Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Conventions

Informations générales

Procédure de récupération

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit la procédure de récupération de mot de passe pour les commutateurs à configuration fixe Cisco Catalyst Layer 2 et Cisco Catalyst Layer 3.

Conditions préalables

Exigences

Aucune exigence spécifique n'est associée à ce document.

Composants utilisés

Ce document est basé sur les commutateurs des gammes 2900XL/3500XL, 2940, 2950/2955, 2960, 2970, 3550, 3560 et 3750.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, consultez Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Informations générales

Ce document décrit la procédure de récupération de mot de passe pour les commutateurs à configuration fixe de couche 2 de la gamme Cisco Catalyst 2900XL/3500XL, 2940, 2950/2955, 2960 et 2970, ainsi que pour les commutateurs à configuration fixe de couche 3 de la gamme Cisco Catalyst 3550, 3560 et 3750.

Procédure de récupération

Pour récupérer le mot de passe :

1. Connectez un terminal ou un PC avec émulation de terminal (par exemple, HyperTerminal) au port pour console du commutateur.

Utilisez les paramètres de terminal suivants :

- Bits par seconde (bauds) : 9 600

- Bits de données : 8

- Parité : aucune

- Bits d'arrêt : 1

- Contrôle de flux : Xon/Xoff

Remarque : pour plus d'informations sur le câblage et la connexion d'un terminal au port de console, reportez-vous à Connexion d'un terminal au port de console sur les commutateurs Catalyst.

2. Débranchez le câble d'alimentation.

3. Mettez le commutateur sous tension et amenez-le au commutateur : invite:

Pour les commutateurs de la gamme 2900XL, 3500XL, 2940, 2950, 2960, 2970, 3550, 3560 et 3750, procédez comme suit :

Rebranchez le câble d'alimentation au commutateur tout en maintenant enfoncé le bouton de mode situé du côté gauche du panneau frontal.

Commutateurs de la gamme Catalyst

Comportement de la LED et action au relâchement du bouton de mode

2900XL, 3500XL, 3550

Relâchez le bouton Mode lorsque le voyant overPort1xs s'éteint.

2940, 2950

Relâchez le bouton de mode environ 5 secondes que la LED d'état (STAT) se soit éteinte. Lorsque vous relâchez le bouton Mode, le voyant SYSTLED clignote en orange.

2960, 2970

Relâchez le bouton Mode lorsque la DEL SYSTLED clignote en orange, puis devient verte. Lorsque vous relâchez le bouton Mode, le voyant SYSTLED clignote en vert.

3560, 3750

Relâchez le bouton de mode environ 15 secondes après que la LED SYST soit devenue vertes en continu. Lorsque vous relâchez le bouton de mode, la LED SYST clignote en vert.

Remarque : la position des voyants peut varier légèrement en fonction du modèle.

Catalyst 3524XL

Catalyst 3524XL

Catalyst 2950-24

Catalyst 2950-24

Pour les commutateurs de la gamme 2955 uniquement :

Les commutateurs de la gamme Catalyst 2955 n'utilisent pas de bouton de mode externe pour la récupération de mot de passe. Au lieu de cela, le chargeur de démarrage du commutateur utilise la détection de touche d'arrêt pour arrêter la séquence de démarrage automatique à des fins de récupération de mot de passe. La séquence d'arrêt est déterminée par l'application du terminal et le système d'exploitation utilisés. Hyperterm qui fonctionne sous Windows 2000 utilise Ctrl + Break . Sur une station de travail qui exécute UNIX, Ctrl-C est la touche d'interruption. Pour plus d'informations, reportez-vous à Combinaisons de touches d'arrêt standard pendant la récupération d'un mot de passe.

L'exemple suivant utilise Hyperterm pour passer en mode switch: sur un routeur 2955.

C2955 Boot Loader (C2955-HBOOT-M) Version 12.1(0.0.514), CISCO DEVELOPMENT TEST

VERSION

Compiled Fri 13-Dec-02 17:38 by madison

WS-C2955T-12 starting...

Base ethernet MAC Address: 00:0b:be:b6:ee:00

Xmodem file system is available.

Initializing Flash...

flashfs[0]: 19 files, 2 directories

flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories

flashfs[0]: Total bytes: 7741440

flashfs[0]: Bytes used: 4510720

flashfs[0]: Bytes available: 3230720

flashfs[0]: flashfs fsck took 7 seconds.

...done initializing flash.

Boot Sector Filesystem (bs:) installed, fsid: 3

Parameter Block Filesystem (pb:) installed, fsid: 4

*** The system will autoboot in 15 seconds ***

Send break character to prevent autobooting.

!--- Wait until you see this message before !--- you issue the break sequence.

!--- Ctrl+Break is entered using Hyperterm.

The system has been interrupted prior to initializing the flash file system to finish

loading the operating system software:

flash_init

load_helper

boot

switch:

4. Exécutez la commande flash_init.

switch: flash_init

Initializing Flash...

flashfs[0]: 143 files, 4 directories

flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories

flashfs[0]: Total bytes: 3612672

flashfs[0]: Bytes used: 2729472

flashfs[0]: Bytes available: 883200

flashfs[0]: flashfs fsck took 86 seconds

....done Initializing Flash.

Boot Sector Filesystem (bs:) installed, fsid: 3

Parameter Block Filesystem (pb:) installed, fsid: 4

switch:

!--- This output is from a 2900XL switch. Output from

!--- other switches will vary slightly.

5. Exécutez la commande load_helper.

switch: load_helper

switch:

6. Exécutez la commande dir flash:.

Remarque : veillez à taper deux-points (:) après la commande dir flash.

Le système de fichiers du commutateur s'affiche :

switch: dir flash:

Directory of flash:/

2    -rwx  1803357   <date>               c3500xl-c3h2s-mz.120-5.WC7.bin

!--- This is the current version of software.

4    -rwx  1131      <date>               config.text

!--- This is the configuration file.

5    -rwx  109       <date>               info

6    -rwx  389       <date>               env_vars

7    drwx  640       <date>               html

18   -rwx  109       <date>               info.ver

403968 bytes available (3208704 bytes used)

switch:

!--- This output is from a 3500XL switch. Output from

!--- other switches will vary slightly.

1. Tapez rename flash:config.text flash:config.old pour renommer le fichier de configuration.

switch: rename flash:config.text flash:config.old

switch:

!--- The config.text file contains the password

!--- definition.

2. Émettez la commande boot pour démarrer le système.

switch: boot

Loading "flash:c3500xl-c3h2s-mz.120-5.WC7.bin"...###############################

################################################################################

######################################################################

File "flash:c3500xl-c3h2s-mz.120-5.WC7.bin" uncompressed and installed, entry po

int: 0x3000

executing...

!--- Output suppressed.

!--- This output is from a 3500XL switch. Output from other switches

!--- will vary slightly.

3. Entrez « n » à l'invite pour abandonner la boîte de dialogue de configuration initiale.

--- System Configuration Dialog ---

At any point you can enter a question mark '?' for help.

Use ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt.

Default settings are in square brackets '[]'.

Continue with configuration dialog? [yes/no]: n

!--- Type "n" for no.

Press RETURN to get started.

!--- Press Return or Enter.

Switch>

!--- The Switch> prompt is displayed.

4. À l'invite du commutateur, tapez en pour passer en mode enable.

Switch>en

Switch#

5. Tapez rename flash:config.old flash:config.text pour renommer le fichier de configuration avec son nom d’origine.

Switch#rename flash:config.old flash:config.text

Destination filename [config.text]

!--- Press Return or Enter.

Switch#

6. Copiez le fichier de configuration dans la mémoire.

Switch#copy flash:config.text system:running-config

Destination filename [running-config]?

!--- Press Return or Enter.

1131 bytes copied in 0.760 secs

Sw1#

Le fichier de configuration est alors rechargé.

7. Remplacez les mots de passe actuels que vous ne connaissez pas. Choisissez un mot de passe fort avec au moins une majuscule, un nombre et un caractère spécial.

Remarque : remplacez les mots de passe nécessaires. Il n'est pas nécessaire de remplacer tous les mots de passe mentionnés.

Sw1#configure terminal

!--- To overwrite existing secret password

Sw1(config)#enable secret

!--- To overwrite existing enable password

Sw1(config)#enable password

!--- To overwrite existing vty password

Sw1(config)#line vty 0 15

Sw1(config-line)#password

Sw1(config-line)#login

!--- To overwrite existing console password

Sw1(config-line)#line con 0

Sw1(config-line)#password

8. Écrivez la configuration en cours dans le fichier de configuration avec la commande write memory.

Sw1#write memory

Building configuration...

[OK]

Sw1#

Informations connexes

- Assistance technique et téléchargements Cisco