536K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 512K).

Configuration register is 0x2100

Remarque : Pour quitter le MSFC :

- la commande exit si session est utilisé.

- CTRL + C trois fois si switch console est utilisé.

Si vous examinez la sortie en caractères gras, vous voyez qu'il y a 229376K/32768K octets de mémoire sur le MSFC. Ajoutez ces deux numéros ensemble afin d´obtenir approximativement 260 000 Ko. Ceci signifie que le MSFC a 256 Mo de mémoire. Avec cette information, vous pouvez déterminer le numéro de la pièce qui apparie le module de Supervisor Engine.

Sortie 2 : commutateurs qui exécutent le logiciel Cisco IOS

Alternativement, la sortie peut ressembler à ceci :

Cat6k#Show module

Mod Ports Card Type                              Model              Serial No.

--- ----- -------------------------------------- ------------------ -----------

1    5  Communication Media Module             WS-SVC-CMM         SAD10050574

3   48  48 port 10/100 mb RJ45                 WS-X6348-RJ-45     SAD04220GAR

4   48  48 port 10/100 mb RJ45                 WS-X6348-RJ-45     SAD0425012K

5    9  Supervisor Engine 32 8GE (Active)      WS-SUP32-GE-3B     SAL1011G62Z

6    4  SLB Application Processor Complex      WS-X6066-SLB-APC   SAD08330ELX

Mod MAC addresses                       Hw    Fw           Sw           Status

--- ---------------------------------- ------ ------------ ------------ -------

1  0016.c738.2d0e to 0016.c738.2d17   2.8   12.3(8)XY7,  12.3(8)XY7,  Ok

3  0001.9717.c320 to 0001.9717.c34f   1.1   5.3(1)       8.5(0.46)RFW Ok

4  0001.9720.8a90 to 0001.9720.8abf   1.1   5.3(1)       8.5(0.46)RFW Ok

5  0015.f9d4.21f0 to 0015.f9d4.21fb   4.2   12.2(18r)SX2 12.2(18)SXF4 Ok

6  0011.93b3.d750 to 0011.93b3.d757   1.7                4.1(2)       Ok

Mod  Sub-Module                  Model              Serial       Hw     Status

---- --------------------------- ------------------ ----------- ------- -------

5  Policy Feature Card 3       WS-F6K-PFC3B       SAL1011G1VS  2.1    Ok

5  Cat6k MSFC 2A daughterboard WS-F6K-MSFC2A      SAL1011G0BT  3.0    Ok

Examinez la sortie en caractères gras afin de trouver ces informations :

Note : Voir les tableaux de la section Informations générales de ce document.

- Dans la première section de la sortie, recherchez le type de module de Supervisor Engine qui est utilisé. En cet exemple, vous trouvez le numéro de la pièce WS-SUP32-GE-3B, qui signifie que ce module est un module de Supervisor Engine 32.

- Sous la section Sous-module , recherchez la carte fonctionnalités et la carte routeur. En cet exemple, la carte fonctionnalités et la carte routeur sont :

- WS-F6K-PFC3B = module est équipé d'un PFC3B.

- WS-F6K-MSFC2A = module est équipé d'un MSFC2A.

- Afin de déterminer la quantité de mémoire qui est sur le MSFC, émettez la commande show version.

Cat6k#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) s3223_rp Software (s3223_rp-IPBASEK9-M), Version 12.2(18)SXF4, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2006 by cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 23-Mar-06 18:14 by tinhuang

Image text-base: 0x40101040, data-base: 0x42D20000

ROM: System Bootstrap, Version 12.2(17r)SX3, RELEASE SOFTWARE (fc1)

BOOTLDR: s3223_rp Software (s3223_rp-IPBASEK9-M), Version 12.2(18)SXF4, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Cat6k uptime is 1 week, 5 days, 6 hours, 2 minutes

Time since Cat6k switched to active is 1 week, 5 days, 6 hours, 2 minutes

System returned to ROM by power-on (SP by power-on)

System restarted at 04:34:53 CDT Sun Apr 9 2006

System image file is "bootdisk:s3223-ipbasek9-mz.122-18.SXF4.bin"

This product contains cryptographic features and is subject to United

States and local country laws governing import, export, transfer and

use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply

third-party authority to import, export, distribute or use encryption.

Importers, exporters, distributors and users are responsible for

compliance with U.S. and local country laws. By using this product you

agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable

to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:

http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html

If you require further assistance please contact us by sending email to

export@cisco.com.

cisco WS-C6509-E (R7000) processor (revision 1.2) with 227328K/34816K bytes of memory.

Processor board ID SMG0928N7GK

R7000 CPU at 300Mhz, Implementation 0x27, Rev 3.3, 256KB L2, 1024KB L3 Cache

Last reset from power-on

SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp).

X.25 software, Version 3.0.0.

Bridging software.

TN3270 Emulation software.

18 Virtual Ethernet/IEEE 802.3 interfaces

100 FastEthernet/IEEE 802.3 interfaces

14 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interfaces

1915K bytes of non-volatile configuration memory.

Si vous examinez la sortie en caractères gras, vous voyez que le MSFC2A est équipé de 227328K/34816K octets de mémoire. Ajoutez ces deux nombres ensemble afin de calculer un total de 256 Mo de mémoire.

- Afin de déterminer la quantité de mémoire qui est sur le module de Supervisor Engine, émettez la commande remote command switch show version ou la commande remote command show version. Seulement une des deux commandes fonctionne, qui dépend des versions de logiciel qui sont exécutées sur le module de Supervisor Engine. Mais les deux commandes fournissent la même sortie.

Cat6k#remote command switch show version

IOS (tm) s3223_rp Software (s3223_rp-IPBASEK9-M), Version 12.2(18)SXF4, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2006 by cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 23-Mar-06 18:14 by tinhuang

Image text-base: 0x40101040, data-base: 0x42D20000

ROM: System Bootstrap, Version 12.2(17r)SX3, RELEASE SOFTWARE (fc1)

BOOTLDR: s3223_rp Software (s3223_rp-IPBASEK9-M), Version 12.2(18)SXF4, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Cat6k uptime is 1 week, 5 days, 6 hours, 2 minutes

Time since Cat6k switched to active is 1 week, 5 days, 6 hours, 2 minutes

System returned to ROM by power-on (SP by power-on)

System restarted at 04:34:53 CDT Sun Apr 9 2006

System image file is "bootdisk:s3223-ipbasek9-mz.122-18.SXF4.bin"

!--- Output omitted

cisco WS-C6509-E (R7000) processor (revision 1.2) with 227328K/34816K bytes of memory.

Processor board ID SMG0928N7GK

R7000 CPU at 300Mhz, Implementation 0x27, Rev 3.3, 256KB L2, 1024KB L3 Cache

Last reset from power-on

SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp).

X.25 software, Version 3.0.0.

Bridging software.

TN3270 Emulation software.

18 Virtual Ethernet/IEEE 802.3 interfaces

100 FastEthernet/IEEE 802.3 interfaces

14 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interfaces

1915K bytes of non-volatile configuration memory.

Si vous examinez la sortie en caractères gras, vous voyez qu'il y a 227328K/34816K octets de mémoire. Ajoutez ces deux nombres ensemble afin de calculer que le Supervisor Engine est équipé de 256 Mo de mémoire.

Comment déterminer le modèle et type du Supervisor Engine quand il est retiré du châssis

Si vous retirez le module de Supervisor Engine du châssis, vous pouvez encore déterminer si le Supervisor Engine est le Supervisor Engine version 1, le Supervisor Engine version 2, le Supervisor Engine 720 ou le Supervisor Engine 32, et quel numéro de pièce est utilisé. Vous pouvez trouver ces informations dans l'angle inférieur gauche du module. Si l'information n'est pas visible, comparez la partie antérieure de votre module à ces images afin de déterminer laquelle vous utilisez :

Supervisor Engine version 1

Supervisor Engine version 2

Supervisor Engine 720

Supervisor Engine 32

Supervisor Engine 32 PISA

Après que vous déterminiez le module de Supervisor Engine, vous pouvez déterminer quelles fonctionnalités il a.

Supervisor Engine version 1

Si vous regardez le module lui-même, vous pouvez voir que deux cartes fille sont installées, qui dépend de ce qui est sur le module. Une carte fille est du côté droit, et l´autre est du côté gauche.

- Une carte fille est toujours installée du côté droit. C'est le moteur de transfert.

- Du côté gauche, un moteur de routage peut être installé. C'est le MSFC ou le MSFC2.

La meilleure façon de déterminer si vous avez un MSFC ou un MSFC2 est de regarder l'emplacement de la DRAM. Si la DRAM est située près de l'avant du module, vous avez un MSFC2. Autrement, vous avez un MSFC.

Le module de Supervisor Engine a un MSFC dans cet exemple :

Le module de Supervisor Engine a un MSFC2 dans cet exemple :

Il est plus difficile de déterminer la mémoire sur le Supervisor Engine et le MSFC sans mettre le module sous tension. Le module doit être installé afin de déterminer la mémoire exacte.

Remarque : lorsque vous recevez des pièces de rechange, vous pouvez installer la mémoire du Supervisor Engine ou MSFC2 défectueux sur le remplacement afin de vérifier la quantité de mémoire précédemment installée.

Supervisor Engine version 2

Comme pour le Supervisor Engine version 1, deux cartes fille peuvent être montées sur le Supervisor Engine version 2. La carte fille du côté droit est toujours un PFC2. S'il y a une carte fille installée du côté gauche, c'est automatiquement un MSFC2.

Supervisor Engine 720

Les variantes de PFC3 distinguent les diverses familles de Supervisor Engine 720. Il y a trois variantes :

- PFC3A

- PFC3B

- PFC3BXL

Ces variantes correspondent à ces Supervisor Engines :

- WS-SUP720

- WS-SUP720-3B

- WS-SUP720-3BXL

Le Supervisor Engine 720 intègre un fond de panier à matrice de commutation hautes performances de 720 Gbps avec un nouveau moteur de routage et de transfert. Si vous avez un Supervisor Engine 720, vous avez automatiquement un MSFC3. Le Supervisor Engine 720 a deux ports Ethernet Gigabit, un enfichable à petit facteur de forme (SFP) et un SFP sélectionnable ou RJ-45 à 10/100/1000 Mbps/s. Le Supervisor Engine 720 a deux emplacements cartes PC. L'emplacement libellé DISK 0 prend en charge une carte CompactFlash seulement. L'emplacement libellé DISK 1 prend en charge une carte CompactFlash ou un MicroDrive de 1 Go.

Supervisor Engine 32

Le Supervisor Engine 32 du Catalyst 6500 est offert avec un PFC3B, qui introduit le niveau de services avancés du Supervisor Engine 720 de la gamme Catalyst 6500 dans la couche d'accès. Deux options de liaison ascendante sont disponibles :

- Liaisons ascendantes basées sur huit ports SFP Ethernet Gigabit

- Liaisons ascendantes basées sur deux ports XENPAK Ethernet 10 Gigabit

En plus de ces liaisons ascendantes modulaires, chaque Supervisor Engine 32 inclut également un port RJ-45 de 10/100/1000 Mbps/s pour la facilité de gestion de réseau. Supervisor Engine 32 inclut également deux ports de bus de série universelle (USB) 2.0 :

- Un port hôte

- Un port périphérique

Ces ports permettent un accès direct, sécurisé, à haute vitesse des ordinateurs portables pour la gestion de réseau et simplifient le téléchargement du logiciel avec l'utilisation des dispositifs de mémoire USB. Le Supervisor Engine 32 a un emplacement pour carte PC qui est libellé DISK 0. Ce port supporte les cartes CompactFlash et les cartes IBM MicroDrive.

Le Supervisor Engine 32 a MSFC2A à bord, qui remplit des fonctions de plan de contrôle de la couche 3 ; ceci inclut l'adresse résolution et les protocoles de routage. Comparé à MSFC2, MSFC2A prend en charge plus de mémoire (1 Go).

Remarque : la prise en charge de la couche 3 n'est possible qu'avec une licence de couche 3.

Supervisor Engine 32 PISA

Le Supervisor Engine 32 PISA est offert avec des cartes fille PFC3B et PISA. Le PFC3B exécute le transfert de paquets de couche 2-4 basé sur matériel aussi bien que la classification de paquets, la gestion de trafic et la mise en application de la politique et PISA remplit des fonctions de plan de contrôle de la couche 3, y compris adresse résolution et les protocoles de routage ; En outre exécute l'accélération matérielle des services d'inspection avancée des paquets tels que NBAR et FPM. Deux options de liaison ascendante sont disponibles :

- Liaisons ascendantes 8 ports Gigabit Ethernet basées sur SFP (Small Form-Factor Pluggable)

- Liaisons ascendantes 2 ports Ethernet 10 Gigabits basées sur XENPAK

Remarque : outre ces liaisons ascendantes modulaires, le Supervisor Engine 32 PISA inclut également un port RJ-45 10/100/1000 pour une gestion aisée du réseau. Tous les ports sur le Supervisor Engine 32 PISA peuvent être en activité en même temps.

Comment déterminer le numéro de la pièce

Après que vous ayez déterminé le module et les caractéristiques du Supervisor Engine, vous pouvez déterminer le numéro de la pièce qui apparie le commutateur Catalyst.

Remarque : La mémoire de la carte MSFC est répertoriée séparément, car elle ne dépend pas du numéro de pièce.

- Sur le Supervisor Engine version 1 :

- WS-X6K-SUP1-2GE = Supervisor Engine version 1, carte fonctionnalités L2.

- WS-X6K-SUP1Z-2GE = Supervisor Engine version 1, L2 carte fonctionnalités 2.

- WS-X6K-SUP1A-PFC = Supervisor Engine version 1, PFC.

- WS-X6K-SUP1A-MSFC = Supervisor Engine version 1, PFC, MSFC.

- WS-X6K-S1A-MSFC2 = Supervisor Engine version 1, PFC, MSFC2.

- Sur le Supervisor Engine version 2 :

- WS-X6K-S2-PFC2 = Supervisor Engine version 2, PFC2.

- WS-X6K-S2-MSFC2 = Supervisor Engine version 2, PFC2, MSFC2.

- WS-X6K-S2U-MSFC2 = Supervisor Engine version 2 avec 256 Mo de DRAM sur le Supervisor Engine, PFC2, MSFC2.

- Sur le Supervisor Engine 720 :

- WS-SUP720 = Supervisor Engine 720, PFC3A, MSFC3.

- WS-SUP720-3B = Supervisor Engine 720, PFC3B, MSFC3.

- WS-SUP720-3BXL = Supervisor Engine 720, PFC3BXL, MSFC3.

- Sur le Supervisor Engine 32 :

- WS-SUP32-GE-3B = Supervisor Engine 32, PFC3B, MSFC2A.

- WS-SUP32-10GE-3B = Supervisor Engine 32, PFC3B, MSFC2A.

- Sur le Supervisor Engine 32 PISA

- WS-S32-GE-PISA = Supervisor Engine 32 avec PISA (Programmable Intelligent Services Accelerator), PFC3B, MSFC2A

- WS-S32-10GE-PISA = Supervisor Engine 32 avec PISA (Programmable Intelligent Services Accelerator), PFC3B, MSFC2A

- La mémoire pour les cartes fille MSFC ont ces numéros de pièce :

- MEM-MSFC-128 Mo = mémoire DRAM 128 Mo facultative pour le MSFC.

- MEM-MSFC2-128 Mo = 128 Mo de DRAM en option pour le MSFC2.

- MEM-MSFC2-256 Mo = 256 Mo de DRAM en option pour le MSFC2.

- MEM-MSFC2-512 Mo = mémoire DRAM facultative de 512 Mo pour le MSFC2.

- MEM-MSFC3-1 Go = DRAM de 1 Go facultative pour le MSFC3 ou le MSFC2A.

Remarque : Dans certaines circonstances, la carte MSFC n'est pas affichée lorsque vous émettez les commandes que ce document affiche. Si le MSFC ne s'affiche pas dans la sortie quand vous émettez les commandes, mais vous êtes certain que le moteur de routage existe sur le module du Supervisor Engine, vous devez récupérer le MSFC. Pour la méthode de récupération, référez-vous au document Récupérer un MSFC manquant dans la commande Supervisor Engine show module.

Informations connexes

- Commutateurs de la gamme Cisco Catalyst 6000/6500 - Installer et mettre à niveau

- Commutateurs de la gamme Cisco Catalyst 6000/6500 - Modèles

- Support pour commutateurs

- Prise en charge de la technologie de commutation LAN

- Support et documentation techniques - Cisco Systems