Contenu

Introduction

Informations générales

Pour commencer

1. Vérifier la version de ROMMON

2. Vérifier l'image

3. Vérifier VSS

4. Assurez-vous que le commutateur fonctionne en mode Installation et non en mode Bundle

5. La licence doit être Entservices ou IP Base

6. La carte fille apparaît uniquement en mode d'installation et non en mode bundle

7. Nombre max. de points d'accès/clients pris en charge

8. Connexion AP

9. Identique au modèle 5760/3850/3650 de Here on

Introduction

Ce document décrit la liste de contrôle de base à prendre en charge afin de mettre en service le 4500 SUP8E pour la technologie sans fil. Ce document ne se concentre pas sur la façon de configurer le contrôleur sans fil sur le Sup8E, mais plutôt sur les éléments à vérifier avant et qui sont spécifiques à la plate-forme. Une fois cela fait, cette plate-forme se comporte principalement comme n'importe quel autre commutateur d'accès convergé et d'autres documents et guides peuvent être suivis.

Informations générales

Cisco Catalyst® 4500E Supervisor Engine 8-E est la nouvelle génération de moteurs de commutation d'entreprise qui assure une convergence complète entre les réseaux filaires et sans fil sur une plate-forme unique. Ce nouveau circuit ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) du plan de données d'accès unifié Cisco® renforce la convergence sans fil et permet l'application uniforme des politiques filaire-sans fil, la visibilité des applications, la flexibilité et l'optimisation des applications.

Pour commencer

Pour que le sans fil soit opérationnel sur ce périphérique, vous devez vous assurer que ces conditions sont remplies :

1. Vérifier la version rommon

2. L'image doit être K9 - Crypto

3. Système de commutation virtuelle (VSS) uniquement pris en charge sur les versions 3.8 et ultérieures (double Sup uniquement)

4. Le commutateur doit s'exécuter en mode Installer

5. La licence doit être Entservices ou IP Base

6. En mode Bundle, la carte fille ne s'allume pas (uniquement en mode installation)

7. Le nombre maximal de points d'accès pris en charge (AP) est de 50/Max de clients pris en charge - 2000

8. Le point d'accès doit se terminer sur le même châssis/superviseur (SUP)

9. Une fois que vous les avez activés, le reste de la configuration est similaire à n'importe quel commutateur d'accès convergé (3850/5760 ...)

Regardons chacun d'eux d'un point de vue de sortie.

1. Vérifier la version de ROMMON

Note: Il doit être 15.1(Xr)SG4 [X - nombre commençant à 1] ou supérieur.

BGL.I.15-4500-2#sh version

ROM: 15.1(1r)SG4

BGL.I.15-4500-2 uptime is 6 minutes

System returned to ROM by power-on

Running default software

Jawa Revision 3, RadTrooper Revision 0x0.0x41, Conan Revision 0x1449

Last reload reason: power-on

2. Vérifier l'image

Note: Il doit être exécuté dans la version 3.7 ou ultérieure et doit être une image Crypto K9. Rien d'autre ne fonctionne.

L'image de chiffrement ressemble à ceci :

4500-2#sh version

Cisco IOS® Software, IOS®-XE Software, Catalyst 4500 L3 Switch  Software (cat4500es8-UNIVERSALK9-M), Version 03.07.00E RELEASE SOFTWARE (fc4)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2014 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Sun 07-Dec-14 17:59 by prod_rel_team

L'image non Crypto ressemble à ceci :

Cisco IOS® Software, IOS®-XE Software, Catalyst 4500 L3 Switch Software (cat4500es8-UNIVERSAL-M), Version 03.03.00.XO RELEASE SOFTWARE (fc2)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2013 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Wed 14-Aug-13 09:51 by prod_rel_team

3. Vérifier VSS

Comportement avant la version 3.8 :

Note: Si VSS est activé, les commandes sans fil ne sont pas présentes et vice versa si les commandes sans fil sont activées, les commandes VSS ne sont pas présentes.

4500-2#sh switch  virtual

Switch Mode : Standalone

Not in Virtual Switch mode due to:

Domain ID is not configured

Démarrage de IOS® XE 3.8 et versions ultérieures :

Note: Le VSS à double Sup est pris en charge avec les opérations sans fil. Cependant, le service VSS Quad-Sup n'est pas pris en charge avec le sans fil.

4. Assurez-vous que le commutateur fonctionne en mode Installation et non en mode Bundle

Bundle Mode - bootsystem pointing to .bin image (no wireless commands)

Install Mode - Bootsystem pointing to package.conf instead of Bin

BGL.I.15-4500-2#dir bootflash:

En mode Bundle :

Directory of bootflash:/

81602  -rw-   181583336   Oct 7 2014 09:18:45 +00:00  cat4500es8-universal.SPA.03.03.00.XO.151-1.XO.bin

81603  -rw-   181601128  Nov 18 2014 18:28:43 +00:00  cat4500es8-universal.SPA.03.03.02.XO.151-1.XO2.bin

81604  -rw-   483862876  Dec 31 2014 20:21:43 +00:00  cat4500es8-universalk9.SPA.03.07.00.E.152-3.E.bin

1708220416 bytes total (857677824 bytes free)

This is how the boot looks like

4500-2#sh boot

---------------------------

Switch 1

---------------------------

Current Boot Variables:

BOOT variable = flash:cat4500es8-universal.SPA.03.07.00.E.152-3.E.bin;

Boot Variables on next reload:

BOOT variable = flash:cat4500es8-universal.SPA.03.07.00.E.152-3.E.bin;

Allow Dev Key = yes

Manual Boot = no

Enable Break = no

En mode d'installation :

BGL.I.20-4500-1#dir bootflash:

Directory of bootflash:/

81602  -rwx   199051336   Oct 7 2014 02:00:02 +00:00  cat4500es8-universalk9.SPA.03.06.00.E.152-2.E.bin

81603  -rw-   215049252  Dec 29 2014 07:07:31 +00:00  cat4500es8-universal.SPA.03.07.00.E.152-3.E.bin

16  drwx        4096  Dec 29 2014 07:14:26 +00:00  virtual-instance

18  drwx        4096  Dec 29 2014 07:14:26 +00:00  virtual-instance-stby-sync

81606  drwx        4096  Dec 30 2014 01:52:34 +00:00  wnweb_store

21  -rw-   126880776  Dec 30 2014 01:34:38 +00:00  cat4500es8-base.SPA.03.07.00E.pkg

57125  -rw-    82245776  Dec 30 2014 01:34:45 +00:00  cat4500es8-dc-base.SPA.03.07.00E.pkg

57126  -rw-     7019480  Dec 30 2014 01:34:47 +00:00  cat4500es8-dc-drivers.SPA.03.07.00E.pkg

57127  -rw-    35161204  Dec 30 2014 01:34:46 +00:00  cat4500es8-dc-infra.SPA.03.07.00E.pkg

81604  -rw-   483862876  Dec 30 2014 01:24:49 +00:00  cat4500es8-universalk9.SPA.03.07.00.E.152-3.E.bin

57128  -rw-    26876920  Dec 30 2014 01:34:47 +00:00  cat4500es8-dc-platform.SPA.03.07.00E.pkg

57129  -rw-     4225328  Dec 30 2014 01:34:39 +00:00  cat4500es8-firmware.SPA.03.07.00E.pkg

57130  -rw-       54192  Dec 30 2014 01:34:39 +00:00  cat4500es8-infra.SPA.03.07.00E.pkg

57131  -rw-     1987552  Dec 30 2014 01:34:47 +00:00  cat4500es8-platform.SPA.03.07.00E.pkg

57132  -rw-    88661144  Dec 30 2014 01:34:42 +00:00  cat4500es8-universalk9.SPA.152-3.E.pkg

57133  -rw-   110742524  Dec 30 2014 01:34:51 +00:00  cat4500es8-wcm.SPA.10.3.100.0.pkg

20  -rw-        1724  Dec 30 2014 01:35:59 +00:00  packages.conf

81605  ----       11679  Dec 31 2014 23:15:15 +00:00  dc_console_log-20141230-014159-UTC

1708220416 bytes total (321839104 bytes free)

BGL.I.20-4500-1#

4500-2#sh run | i boot

boot-start-marker

boot system bootflash:packages.conf

boot-end-marker

BGL.I.15-4500-2#sh boot

BOOT variable = bootflash:packages.conf,12;

CONFIG_FILE variable does not exist

BOOTLDR variable does not exist

Configuration register is 0x2102

Note: Le registre de configuration est 0x2102 est une condition requise pour que la carte fille soit détectée.

Note: 4500(config)#config-register ? <0x0-0xFFFF> Numéro de registre de configuration

Comment convertir l'offre groupée en installation

5. La licence doit être Entservices ou IP Base

Note: Une fois que vous avez activé Entservices et redémarré, vous pouvez voir le nombre de points d'accès dans le droit d'utilisation (RTU).

BGL.I.15-4500-2#sh license right-to-use

License Store: Primary License Storage

License Store: Dynamic License Storage

StoreIndex: 1 Feature: entservices  Version: 1.0

License Type: PermanentRightToUse

License State: Inactive

License Count: Non-Counted

StoreIndex: 3 Feature: ipbase  Version: 1.0

License Type: PermanentRightToUse

License State: Inactive

License Count: Non-Counted

StoreIndex: 4 Feature: lanbase  Version: 1.0

License Type: PermanentRightToUse

License State: Active, Not in Use, EULA not accepted

License Count: Non-Counted

StoreIndex: 6 Feature: apcount  Version: 1.0

License Type: PermanentRightToUse

License State: Inactive

License Count: 0/0

4500-2#license right-to-use activate entservices acceptEula (Requires Reboot)

BGL.I.15-4500-2#sh license right-to-use

License Store: Primary License Storage

License Store: Dynamic License Storage

StoreIndex: 1 Feature: entservices  Version: 1.0

License Type: PermanentRightToUse

License State: Active, In Use

License Count: Non-Counted

StoreIndex: 3 Feature: ipbase  Version: 1.0

License Type: PermanentRightToUse

License State: Inactive

License Count: Non-Counted

StoreIndex: 4 Feature: lanbase  Version: 1.0

License Type: PermanentRightToUse

License State: Active, Not in Use, EULA not accepted

License Count: Non-Counted

StoreIndex: 6 Feature: apcount  Version: 1.0

License Type: PermanentRightToUse

License State: Inactive

License Count: 0/0

6. La carte fille apparaît uniquement en mode d'installation et non en mode bundle

Note: Si le périphérique fonctionne en mode Bundle, la carte fille requise pour le sans fil ne s'affiche pas. Ceci peut être vérifié avec la commande show module. Les échecs de carte fille sont considérés comme des échecs SUP et peuvent nécessiter une RMA.

Pendant le démarrage du périphérique, vous pouvez voir :

Cisco IOS®-XE software, Copyright (c) 2005-2014 by Cisco Systems, Inc.

All rights reserved.  Certain components of Cisco IOS-XE software are

licensed under the GNU General Public License ("GPL") Version 2.0.  The

software code licensed under GPL Version 2.0 is free software that comes

with ABSOLUTELY NO WARRANTY.  You can redistribute and/or modify such

GPL code under the terms of GPL Version 2.0.

(http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html) For more details, see the

documentation or "License Notice" file accompanying the IOS-XE software,

or the applicable URL provided on the flyer accompanying the IOS-XE

software.

Daughter Card is booting.. Please stand by..............................................

Daughter Card is ready, continuing in wireless mode..

BGL.I.20-4500-1#sh module

Chassis Type : WS-C4510R+E

Power consumed by backplane : 40 Watts

Mod Ports Card Type                              Model              Serial No.

---+-----+--------------------------------------+------------------+-----------

2     2  1000BaseX (GBIC)                       WS-X4302-GB        JAE10307QDW

3    48  10/100/1000BaseT POE E Series          WS-X4648-RJ45V-E   JAE1211B9K2

4     6  1000BaseX (GBIC)                       WS-X4306           JAE053700PA

5    12  Sup 8-E 10GE (SFP+), 1000BaseX (SFP)   WS-X45-SUP8-E      CAT1814L3A7

M MAC addresses                    Hw  Fw           Sw               Status

--+--------------------------------+---+------------+----------------+---------

2 0015.62e6.e2b8 to 0015.62e6.e2b9 3.2                               Ok

3 001e.7af2.95f0 to 001e.7af2.961f 1.0                               Ok

4 0004.4dfb.87c4 to 0004.4dfb.87c9 2.0                               Ok

5 70ca.9b5e.6600 to 70ca.9b5e.660b 1.1 15.1(1r)SG4  03.07.00E        Ok

Mod  Redundancy role     Operating mode      Redundancy status

----+-------------------+-------------------+----------------------------------

5   Active Supervisor   RPR                 Active

Mod  Submodule               Model             Serial No.   Hw   Status

----+-----------------------+-----------------+------------+----+---------

5   Daughter Card           WS-UA-SUP8E       CAT1814L5H1  1.0  Ok

7. Nombre max. de points d'accès/clients pris en charge

Nombre maximal de points d'accès pris en charge -50/Nombre maximal de clients pris en charge - 2000

8. Connexion AP

Assurez-vous que les points d'accès se terminent sur le même châssis/SUP sinon les points d'accès ne se joindront pas au contrôleur sans fil du commutateur.

Tout comme les modèles 3850 et 3650, les points d'accès doivent être directement connectés sur un port d'accès du 4507 afin de rejoindre le contrôleur Sup8.

9. Identique au modèle 5760/3850/3650 de Here on

Note: Une fois que les choses mentionnées plus haut sont prises en charge, le reste est similaire afin d'avoir le 3850/5760 opérationnel.

L'interface utilisateur graphique est celle illustrée dans l'image.