Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Présentation du protocole LLDP

Configuration

Diagramme du réseau

Configurations

Vérification

Introduction

Ce document fournit un exemple de configuration et de vérification pour les fonctionnalités du protocole de découverte de la couche de liaison (LLDP) des commutateurs de la gamme Catalyst 3750/3750-E/3750-X. Ce document vous montre tout particulièrement comment configurer, sur un commutateur Catalyst 3750, les fonctionnalités de contrôle du trafic basé sur le port.

Conditions préalables

Conditions requises

Assurez-vous de respecter ces conditions avant de tenter cette configuration :

- Connaissance de base de la configuration sur les commutateurs Cisco Catalyst 3750/3750-E/3750-X

- Compréhension de base des fonctionnalités LLDP

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur les commutateurs de la gamme Cisco Catalyst 3750.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Présentation du protocole LLDP

LLDP est un protocole de découverte de voisins qui permet aux périphériques non-Cisco d’annoncer leurs propres informations à d’autres périphériques du réseau. Les commutateurs Cisco prennent en charge le protocole LLDP IEEE 802.1AB, qui permet aux périphériques non-Cisco d'interagir entre d'autres périphériques. Le protocole LLDP s’exécute sur la couche liaison de données, ce qui permet à deux périphériques exécutant des protocoles de couche réseau différents d’apprendre les uns des autres.

LLDP détecte les périphériques voisins à l’aide d’un ensemble d’attributs contenant des descriptions de type, de longueur et de valeur. Ces attributs sont appelés TLV. Les périphériques pris en charge par LLDP peuvent utiliser des TLV pour recevoir et envoyer des informations à leurs voisins. Ce protocole peut annoncer des détails tels que les informations de configuration, les fonctionnalités des périphériques et l'identité des périphériques.

Le commutateur prend en charge ces TLV de gestion de base, qui sont des TLV LLDP obligatoires :

- Description du port TLV

- Nom du système TLV

- Description du système TLV

- Fonctionnalités du système TLV

- Adresse de gestion TLV

Ces TLV LLDP spécifiques à l'organisation sont également annoncés pour prendre en charge LLDP-MED :

- ID de VLAN de port TLV (TLV IEEE 802.1 spécifiques à l'organisation)

- TLV de configuration/état MAC/PHY (TLV IEEE 802.3 spécifiques à l'organisation)

Configuration

Dans cette section, vous trouverez les informations nécessaires à la configuration des fonctionnalités LLDP décrites dans ce document.

Remarque : utilisez l'outil de recherche de commandes (clients enregistrés uniquement) afin d'obtenir plus d'informations sur les commandes utilisées dans cette section.

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau suivante :

Configurations

Ce document utilise les configurations suivantes :

Commutateur Catalyst 3750

Switch#configure terminal

!--- Enable LLDP globally on the switch.

Switch(config)#lldp run

!--- Specify time for the device to hold LLDP information.

Switch(config)#lldp holdtime 180

!--- Set the time for sending frequency of LLDP updates.

Switch(config)#lldp timer 50

!--- Enable LLDP specific to an interface.

Switch(config)#interface gigabitethernet 1/0/1

!--- Enable the interface to send LLDP.

Switch(config-if)#lldp transmit

!--- Enable the interface to receive LLDP.

Switch(config-if)#lldp receive

!--- Return to privileged EXEC mode.

Switch(config-if)#end

!--- Save the configurations in the device.

switch(config)#copy running-config startup-config

Switch(config)#exit

!--- Disable LLDP feature on the switch.

Switch(config)#no lldp run

Switch(config)#end

Vérification

Référez-vous à cette section pour vous assurer du bon fonctionnement de votre configuration.

L'Outil Interpréteur de sortie (clients enregistrés uniquement) (OIT) prend en charge certaines commandes show. Employez l'OIT afin d'afficher une analyse de la sortie de la commande show.

Utilisez la commande show lldp interface [interface-id] afin d'afficher des informations sur les interfaces avec LLDP activé.

Exemple :

Switch#show lldp interface gigabitethernet1/0/1

GigabitEthernet1/0/1:

Tx: enabled

Rx: enabled

Tx state: IDLE

Rx state: WAIT FOR FRAME

Utilisez la commande show lldp neighbors afin d'afficher des informations sur les voisins.

Exemple :

Switch#show lldp neighbors

Capability codes:

(R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device

(W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other

Device ID           Local Intf     Hold-time  Capability      Port ID

Nortel IP Phone     Gi1/0/1        180        T               0019.e1e7.018d

Polycom SoundPoint IGi1/0/19       180        T               0004.f22f.88b7

Baseline Switch 2426Gi1/0/18       180        P,B             Ethernet0/26

Baseline Switch 2426Gi1/0/22       180        P,B             Ethernet0/26

Total entries displayed: 4

Utilisez la commande show lldp neighbors detail afin d'afficher des informations détaillées sur les voisins.

Exemple :

Switch#show lldp neig detail

Chassis id: 47.11.133.116

Port id: 0019.e1e7.018d

Port Description: Nortel IP Phone

System Name - not advertised

System Description:

Nortel IP Telephone 1230E, Firmware:062AC53

Time remaining: 166 seconds

System Capabilities: B,T

Enabled Capabilities: T

Management Addresses - not advertised

Auto Negotiation - supported, enabled

Physical media capabilities:

Other/unknown

10base-T(HD)

Symm Pause(FD)

Symm, Asym Pause(FD)

1000baseX(FD)

1000baseT(HD)

Media Attachment Unit type: 16

MED Information:

MED Codes:

(NP) Network Policy, (LI) Location Identification

(PS) Power Source Entity, (PD) Power Device

(IN) Inventory

F/W revision: 062AC53

Manufacturer: Nortel-05

Model: IP Phone 1230E

Capabilities: NP, LI, PD, IN

Device type: Endpoint Class III

Network Policy(Voice): Unknown

PD device, Power source: Unknown, Power Priority: High, Wattage: 6.0

Utilisez la commande show lldp traffic afin d'afficher les compteurs LLDP.

Exemple :

Switch#show lldp traffic

LLDP traffic statistics:

Total frames out: 560

Total entries aged: 0

Total frames in: 211

Total frames received in error: 0

Total frames discarded: 0

Total TLVs discarded: 208

Total TLVs unrecognized: 208

Utilisez la commande show lldp errors afin d'afficher les compteurs d'erreurs LLDP.

Exemple :

Switch#show lldp errors

LLDP errors/overflows:

Total memory allocation failures: 0

Total encapsulation failures: 0

Total input queue overflows: 0

Total table overflows: 0

Informations connexes

- Page d'assistance des commutateurs de la gamme Cisco Catalyst 3750

- Page d'assistance des commutateurs de la gamme Cisco Catalyst 3750-E

- Page d'assistance des commutateurs de la gamme Cisco Catalyst 3750-X

- Support pour commutateurs

- Prise en charge de la technologie de commutation LAN

- Support et documentation techniques - Cisco Systems