Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Configuration

Exemple de routage et de pontage VLAN Catalyst 4908G-L3

Diagramme du réseau

Configurations

Tâches de configuration générales

Configuration des commutateurs pour la gestion

Configuration des VLAN

Configuration d'EtherChannel

Configuration du pontage et du routage

Configuration des liaisons ISL entre les commutateurs

Configuration des ports de station d'extrémité

Enregistrement des configurations de commutateur

Configurations complètes des périphériques

Vérification

Dépannage

Informations connexes

Introduction

Ce document fournit un exemple de configuration pour le commutateur Catalyst 4908G-L3 afin de prendre en charge le routage entre VLAN et les VLAN de pontage entre plusieurs commutateurs de couche 2 (L2).

Conditions préalables

Conditions requises

Les lecteurs de ce document doivent connaître le commutateur Catalyst 4908G-L3 :

- Du point de vue de la configuration, le Catalyst 4908G-L3 est un routeur. Il utilise une interface de configuration Cisco IOS® et, par défaut, toutes les interfaces sont des interfaces routées.

- Le Catalyst 4908G-L3 ne prend pas en charge plusieurs protocoles orientés couche 2, tels que le protocole VTP (VLAN Trunking Protocol), le protocole DTP (Dynamic Trunking Protocol) ou le protocole PAgP (Port Aggregation Protocol) que l'on trouve sur d'autres commutateurs Catalyst.

- Dans la version 12.0(7)WX5(15d), le Catalyst 4908G-L3 ne prend pas en charge ces éléments :

- Listes de contrôle d'accès (ACL) du plan de données (sécurité) : en d'autres termes, le trafic de données utilisateur ne peut pas être limité par des listes d'accès d'entrée ou de sortie sur les interfaces du routeur. Les listes de contrôle d'accès du plan de données sont désormais prises en charge dans la version 12.0(10)W5(18e).

- Pontage sur les sous-interfaces 802.1q, c'est-à-dire une sous-interface avec les commandes encapsulation dot1q et bridge-group n appliquées : le pontage sur les sous-interfaces ISL (InterSwitch Link) est pris en charge. Le pontage sur les sous-interfaces 802.1q est désormais pris en charge dans la version 12.0(10)W5(18e).

- Routage AppleTalk

- Surveillance des ports, également appelée SPAN, mise en miroir des ports, mode proche

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Routeur-commutateur Catalyst 4908G-L3 qui exécute Cisco IOS 12.0(7)W5(15d)

- Trois commutateurs Catalyst 3512XL qui exécutent Cisco IOS 12.0(5.2)XU

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Configuration

Exemple de routage et de pontage VLAN Catalyst 4908G-L3

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque : utilisez l'outil de recherche de commandes (clients enregistrés uniquement) pour obtenir plus d'informations sur les commandes utilisées dans cette section.

Dans cet exemple de configuration, un commutateur Catalyst 4908G-L3 est déployé à deux fins :

- Étendez cinq VLAN (VLAN 1, 10, 20, 30 et 40) sur plusieurs commutateurs de couche 2 : dans ce cas, trois Catalyst 3512XL

- Effectuer le routage inter-VLAN pour IP et IPX (Internetwork Packet Exchange) pour permettre la communication entre les périphériques des différents VLAN

Afin d'étendre les VLAN sur les commutateurs, les 3512XL se connectent au 4908G-L3 via des liaisons agrégées et du trafic qui arrivent sur un VLAN donné à partir d'un commutateur 3512XL, ponté sur ce VLAN aux autres commutateurs avec une configuration de pontage qui suit les règles de pontage normales. Deux des commutateurs 3512XL utilisent Gigabit EtherChannel pour se connecter au commutateur 4908G-L3. L'autre commutateur 3512XL utilise une seule liaison Gigabit Ethernet.

Afin de prendre en charge le routage inter-VLAN, les interfaces IRB (Integrated Routing and Bridging) et BVI (Bridge Virtual Interfaces), configurées pour acheminer IP et IPX entre différents VLAN.

Les stations d'extrémité et les serveurs sont connectés aux commutateurs Catalyst 3512XL. Si un périphérique d'un VLAN doit se connecter à un périphérique d'un autre VLAN, le trafic est envoyé au Catalyst 4908G-L3 et achemine le trafic sur les interfaces BVI.

Dans le cas où le déploiement fait partie d'un réseau plus grand, le trafic destiné au coeur est acheminé vers un sous-réseau supplémentaire (cette configuration n'est pas prise en compte ici) via une connexion au commutateur ou au routeur principal.

Cette configuration est appliquée aux commutateurs :

- La configuration initiale de base est appliquée.

- Les adresses IP et les passerelles par défaut sont attribuées aux commutateurs à des fins de gestion.

- Le mode VTP est défini sur transparent et les VLAN sont configurés sur les commutateurs Catalyst 3512XL.

- Les liaisons Gigabit EtherChannel sont configurées entre les commutateurs Catalyst 4908G-L3 et 3512xl-01 et 3512xl-02.

- Le pontage, les interfaces BVI et le routage IP et IPX sont configurés sur le Catalyst 4908G-L3.

- Les liaisons ISL sont configurées entre les commutateurs Catalyst 4908G-L3 et les trois commutateurs Catalyst 3512XL et le pontage est configuré sur les sous-interfaces de liaison.

- Voici les mappages entre réseaux IP et IPX :

VLAN

Sous-réseau IP

Réseau IPX

1

10.10.1.0/24

S/O

10

10.10.10.0/24

1000

20

10.10.20.0/24

2000

30

10.10.30.0/24

3000

40

10.10.40.0/24

4000

- Les VLAN d’accès sont attribués et le protocole Spanning Tree portfast est activé sur toutes les interfaces Fast Ethernet du commutateur Catalyst 3512XL.

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau suivante :

Configurations

Ce document utilise les configurations suivantes :

- Tâches de configuration générales

- Configuration des commutateurs pour la gestion

- Configuration des VLAN

- Configuration d'EtherChannel

- Configuration du pontage et du routage

- Configuration des liaisons ISL entre les commutateurs

- Configuration des ports de station d'extrémité

- Enregistrement des configurations de commutateur

- Configurations complètes des périphériques

Tâches de configuration générales

Sur les commutateurs Cisco IOS, tels que les commutateurs Catalyst 4908G-L3 et Catalyst 3512XL, cette configuration de base doit être appliquée à chaque commutateur :

!-- The calendar set command does not apply to the Catalyst 3500XL switches.

Router#calendar set 18:00:00 Jan 8 2003

Router#clock set 18:00:00 Jan 8 2003

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#hostname 4908G-L3

4908G-L3(config)#clock timezone PST -8

4908G-L3(config)#clock calendar-valid

4908G-L3(config)#service timestamps log datetime localtime msec

4908G-L3(config)#service timestamps debug datetime localtime msec

4908G-L3(config)#enable password verysecret

4908G-L3(config)#line vty 0 4

4908G-L3(config-line)#password secret

4908G-L3(config-line)#exit

4908G-L3(config)#no logging console

4908G-L3(config)#^Z

4908G-L3#

Remarques :

- La commande Calendar set définit l'heure et la date sur la puce de calendrier interne du commutateur. Cette commande ne s'applique pas aux commutateurs Catalyst 3512XL.

- La commande clock set définit l'heure et la date de l'horloge du commutateur.

- La commande hostname définit le nom d’hôte du commutateur.

- La commande clock Calendar-Valide demande au commutateur de définir la date et l'heure de l'horloge avec la date et l'heure stockées dans la puce de calendrier lors du prochain rechargement. Cette commande ne s'applique pas aux commutateurs Catalyst 3548XL.

- Les commandes service timestamps log datetime localtime msec et service timestamps debug datetime localtime msec permettent de gérer et de dépanner en horodatant syslog et debug avec la date et l'heure actuelles (à la milliseconde).

- La commande enable password définit un mot de passe pour passer en mode privilégié sur le commutateur.

- La commande line vty 0 4 passe en mode de configuration de ligne, afin que nous puissions définir un mot de passe pour les sessions Telnet entrantes sur les lignes de terminal virtuel (vty). Sur les commutateurs Catalyst 3512XL, utilisez line vty 0 15.

- La commande password définit un mot de passe pour passer en mode normal sur le commutateur via une session Telnet sur les lignes vty.

- La commande no logging console n'autorise pas l'affichage des messages syslog sur la console du terminal ; la commande est utilisée dans ces exemples pour simplifier les captures d'écran.

Configuration des commutateurs pour la gestion

Sur les commutateurs Catalyst 3512XL, une adresse IP et une passerelle par défaut sont configurées dans VLAN 1 pour la gestion des commutateurs. La passerelle par défaut est l'adresse IP de l'interface BVI 1 sur le Catalyst 4908G-L3 ; les interfaces BVI sont configurées ultérieurement.

Remarque : Vous ne pouvez pas établir de connexion Telnet avec le Catalyst 4908G-L3 tant qu'une adresse IP n'a pas été attribuée à une interface.

Catalyst 3512XL-01 :

3512XL-01#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

3512XL-01(config)#interface vlan 1

3512XL-01(config-if)#ip address 10.10.1.10 255.255.255.0

3512XL-01(config-if)#management

3512XL-01(config-if)#exit

3512XL-01(config)#ip default-gateway 10.10.1.1

3512XL-01(config)#^Z

3512XL-01#

Remarques :

- La commande ip default-gateway définit l'adresse IP de la passerelle par défaut pour l'interface du routeur du tronçon suivant. Cela est nécessaire car le commutateur ne participe pas au routage IP et ne connaît pas la topologie de couche 3 (L3) du réseau.

- L'adresse IP utilisée pour la passerelle par défaut est 10.10.1.1, l'adresse IP de l'interface BVI 1 (configurée plus loin dans cet exemple) sur le commutateur Catalyst 4908G-L3.

Catalyst 3512XL-02 :

3512XL-02#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

3512XL-02(config)#interface vlan 1

3512XL-02(config-if)#ip address 10.10.1.20 255.255.255.0

3512XL-02(config-if)#management

3512XL-02(config-if)#exit

3512XL-02(config)#ip default-gateway 10.10.1.1

3512XL-02(config)#^Z

3512XL-02#

Catalyst 3512XL-03 :

3512XL-03#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

3512XL-03(config)#interface vlan 1

3512XL-03(config-if)#ip address 10.10.1.30 255.255.255.0

3512XL-03(config-if)#management

3512XL-03(config-if)#exit

3512XL-03(config)#ip default-gateway 10.10.1.1

3512XL-03(config)#^Z

3512XL-03#

Configuration des VLAN

Les commutateurs Catalyst 4908G-L3 ne prennent pas en charge VTP. Dans cet exemple, les commutateurs Catalyst 3512XL sont configurés en mode VTP transparent, car un domaine VTP ne peut pas être étendu sur Catalyst 4908G-L3.

La configuration est identique sur Catalyst 3512XL-01, 3512XL-02 et 3512XL-03 :

3512XL-01#vlan database

3512XL-01(vlan)#vtp transparent

Setting device to VTP TRANSPARENT mode.

3512XL-01(vlan)#vlan 10 name Vlan10

VLAN 10 added:

Name: Vlan10

3512XL-01(vlan)#vlan 20 name Vlan20

VLAN 20 added:

Name: Vlan20

3512XL-01(vlan)#vlan 30 name Vlan30

VLAN 30 added:

Name: Vlan30

3512XL-01(vlan)#vlan 40 name Vlan40

VLAN 40 added:

Name: Vlan40

3512XL-01(vlan)#exit

APPLY completed.

Exiting....

3512XL-01#

Vous pouvez vérifier la configuration VLAN à l'aide des commandes show vtp status et show vlan :

3512XL-01#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 0

Maximum VLANs supported locally : 254

Number of existing VLANs        : 9

VTP Operating Mode              : Transparent

VTP Domain Name                 :

VTP Pruning Mode                : Disabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0xF0 0xEA 0x28 0x34 0xA1 0xC6 0x2A 0xDE

Configuration last modified by 10.10.1.10 at 9-18-00 18:04:06

3512XL-01#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4,

Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8,

Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12,

Gi0/1, Gi0/2

10   Vlan10                           active

20   Vlan20                           active

30   Vlan30                           active

40   Vlan40                           active

1002 fddi-default                     active

1003 token-ring-default               active

1004 fddinet-default                  active

1005 trnet-default                    active

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        1002   1003

10   enet  100010     1500  -      -      -        -    -        0      0

20   enet  100020     1500  -      -      -        -    -        0      0

30   enet  100030     1500  -      -      -        -    -        0      0

40   enet  100040     1500  -      -      -        -    -        0      0

1002 fddi  101002     1500  -      -      -        -    -        1      1003

1003 tr    101003     1500  1005   0      -        -    srb      1      1002

1004 fdnet 101004     1500  -      -      1        ibm  -        0      0

1005 trnet 101005     1500  -      -      1        IBM  -        0      0

3512XL-01#

Configuration d'EtherChannel

Ce résultat montre comment configurer les liaisons EtherChannel entre les commutateurs Catalyst 4908G-L3 et Catalyst 3512XL-01 et 3512XL-02. Les interfaces gig0/1 et gig0/2 sur 3512XL-01 se connectent aux interfaces gig1 et gig2 sur Catalyst 4908G-L3. Les interfaces gig0/1 et gig0/2 sur 3512XL-02 se connectent aux interfaces gig3 et gig4 sur Catalyst 4908G-L3.

Pour configurer un EtherChannel sur Catalyst 4908G-L3, vous devez affecter les interfaces physiques à une interface logique (port-channel) à l'aide de la commande channel-group. Sur les commutateurs Catalyst 3512XL, les interfaces physiques sont affectées aux groupes de ports. Il n'existe aucune interface port-channel logique sur le Catalyst 3512XL.

Catalyst 4908G-L3:

4908G-L3#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

4908G-L3(config)#interface port-channel 1

4908G-L3(config-if)#exit

4908G-L3(config)#interface gig1

4908G-L3(config-if)#no shutdown

4908G-L3(config-if)#channel-group 1

GigabitEthernet1 added as member-1 to port-channel1

4908G-L3(config-if)#exit

4908G-L3(config)#interface gig2

4908G-L3(config-if)#no shutdown

4908G-L3(config-if)#channel-group 1

GigabitEthernet2 added as member-2 to port-channel1

4908G-L3(config-if)#exit

4908G-L3(config)#interface port-channel 2

4908G-L3(config-if)#exit

4908G-L3(config)#interface gig3

4908G-L3(config-if)#no shutdown

4908G-L3(config-if)#channel-group 2

GigabitEthernet3 added as member-1 to port-channel2

4908G-L3(config-if)#exit

4908G-L3(config)#interface gig4

4908G-L3(config-if)#no shutdown

4908G-L3(config-if)#channel-group 2

GigabitEthernet4 added as member-2 to port-channel2

4908G-L3(config-if)#^Z

4908G-L3#

Remarques :

- La commande interface port-channel crée une interface logique ; dans cet exemple, deux interfaces port-channel logiques sont créées.

- La commande channel-group ajoute l'interface physique à l'interface port-channel logique ; le numéro de groupe de canaux correspond au numéro d'interface port-channel.

Vous pouvez vérifier la configuration EtherChannel à l'aide de la commande show interface port-channel :

4908G-L3#show interface port-channel 1

Port-channel1 is up, line protocol is up

Hardware is GEChannel, address is 0030.78fe.a007 (bia 0000.0000.0000)

MTU 1500 bytes, BW 2000000 Kbit, DLY 10 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set, keepalive set (10 sec)

Half-duplex, Unknown Speed, Media type unknown, Force link-up

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

No. of active members in this channel: 2

Member 0 : GigabitEthernet1

Member 1 : GigabitEthernet2

Last input 00:00:25, output never, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/300, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 1 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

489 packets input, 41461 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

0 watchdog, 0 multicast

0 input packets with dribble condition detected

19 packets output, 8668 bytes, 0 underruns(0/0/0)

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

4908G-L3#

Remarques :

- Notez que la commande show interface port-channel affiche le nombre de membres actifs et les interfaces spécifiques qui appartiennent à l'EtherChannel.

Catalyst 3512XL-01 :

3512XL-01#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

3512XL-01(config)#interface gig0/1

3512XL-01(config-if)#port group 1

3512XL-01(config-if)#exit

3512XL-01(config)#interface gig0/2

3512XL-01(config-if)#port group 1

3512XL-01(config-if)#^Z

3512XL-01#

Remarques :

- La commande port group ajoute le port physique à un groupe de ports logiques (EtherChannel).

Vous pouvez vérifier la configuration EtherChannel à l'aide de la commande show port group :

3512XL-01#show port group

Group  Interface              Transmit Distribution

-----  ---------------------  ---------------------

1  GigabitEthernet0/1     source address

1  GigabitEthernet0/2     source address

3512XL-01#

Catalyst 3512XL-02 :

3512XL-02#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

3512XL-02(config)#interface gig0/1

3512XL-02(config-if)#port group 1

3512XL-02(config-if)#exit

3512XL-02(config)#interface gig0/2

3512XL-02(config-if)#port group 1

3512XL-02(config-if)#^Z

3512XL-02#

Vous pouvez vérifier la configuration EtherChannel à l'aide de la commande show port group.

Configuration du pontage et du routage

Ce résultat montre comment configurer le Catalyst 4908G-L3 pour le pontage et le routage. Pour chaque VLAN, un processus de pont distinct est défini ; les interfaces sont affectées aux groupes de ponts dans la section Configuration des liaisons ISL entre les commutateurs, plus loin dans cet exemple. Étant donné que le routage entre VLAN est requis, l'IRB (Integrated Routing and Bridging) doit être activé à l'aide de la commande bridge irb.

En outre, pour acheminer le trafic IP et IPX entre les différents groupes de ponts, une interface virtuelle de pont (BVI) doit être créée.

Dans la section Configuration des agrégations ISL entre les commutateurs, les sous-interfaces VLAN sur les agrégations ISL sont jointes aux groupes de ponts appropriés pour créer un domaine de couche 2 unique pour chaque VLAN, avec la BVI correspondante qui agit comme interface de routeur dans ce VLAN.

Catalyst 4908G-L3:

4908G-L3#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

4908G-L3(config)#ipx routing

4908G-L3(config)#bridge irb

4908G-L3(config)#bridge 1 protocol ieee

4908G-L3(config)#bridge 1 route ip

4908G-L3(config)#bridge 10 protocol IEEE

4908G-L3(config)#bridge 10 route ip

4908G-L3(config)#bridge 10 route ipx

4908G-L3(config)#bridge 20 protocol IEEE

4908G-L3(config)#bridge 20 route ip

4908G-L3(config)#bridge 20 route ipx

4908G-L3(config)#bridge 30 protocol IEEE

4908G-L3(config)#bridge 30 route ip

4908G-L3(config)#bridge 30 route ipx

4908G-L3(config)#bridge 40 protocol IEEE

4908G-L3(config)#bridge 40 route ip

4908G-L3(config)#bridge 40 route ipx

4908G-L3(config)#interface bvi 1

4908G-L3(config-if)#ip address 10.10.1.1 255.255.255.0

4908G-L3(config-if)#exit

4908G-L3(config)#interface bvi 10

4908G-L3(config-if)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

4908G-L3(config-if)#ipx network 1000

4908G-L3(config-if)#exit

4908G-L3(config)#interface bvi 20

4908G-L3(config-if)#ip address 10.10.20.1 255.255.255.0

4908G-L3(config-if)#ipx network 2000

4908G-L3(config-if)#exit

4908G-L3(config)#interface bvi 30

4908G-L3(config-if)#ip address 10.10.30.1 255.255.255.0

4908G-L3(config-if)#ipx network 3000

4908G-L3(config-if)#exit

4908G-L3(config)#interface bvi 40

4908G-L3(config-if)#ip address 10.10.40.1 255.255.255.0

4908G-L3(config-if)#ipx network 4000

4908G-L3(config-if)#^Z

4908G-L3#

Remarques :

- La commande ipx routing active le routage IPX sur le Catalyst 4908G-L3.

- La commande bridge irb active le routage et pontage intégrés sur le routeur, ce qui vous permet d'acheminer le trafic au sein des groupes de ponts.

- La commande bridge number protocol IEEE crée un processus de pont qui exécute le Spanning Tree IEEE.

- La commande bridge number route ip permet le routage du trafic IP entre l'interface de numéro BVI et les autres interfaces IP du routeur.

- La commande bridge number route ipx permet le routage du trafic IPX entre l'interface de numéro BVI et les autres interfaces IPX du routeur ; notez que cette commande est omise pour le processus de pont 1 [le VLAN de gestion].

- La commande interface bvi number crée une interface BVI (Bridge Virtual Interface) pour servir d'interface L3 dans le numéro bridge-group.

- La commande ip address attribue une adresse IP à l'interface BVI.

- La commande ipx network attribue un numéro de réseau IPX à l'interface BVI ; notez que l'interface BVI du VLAN de gestion [BVI 1] n'a pas de numéro de réseau IPX attribué.

Nous pouvons vérifier la configuration du pontage plus loin dans cet exemple, après avoir configuré les liaisons de liaison ISL et ajouté les sous-interfaces de liaison aux groupes de liaison appropriés.

Configuration des liaisons ISL entre les commutateurs

Ce résultat montre comment configurer les liaisons agrégées entre les commutateurs Catalyst 4908G-L3 et Catalyst 3512XL.

Pour configurer l’agrégation sur le Catalyst 4908G-L3, il faut ajouter des sous-interfaces sous l’interface principale, une sous-interface pour chaque VLAN transmis sur l’agrégation. Dans cet exemple, deux agrégations sont configurées sur les interfaces port-channel logiques, tandis que la troisième agrégation est configurée sur l'interface physique.

En outre, les commandes bridge-group sont configurées sous les sous-interfaces pour joindre chaque sous-interface VLAN au groupe de pontage approprié, ce qui termine la configuration de pontage et de routage démarrée dans la section Configuration du pontage et du routage qui se trouve précédemment dans cet exemple.

Catalyst 4908G-L3:

4908G-L3#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

4908G-L3(config)#interface port-channel 1.1

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 1

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 1

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface port-channel 1.10

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 10

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 10

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface port-channel 1.20

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 20

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 20

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface port-channel 1.30

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 30

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 30

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface port-channel 1.40

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 40

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 40

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface port-channel 2.1

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 1

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 1

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface port-channel 2.10

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 10

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 10

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface port-channel 2.20

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 20

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 20

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface port-channel 2.30

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 30

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 30

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface port-channel 2.40

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 40

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 40

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface gig 5

4908G-L3(config-if)#no shutdown

4908G-L3(config-if)#exit

4908G-L3(config)#interface gig 5.1

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 1

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 1

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface gig 5.10

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 10

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 10

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface gig 5.20

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 20

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 20

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface gig 5.30

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 30

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 30

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface gig 5.40

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 40

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 40

4908G-L3(config-subif)#^Z

4908G-L3#

Remarques :

- Afin de créer des sous-interfaces logiques sur l'interface principale, spécifiez l'interface principale, par exemple interface port-channel 1, suivie d'un point (.) et du numéro de sous-interface, par exemple interface port-channel 1.10. Le numéro de sous-interface/numéro de VLAN/numéro de groupe de ponts ne doit pas nécessairement être identique, mais cela facilite la gestion.

- La commande encapsulation isl vlan spécifie le type d'encapsulation (ISL) et le VLAN à recevoir sur la sous-interface.

- Notez que les sous-interfaces VLAN ne se voient pas attribuer d'adresse IP ou de numéro de réseau IPX, mais sont plutôt ajoutées aux groupes de ponts à l'aide de la commande bridge-group number, qui permet à chaque VLAN de s'étendre à tous les commutateurs de la couche 2. Les BVI configurés dans la section Configuration du pontage et du routage ont les adresses IP et les numéros de réseau IPX.

Vous pouvez vérifier la configuration à l'aide des commandes show interface, show ip interface et show ipx interface. Par exemple, utilisez ces commandes pour vérifier la configuration sur la sous-interface port-channel 1.10 (VLAN 10) sur la liaison EtherChannel vers Catalyst 3512XL-01 et la BVI correspondante (BVI 10) pour VLAN 10 :

4908G-L3#show interface port-channel 1.10

Port-channel1.10 is up, line protocol is up

Hardware is GEChannel, address is 0030.78fe.a007 (bia 0000.0000.0000)

MTU 1500 bytes, BW 2000000 Kbit, DLY 10 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation ISL Virtual LAN, Color 10.

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

4908G-L3#show ip interface bvi 10

BVI10 is up, line protocol is up

Internet address is 10.10.10.1/24

Broadcast address is 255.255.255.255

Address determined by setup command

MTU is 1500 bytes

Helper address is not set

Directed broadcast forwarding is disabled

Outgoing access list is not set

Inbound  access list is not set

Proxy ARP is enabled

Security level is default

Split horizon is enabled

ICMP redirects are always sent

ICMP unreachables are always sent

ICMP mask replies are never sent

IP fast switching is enabled

IP fast switching on the same interface is disabled

IP Null turbo vector

IP multicast fast switching is enabled

IP multicast distributed fast switching is disabled

Router Discovery is disabled

IP output packet accounting is disabled

IP access violation accounting is disabled

TCP/IP header compression is disabled

RTP/IP header compression is disabled

Probe proxy name replies are disabled

Policy routing is disabled

Network address translation is disabled

Web Cache Redirect is disabled

BGP Policy Mapping is disabled

4908G-L3#show ipx interface bvi 10

BVI10 is up, line protocol is up

IPX address is 1000.0030.78fe.a00b, NOVELL-ETHER [up]

Delay of this IPX network, in ticks is 2 throughput 0 link delay 0

IPXWAN processing not enabled on this interface.

IPX SAP update interval is 60 seconds

IPX type 20 propagation packet forwarding is disabled

Incoming access list is not set

Outgoing access list is not set

IPX helper access list is not set

SAP GNS processing enabled, delay 0 ms, output filter list is not set

SAP Input filter list is not set

SAP Output filter list is not set

SAP Router filter list is not set

Input filter list is not set

Output filter list is not set

Router filter list is not set

Netbios Input host access list is not set

Netbios Input bytes access list is not set

Netbios Output host access list is not set

Netbios Output bytes access list is not set

Updates each 60 seconds aging multiples RIP: 3 SAP: 3

SAP interpacket delay is 55 ms, maximum size is 480 bytes

RIP interpacket delay is 55 ms, maximum size is 432 bytes

RIP response delay is not set

IPX accounting is disabled

IPX fast switching is configured (disabled)

RIP packets received 0, RIP packets sent 19, 0 Throttled

RIP specific requests received 0, RIP specific replies sent 0

RIP general requests received 0, 0 ignored, RIP general replies sent 0

SAP packets received 0, SAP packets sent 5, 0 Throttled

SAP GNS packets received 0, SAP GNS replies sent 0

SAP GGS packets received 0, 0 ignored, SAP GGS replies sent 0

4908G-L3#

Vous pouvez vérifier la configuration de pontage à l'aide des commandes show bridge group et show spanning-tree number. En outre, vous pouvez utiliser la commande show bridge pour afficher la table de transfert de pont.

Sur les commutateurs Catalyst 3512XL, la configuration est identique sur les commutateurs Catalyst 3512XL-01, 3512XL-02 et 3512XL-03. Les liaisons trunk sont configurées sur les interfaces Gigabit Ethernet appropriées. Dans le cas des liaisons EtherChannel, la configuration d’agrégation ne doit être appliquée qu’à une seule interface du groupe de ports. La liaison est automatiquement appliquée aux autres interfaces du même groupe et apparaît dans la configuration :

3512XL-01#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

3512XL-01(config)#interface gig 0/1

3512XL-01(config-if)#switchport mode trunk

3512XL-01(config-if)#^Z

3512XL-01#

Remarques :

- Dans le cas des modèles 3512XL-01 et 3512XL-02, lorsque la configuration est appliquée à une seule interface du groupe de canaux, la même configuration est appliquée aux autres interfaces du groupe automatiquement et apparaît dans la configuration de chaque interface.

- La commande switchport mode trunk configure l'interface en tant que port trunk.

- Les commutateurs 3500XL utilisent l'encapsulation ISL par défaut lorsque vous activez l'agrégation. Il n'est donc pas nécessaire de spécifier l'encapsulation dans ce cas.

Vous pouvez vérifier la configuration à l'aide de la commande show interface switchport :

3512XL-01#show interface gig0/1 switchport

Name: Gi0/1

Switchport: Enabled

Administrative mode: trunk

Operational Mode: trunk

Administrative Trunking Encapsulation: isl

Operational Trunking Encapsulation: isl

Negotiation of Trunking: Disabled

Access Mode VLAN: 0 ((Inactive))

Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)

Trunking VLANs Enabled: ALL

Trunking VLANs Active: 1,10,20,30,40

Pruning VLANs Enabled: 2-1001

Priority for untagged frames: 0

Override vlan tag priority: FALSE

Voice VLAN: none

Appliance trust: none

3512XL-01#

Configuration des ports de station d'extrémité

À présent, les ports des commutateurs Catalyst 3512XL sont affectés aux VLAN et le protocole Spanning Tree PortFast est activé. Tout port de l'un des commutateurs 3512XL peut être attribué à l'un des VLAN configurés.

Les stations d'extrémité d'un VLAN particulier doivent se voir attribuer une adresse IP dans la plage associée à ce VLAN et utiliser l'adresse IP de l'interface BVI sur le Catalyst 4908G-L3 pour ce VLAN comme passerelle par défaut.

Ce résultat montre comment configurer les interfaces fast0/1 et fast 0/2 dans le VLAN 10 et activer portfast sur les interfaces :

3512XL-01#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

3512XL-01(config)#interface fast0/1

3512XL-01(config-if)#switchport access vlan 10

3512XL-01(config-if)#spanning-tree portfast

3512XL-01(config-if)#exit

3512XL-01(config)#interface fast0/2

3512XL-01(config-if)#switchport access vlan 10

3512XL-01(config-if)#spanning-tree portfast

3512XL-01(config-if)#^Z

3512XL-01#

Vous pouvez vérifier la configuration à l'aide de la commande show interface switchport et des commandes show spanning-tree interface :

3512XL-01#show interface fast0/1 switchport

Name: Fa0/1

Switchport: Enabled

Administrative mode: static access

Operational Mode: static access

Administrative Trunking Encapsulation: isl

Operational Trunking Encapsulation: isl

Negotiation of Trunking: Disabled

Access Mode VLAN: 10 (Vlan10)

Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)

Trunking VLANs Enabled: NONE

Pruning VLANs Enabled: NONE

Priority for untagged frames: 0

Override vlan tag priority: FALSE

Voice VLAN: none

Appliance trust: none

3512XL-01#show spanning-tree interface fast 0/1

Interface Fa0/1 (port 13) in Spanning tree 10 is FORWARDING

Port path cost 19, Port priority 128

Designated root has priority 16384, address 0090.ab28.d000

Designated bridge has priority 16384, address 0090.ab28.d000

Designated port is 193, path cost 0

Timers: message age 2, forward delay 0, hold 0

BPDU: sent 1, received 73

The port is in the portfast mode

3512XL-01#

Remarques :

La commande show interface switchport affiche le mode opérationnel (accès statique) et le mode d'accès VLAN (10) de l'interface.

La commande show spanning-tree interface affiche l'état spanning-tree du port et indique que « le port est en mode portfast. »

Enregistrement des configurations de commutateur

Veillez à enregistrer la configuration en cours dans la mémoire NVRAM (configuration initiale) sur tous les commutateurs afin que la configuration soit conservée lors d'un rechargement.

Catalyst 4908G-L3:

4908G-L3#copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

[OK]

4908G-L3#

Commutateurs Catalyst 3512XL :

3512XL-01#copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

3512XL-01#

Configurations complètes des périphériques

Voici les configurations complètes des périphériques utilisés dans cet exemple :

- Catalyst 4908G-L3

- Catalyst 3512XL-01

- Catalyst 3512XL-02

- Catalyst 3512XL-03

Catalyst 4908G-L3

4908G-L3#show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 14:09:14 PST Tue Sep 19 2000

! NVRAM config last updated at 14:09:15 PST Tue Sep 19 2000

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec localtime

service timestamps log datetime msec localtime

no service password-encryption

!

hostname 4908G-L3

!

no logging console

enable password verysecret

!

clock timezone PST -8

clock calendar-valid

ip subnet-zero

ipx routing 0030.78fe.a000

!-- Enables IRB to route between bridge groups.

bridge irb

!

!

!

!-- Creates a logical interface (1) to group physical interfaces into a channel.

interface Port-channel1

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

!-- A subinterface is added to allow VLAN 1 traffic to be transmitted on the trunk.

interface Port-channel1.1

!-- Specifies ISL encapsulation for VLAN 1.

encapsulation isl 1

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!-- Assign the subinterface to the appropriate bridge-group

for bridging and routing.

bridge-group 1

!

!-- A subinterface is added to allow VLAN 10 traffic to be transmitted on the trunk.

interface Port-channel1.10

!-- Specifies ISL encapsulation for VLAN 10.

encapsulation isl 10

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!-- Assign the subinterface to the appropriate bridge-group for bridging and routing.

bridge-group 10

!

!-- VLAN 20 configuration.

interface Port-channel1.20

encapsulation isl 20

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 20

!

!-- VLAN 30 configuration.

interface Port-channel1.30

encapsulation isl 30

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 30

!

!-- VLAN 40 configuration.

interface Port-channel1.40

encapsulation isl 40

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 40

!

!-- Creates a logical interface (2) to group physical interfaces into a channel.

interface Port-channel2

No ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

!-- VLAN 1 configuration.

interface Port-channel2.1

encapsulation isl 1

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

!

!-- VLAN 10 configuration.

interface Port-channel2.10

encapsulation isl 10

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 10

!

!-- VLAN 20 configuration.

interface Port-channel2.20

encapsulation isl 20

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 20

!

!-- VLAN 30 configuration.

interface Port-channel2.30

encapsulation isl 30

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 30

!

!-- VLAN 40 configuration.

interface Port-channel2.40

encapsulation isl 40

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 40

!

interface GigabitEthernet1

no ip address

no ip directed-broadcast

!-- Logically groups the physical interface to interface port-channel 1.

channel-group 1

!

interface GigabitEthernet2

no ip address

no ip directed-broadcast

!-- Logically groups the physical interface to interface port-channel 1.

channel-group 1

!

interface GigabitEthernet3

no ip address

no ip directed-broadcast

!-- Logically groups the physical interface to interface port-channel 2.

channel-group 2

!

interface GigabitEthernet4

no ip address

no ip directed-broadcast

!-- Logically groups the physical interface to interface port-channel 2.

channel-group 2

!

interface GigabitEthernet5

no ip address

no ip directed-broadcast

!

!-- A subinterface is added to allow VLAN 1 traffic to be transmitted on the trunk.

interface GigabitEthernet5.1

!-- Specifies ISL encapsulation for VLAN 1.

encapsulation isl 1

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!-- Assign the subinterface to the appropriate bridge-group for bridging and routing.

bridge-group 1

!

!-- VLAN 10 configuration.

Interface GigabitEthernet5.10

encapsulation isl 10

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 10

!

!-- VLAN 20 configuration.

interface GigabitEthernet5.20

encapsulation isl 20

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 20

!

!-- VLAN 30 configuration.

interface GigabitEthernet5.30

encapsulation isl 30

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 30

!

!-- VLAN 30 configuration.

interface GigabitEthernet5.40

encapsulation isl 40

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 40

!

interface GigabitEthernet6

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface GigabitEthernet7

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface GigabitEthernet8

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

!-- BVI 1 is an L3 interface for bridge-group 1 (VLAN 1).

interface BVI1

!-- The IP address assigned to bridge-group 1.

ip address 10.10.1.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache cef

!

!-- BVI 10 is an L3 interface for bridge-group 10 (VLAN 10).

interface BVI10

!-- The IP address assigned to bridge-group 10.

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache cef

!-- Assigns IPX network 1000 to BVI 10. ipx network 1000

!

!-- BVI 20 is a Layer 3 interface for bridge-group 20 (VLAN 20).

Interface BVI20

!-- IP address assigned to bridge-group 20.

ip address 10.10.20.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache cef

!-- Assigns IPX network 1000 to BVI 20.

ipx network 2000!

!-- BVI 30 configuration.interface BVI30

ip address 10.10.30.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache cef

ipx network 3000

!

!-- BVI 40 configuration.

interface BVI40

ip address 10.10.40.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache cef

ipx network 4000

!

ip classless

!

!

!

!

!-- Applies IEEE Ethernet Spanning-Tree Protocol (STP) to bridge-group 1.

bridge 1 protocol ieee

!-- Allows IP traffic to be routed between the BVI 1 and other IP interfaces.

bridge 1 route ip

bridge 10 protocol ieee

bridge 10 route ip

!-- Allows IPX traffic to be routed between the BVI 10 and other IP interfaces.

bridge 10 route ipx

bridge 20 protocol ieee

bridge 20 route ip

bridge 20 route ipx

bridge 30 protocol ieee

bridge 30 route ip

bridge 30 route ipx

bridge 40 protocol ieee

bridge 40 route ip

bridge 40 route ipx

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

password secret

login

!

end

4908G-L3#

Catalyst 3512XL-01

3512XL-01#show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 08:24:03 PST Tue Sep 19 2000

! NVRAM config last updated at 08:24:03 PST Tue Sep 19 2000

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec localtime

service timestamps log datetime msec localtime

no service password-encryption

!

hostname 3512XL-01

!

no logging console

enable password verysecret

!

!

!

!

!

clock timezone PST -8

!

ip subnet-zero

!

!

!

interface FastEthernet0/1

!-- The switchport access command configures the port to be an L2 2 port. !-- Assigns the port to be a member of VLAN 10.

switchport access vlan 10

!-- Enables spanning-tree portfast.

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/2

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/3

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/4

!-- Assigns the port to be a member of VLAN 20.

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/5

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/6

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/7

!-- Assigns the port to be a member of VLAN 30.

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/8

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/9

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/10

!-- Assigns the port to be a member of VLAN 40.

switchport access vlan 40

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/11

switchport access vlan 40

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/12

switchport access vlan 40

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet0/1

!-- Assigns the port to logical port-group 1 to create the EtherChannel.

port group 1

!-- Configures the port to be an ISL trunk.

switchport mode trunk

!

Interface GigabitEthernet0/2

!-- Assigns the port to logical port-group 1 to create the EtherChannel.

port group 1

!-- Configures the port to be an ISL trunk. switchport mode trunk

!

Interface VLAN1

!-- The IP address of the management interface.

ip address 10.10.1.10 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

!

!-- The default gateway is set to the BVI 1 interface on the 4908G-L3.

ip default-gateway 10.10.1.1

!

line con 0

transport input none

stopbits 1

line vty 0 4

password secret

login

line vty 5 15

password secret

login

!

end

3512XL-01#

Catalyst 3512XL-02

3512XL-02#show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 08:25:22 PST Tue Sep 19 2000

! NVRAM config last updated at 08:25:22 PST Tue Sep 19 2000

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec localtime

service timestamps log datetime msec localtime

no service password-encryption

!

hostname 3512XL-02

!

no logging console

enable password verysecret

!

!

!

!

!

clock timezone PST -8

!

ip subnet-zero

!

!

!

interface FastEthernet0/1

!-- The switchport access command configures the port to be an L2 port. !-- Assigns the port to be a member of VLAN 10.

switchport access vlan 10

!-- Enables spanning-tree portfast.

spanning-tree portfast

!

Interface FastEthernet0/2

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/3

!-- Assigns the port to be a member of VLAN 20.

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/4

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/5

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/6

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/7

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/8

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/9

!-- Assigns the port to be a member of VLAN 30.

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/10

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/11

!-- Assigns the port to be a member of VLAN 40.

switchport access vlan 40

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/12

switchport access vlan 40

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet0/1

!-- Assigns the port to logical port-group 1 to create the EtherChannel.

port group 1

!-- Configures the port to be an ISL trunk.

switchport mode trunk

!

Interface GigabitEthernet0/2

!-- Assigns the port to logical port-group 1 to create the EtherChannel.

port group 1

!-- Configures the port to be an ISL trunk.

switchport mode trunk

!

Interface VLAN1

!-- The IP address of the management interface.

ip address 10.10.1.20 255.255.255.0

No ip directed-broadcast

no ip route-cache

!

!-- The default gateway is set to the BVI 1 interface on the 4908G-L.

ip default-gateway 10.10.1.1

!

line con 0

transport input none

stopbits 1

line vty 0 4

password secret

login

line vty 5 15

password secret

login

!

end

3512XL-02#

Catalyst 3512XL-03

3512xl-03#show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 12:13:33 PST Tue Sep 19 2000

! NVRAM config last updated at 12:13:34 PST Tue Sep 19 2000

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec localtime

service timestamps log datetime msec localtime

no service password-encryption

!

hostname 3512xl-03

!

no logging console

enable password verysecret

!

!

!

!

!

clock timezone PST -8

!

ip subnet-zero

!

!

!

interface FastEthernet0/1

!-- The switchport access command configures the port to be an L2 port. !-- Assigns the port to be a member of VLAN 10.

switchport access vlan 10

!-- Enables spanning-tree portfast.

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/2

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/3

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/4

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/5

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/6

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/7

!-- Assigns the port to be a member of VLAN 20.

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/8

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/9

!-- Assigns the port to be a member of VLAN 30.

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/10

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/11

!-- Assigns the port to be a member of VLAN 40.

switchport access vlan 40

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/12

switchport access vlan 40

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet0/1

!-- Configures the port to be an ISL trunk.

switchport mode trunk

!

Interface GigabitEthernet0/2

!

interface VLAN1

!-- The IP address of the management interface.

ip address 10.10.1.30 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

!

!-- The default gateway is set to the BVI 1 interface on the 4908G-L3.

ip default-gateway 10.10.1.1

!

Line con 0

transport input none

stopbits 1

line vty 0 4

password secret

login

line vty 5 15

password secret

login

!

end

3512xl-03#

Vérification

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes

- Configuration d'EtherChannel sur les commutateurs Catalyst 4908G-L3

- Configuration d'EtherChannel sur les commutateurs Catalyst 3500XL

- Configuration du pontage sur les commutateurs Catalyst 4908G-L3

- Configuration des agrégations VLAN sur les commutateurs Catalyst 4908G-L3

- Configuration de VTP, de VLAN et de liaisons VLAN sur les commutateurs Catalyst 2900XL et 3500XL

- Support et documentation techniques - Cisco Systems