Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Produits connexes

Conventions

Informations générales

Gestion du fichier vlan.dat

Pendant le démarrage du commutateur

Nom et emplacement du fichier

Affichage des informations VLAN

Réinitialiser les informations VLAN aux valeurs par défaut

Récupérer le fichier vlan.dat

Sauvegarde et restauration du fichier vlan.dat

Archiver vlan.dat avec gestion des archives

Informations VLAN et redondance

Informations connexes

Introduction

Affichage des informations VLAN

Ce document décrit comment les commutateurs Catalyst maintiennent les informations VLAN dans le fichier spécialvlan.dat.

Conditions préalables

Exigences

Cisco recommande que vous ayez une connaissance de ce sujet :

- Commutateurs Cisco Catalyst

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Commutateur Cisco Catalyst 6500 qui exécute le logiciel Cisco IOS® version 12.1(26)E1

- Commutateur Cisco Catalyst 2950 qui exécute le logiciel Cisco IOS Version 12.1(22)EA9

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Produits connexes

Ce document peut également être utilisé avec les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Commutateurs Cisco Catalyst 6000, 4500, 4000 qui exécutent Cisco IOS.

- Commutateurs Cisco Catalyst 3750, 3750E, 3560, 3560E, 3550, 2970, 2960, 2955, 2950 et 2940.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Informations générales

Les commutateurs Cisco Catalyst qui exécutent les versions du logiciel Cisco IOS gèrent les informations VLAN dans un fichier spécial nommé vlan.dat.  Ce document décrit l'objectif de ce fichier et les façons de le gérer.

Les modifications de configuration VLAN ou VTP dans CatOS sont écrites dans la mémoire vive non volatile immédiatement après une modification. En revanche, le logiciel Cisco IOS n'enregistre pas les modifications de configuration dans NVRAM, sauf si vous émettez la commande copy run start .

Le client VTP et les systèmes de serveur requièrent des mises à jour VTP d'autres serveurs VTP à enregistrer immédiatement dans NVRAM sans intervention de l'utilisateur. Les nécessités de mise à jour VTP sont satisfaites par l'opération CatOS par défaut, mais le modèle de mise à jour du logiciel Cisco IOS requiert une opération de mise à jour alternative. Pour cela, une base de données VLAN a été introduite dans le logiciel Cisco IOS pour les commutateurs Catalyst comme méthode pour enregistrer immédiatement les mises à jour VTP pour les clients et serveurs VTP. Cette base de données VLAN se présente sous la forme d'un fichier séparé dans la mémoire vive non volatile appelé fichier vlan.dat.

Gestion du fichier vlan.dat

Pendant le démarrage du commutateur

Lors du démarrage, le commutateur compare le contenu du fichier vlan.dat et la configuration dans startup-config pour déterminer s'il doit utiliser la configuration dans vlan.dat ou startup-config. Lorsque vous enregistrez le mode VTP, le nom de domaine et les configurations VLAN dans le fichier de configuration initiale du commutateur et que vous redémarrez le commutateur, les configurations VTP et VLAN sont sélectionnées selon les conditions suivantes :

- Si la base de données VLAN et le fichier de configuration indiquent que le mode VTP est transparent et que les noms de domaine VTP correspondent, la base de données VLAN est ignorée. Les configurations VTP et VLAN du fichier de configuration initiale sont utilisées. Le numéro de révision de la base de données VLAN reste inchangé dans la base de données VLAN.

- Si le mode VTP de démarrage est le mode serveur, ou si le mode VTP de démarrage ou les noms de domaine ne correspondent pas à la base de données VLAN, le mode VTP et la configuration VLAN des 1005 premiers VLAN sont sélectionnés par les informations de la base de données VLAN, telles que le fichier vlan.dat. Les VLAN supérieurs à 1005 sont configurés à partir du fichier de configuration du commutateur.

S'il n'y a pas de fichier vlan.dat, ou si le fichier vlan.dat ne peut pas être lu, le commutateur démarre avec ces caractéristiques :

Attribut

Valeurs par défaut

Mode VTP

Serveur

Nom de domaine VTP

(aucun nom / vide)

Réseaux locaux virtuels (VLAN)

1, 1002-1005

Nom et emplacement du fichier

Par défaut, le nom du fichier de base de données VLAN est  vlan.dat .

Vous pouvez utiliser la  vtp file <filename> commande pour renommer le fichier. Vous ne pouvez pas utiliser la  vtp file commande pour charger une nouvelle base de données. Vous ne pouvez l'utiliser que pour renommer le fichier dans lequel la base de données existante est stockée.

Cet exemple montre comment spécifier le fichier du système de fichiers IFS où la configuration VTP est stockée :

Switch(config)#vtp file vtpconfig

Setting device to store VLAN database at filename vtpconfig.

Switch(config)#

Le commutateur peut accéder au fichier vlan.dat stocké uniquement dans la mémoire vive non volatile. Le fichier vlan.dat peut être copié depuis son emplacement à des fins de sauvegarde. Le nom de l'emplacement mémoire dans lequel le fichier vlan.dat est stocké varie d'un périphérique à l'autre. Reportez-vous à la documentation du produit concerné avant d'exécuter la  copy  commande.

Dans les commutateurs de la gamme Cisco Catalyst 6500/6000, c'est  const_nvram: . De même pour les commutateurs Catalyst 4500/4000, c'est le cas  cat4000_flash: . Dans les gammes Cisco Catalyst 29xx et Cisco Catalyst 35xx, 3750, il est appelé flash :.

Cat6K-Cisco IOS#dir const_nvram:   Directory of const_nvram:/ 1 -rwx 856 <no date> vlan.dat 129004 bytes total (128148 bytes free)

Affichage des informations VLAN

Pour afficher toutes les configurations VLAN, l'ID VLAN, le nom, etc., qui sont stockés dans le fichier binaire vlan.dat, vous devez exécuter la  show vlan commande.

Vous pouvez afficher les informations VTP, le mode, le domaine, etc., à l’aide de la commande show vtp status .

Les informations VLAN et les informations VTP ne sont pas affichées dans le résultat de la  show running-config commande lorsque le commutateur est en mode serveur/client VTP. Il s'agit d'un comportement normal du commutateur.

Switch#show run | include vlan

vlan internal allocation policy ascending

Switch#

Switch#show run | include vtp

Switch#

Les commutateurs qui sont en mode VTP transparent affichent les configurations VLAN et VTP dans le résultat de la  show running-config commande, car ces informations sont également stockées dans le fichier texte de configuration.

Switch#show run | include vlan

vlan internal allocation policy ascending

vlan 1

tb-vlan1 1002

tb-vlan2 1003

vlan 20-21,50-51

vlan 1002

tb-vlan1 1

tb-vlan2 1003

vlan 1003

tb-vlan1 1

tb-vlan2 1002

vlan 1004

vlan 1005

Switch#show run | include vtp

vtp domain cisco

vtp mode transparent

Réinitialiser les informations VLAN aux valeurs par défaut

Suivez cette procédure pour réinitialiser la configuration VLAN sur un commutateur Cisco Catalyst qui exécute le logiciel Cisco IOS.

Dans cet exemple, un commutateur Cisco Catalyst 6500 est en mode client VTP. Afin de réinitialiser les informations VLAN, vous devez supprimer le fichier vlan.dat et recharger le commutateur.

1. Émettez les commandes  show vtp status et  show vlan pour déterminer les informations VTP/VLAN d'origine.

Cat6K-IOS#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 0

Maximum VLANs supported locally : 1005

Number of existing VLANs        : 12

VTP Operating Mode              : Client

VTP Domain Name                 : Cisco123

VTP Pruning Mode                : Enabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0xDF 0xCE 0x47 0x0B 0xD0 0x3F 0xEA 0x18

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00

Local updater ID is 172.16.5.12 on interface Vl1 (lowest numbered VLAN interface

found)

Cat6K-IOS#

Cat6K-IOS#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa3/11, Fa3/16

5    VLAN0005                         active    Fa3/1

10   VLAN0010                         active    Fa3/5

20   Management_Vlan                  active    Fa3/7, Fa3/9, Fa3/24

30   SW-3_PCs_Vlan                    active

40   SW-1_PCs_Vlan                    active

50   IP_Phone_Voice_Vlan              active

60   Guest_Fail_Vlan                  active

1002 fddi-default                     act/unsup

1003 token-ring-default               act/unsup

1004 fddinet-default                  act/unsup

1005 trnet-default                    act/unsup

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0

5    enet  100005     1500  -      -      -        -    -        0      0

10   enet  100010     1500  -      -      -        -    -        0      0

!--- Rest of the output elided.

1. Vérifiez l'état du fichier vlan.dat.

Cat6K-IOS#dir const_nvram:

Directory of const_nvram:/

1  -rw-         976                    <no date>  vlan.dat

129004 bytes total (128028 bytes free)

Cat6K-IOS#

Remarque : l'emplacement de la mémoire dans laquelle le fichier vlan.dat est stocké varie d'un périphérique à l'autre. Consultez la section Nom de fichier et emplacement de ce document pour plus d'informations.

2. Supprimez le fichier vlan.dat de la mémoire NVRAM.

Remarque : avant de supprimer le fichier de la mémoire vive non volatile, il est recommandé d'effectuer une sauvegarde du fichier. Reportez-vous à la section Sauvegarde et restauration du fichier vlan.dat pour la procédure.

Cat6K-IOS#delete const_nvram:vlan.dat

Delete filename [vlan.dat]?

Delete const_nvram:vlan.dat? [confirm]

Cat6K-IOS#dir const_nvram:

Directory of const_nvram:/

1  -rw-           0                    <no date>  vlan.dat

129004 bytes total (129004 bytes free)

Cat6K-IOS#

Notez que la taille du fichier vlan.dat est zéro (0).

3. Rechargez le commutateur.

Cat6K-IOS#reload

Proceed with reload? [confirm]

!--- Rest of the output no displayed.

4. Après le démarrage du commutateur, vérifiez si les informations VLAN sont définies sur les valeurs par défaut. Pour plus d'informations sur les valeurs par défaut, consultez le tableau dans la section Pendant le démarrage du commutateur.

Cat6K-IOS#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 0

Maximum VLANs supported locally : 1005

Number of existing VLANs        : 5

VTP Operating Mode              : Server

VTP Domain Name                 :

VTP Pruning Mode                : Disabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0x57 0xCD 0x40 0x65 0x63 0x59 0x47 0xBD

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00

Local updater ID is 172.16.5.12 on interface Vl1 (lowest numbered VLAN interface

found)

Cat6K-IOS#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa3/11, Fa3/16

1002 fddi-default                     act/unsup

1003 token-ring-default               act/unsup

1004 fddinet-default                  act/unsup

1005 trnet-default                    act/unsup

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0

1002 fddi  101002     1500  -      -      -        -    -        0      0

1003 tr    101003     1500  -      -      -        -    -        0      0

1004 fdnet 101004     1500  -      -      -        ieee -        0      0

1005 trnet 101005     1500  -      -      -        ibm  -        0      0

Remote SPAN VLANs

------------------------------------------------------------------------------

Primary Secondary Type              Ports

------- --------- ----------------- ------------------------------------------

Cat6K-IOS#

Cat6K-IOS#dir const_nvram:

Directory of const_nvram:/

1  -rw-           0                    <no date>  vlan.dat

129004 bytes total (129004 bytes free)

Cat6K-IOS#

À ce stade, la modification de la configuration du VLAN VTP peut être déclenchée de deux manières :

- Configuration utilisateur sur le périphérique (CLI/SNMP)

- Mise à jour VTP à partir d’autres périphériques du même domaine VTP

Cela signifie que même si le commutateur était à l'origine en mode client, le simple fait d'appliquer une autre configuration enregistrée ne le remet pas en mode client. Pour que le commutateur repasse en mode client, l'administrateur réseau doit configurer manuellement le système avec la commande vtp mode client en mode de configuration globale.

Récupérer le fichier vlan.dat

Si le fichier vlan.dat est supprimé accidentellement et que le commutateur est rechargé, tous les VLAN qui étaient disponibles sur le commutateur sont perdus. Les informations relatives aux VLAN sont présentes dans le commutateur jusqu'au rechargement du commutateur.

Pour récupérer le fichier vlan.dat, exécutez les étapes suivantes :

1. Pour vérifier la disponibilité des informations relatives aux VLAN, émettez la commande show vlan.

Switch#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4

Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8

Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Gi0/1

Gi0/2

10   VLAN0010                         active

11   VLAN0011                         active

20   VLAN0020                         active

21   VLAN0021                         active

30   VLAN0030                         active

31   VLAN0031                         active

40   VLAN0040                         active

41   VLAN0041                         active

50   Vlan50                           active

100  100thVLAN                        active

2. Si le commutateur est en mode serveur VTP ou en mode transparent, apportez toutes les modifications nécessaires à la base de données de VLAN.

Les modifications apportées à la base de données de VLAN peuvent être l'une des suivantes :

- Créer un VLAN.

- Supprimer un VLAN.

- Modifiez les attributs de tout VLAN existant.

Si le commutateur est en mode client VTP, apportez les modifications à la base de données de VLAN sur tous les serveurs VTP du même domaine.

Switch#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Switch(config)#vlan 50

Switch(config-vlan)#name 50thVLAN

Switch(config-vlan)#end

Switch#

Une fois les modifications apportées à la base de données VLAN, le commutateur crée automatiquement le fichier vlan.dat.

3. Émettez la commande show flash: afin de vérifier la création du fichier vlan.dat.

Switch#show flash:

Directory of flash:/

2  -rwx           5   Mar 01 1993 00:04:47  private-config.text

3  -rwx     2980487   Mar 02 1993 06:08:14  c2950-i6q4l2-mz.121-19.EA1a.bin

4  -rwx        1156   Mar 01 1993 01:51:27  vlan.dat

16  -rwx        1014   Mar 01 1993 00:04:47  config.text

6  drwx        4096   Mar 02 1993 03:49:26  html

7  -rwx     3121383   Mar 02 1993 03:47:52  c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA9.bin

7741440 bytes total (65536 bytes free)

Remarque : l'emplacement de la mémoire dans laquelle le fichier vlan.dat est stocké varie d'un périphérique à l'autre. Consultez la section Nom de fichier et emplacement pour plus d'informations.

Sauvegarde et restauration du fichier vlan.dat

Les administrateurs réseau qui souhaitent sauvegarder le fichier vlan.dat, en particulier pour les systèmes serveurs VTP. Le  vlan.dat fichier peut être sauvegardé aux mêmes emplacements que tout autre fichier (bootflash, disk0:, bootdisk:, tftp:, ftp:, etc.). Même si le fichier peut être copié à n'importe quel emplacement, il ne peut être lu qu'à partir de la mémoire vive non volatile.

Pour effectuer une sauvegarde complète de votre configuration, le fichier vlan.dat doit être inclus dans la sauvegarde avec la configuration. Ensuite, si le commutateur ou le module Supervisor Engine doit être remplacé, l'administrateur réseau doit télécharger chacun des deux fichiers pour restaurer la configuration complète :

- Le vlan.dat fichier

- Fichier de configuration

Cela a également un effet dans les environnements à double superviseur lors de l'exécution de la commutation avec état (SSO). Étant donné que la synchronisation de fichier à fichier n'est disponible que pour la mémoire vive non volatile, si le fichier vlan.dat se trouve dans un emplacement non-NVRAM tel que bootflash:, il ne peut pas y avoir de synchronisation de fichier vlan.dat entre les superviseurs actif et en veille. Au lieu de cela, lorsque le SP en veille reçoit les nouvelles données VLAN, il peut écrire la configuration dans standby vlan.dat.

Enfin, si un fichier vlan.dat enregistré est appliqué à un système qui a déjà démarré, le système doit être rechargé avant que la nouvelle configuration vlan.dat appliquée prenne effet.

1. Émettez les commandes show vtp status et show vlan pour déterminer les informations VTP/VLAN d'origine.

Cat6K-IOS#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 0

Maximum VLANs supported locally : 1005

Number of existing VLANs        : 12

VTP Operating Mode              : Client

VTP Domain Name                 : Cisco123

VTP Pruning Mode                : Enabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0xDF 0xCE 0x47 0x0B 0xD0 0x3F 0xEA 0x18

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00

Local updater ID is 172.16.5.12 on interface Vl1 (lowest numbered VLAN interface

found)

Cat6K-IOS#

Cat6K-IOS#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa3/11, Fa3/16

5    VLAN0005                         active    Fa3/1

10   VLAN0010                         active    Fa3/5

20   Management_Vlan                  active    Fa3/7, Fa3/9, Fa3/24

30   SW-3_PCs_Vlan                    active

40   SW-1_PCs_Vlan                    active

50   IP_Phone_Voice_Vlan              active

60   Guest_Fail_Vlan                  active

1002 fddi-default                     act/unsup

1003 token-ring-default               act/unsup

1004 fddinet-default                  act/unsup

1005 trnet-default                    act/unsup

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0

5    enet  100005     1500  -      -      -        -    -        0      0

10   enet  100010     1500  -      -      -        -    -        0      0

!--- Rest of the output elided.

2. Vérifiez l'état du fichier vlan.dat.

Cat6K-IOS#dir const_nvram:

Directory of const_nvram:/

1  -rw-         976                    <no date>  vlan.dat

129004 bytes total (128028 bytes free)

Cat6K-IOS#

Remarque : l'emplacement de la mémoire dans laquelle le fichier vlan.dat est stocké varie d'un périphérique à l'autre. Consultez la section Nom de fichier et emplacement pour plus d'informations.

3. Sauvegardez le fichier vlan.dat existant.

Cat6K-IOS#copy const_nvram:vlan.dat bootflash:vlan.dat

Destination filename [vlan.dat]?

976 bytes copied in 0.516 secs (1891 bytes/sec)

Cat6K-IOS#show bootflash:

-#- ED ----type---- --crc--- -seek-- nlen -length- ---------date/time--------- n

ame

1   .. image        C32839CA  2349AC   30  1788204 May 31 2006 18:15:50 +00:00 c

6msfc2-boot-mz.121-13.E17.bin

2   .. unknown      1D1450E8  234DFC    8      976 Dec 01 2008 01:43:18 +00:00 v

lan.dat

13414916 bytes available (1789436 bytes used)

4. Supprimez le fichier vlan.dat de la mémoire NVRAM.

Cat6K-IOS#delete const_nvram:vlan.dat

Delete filename [vlan.dat]?

Delete const_nvram:vlan.dat? [confirm]

Cat6K-IOS#dir const_nvram:

Directory of const_nvram:/

1  -rw-           0                    <no date>  vlan.dat

129004 bytes total (129004 bytes free)

Cat6K-IOS#

5. Rechargez le commutateur.

Cat6K-IOS#reload

Proceed with reload? [confirm]

!--- Rest of the output elided.

6. Vérifiez la réinitialisation des informations VTP/VLAN après le rechargement.

Cat6K-IOS#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 0

Maximum VLANs supported locally : 1005

Number of existing VLANs        : 5

VTP Operating Mode              : Server

VTP Domain Name                 :

VTP Pruning Mode                : Disabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0x57 0xCD 0x40 0x65 0x63 0x59 0x47 0xBD

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00

Local updater ID is 172.16.5.12 on interface Vl1 (lowest numbered VLAN interface

found)

Notez que le nombre de VLAN existants est passé de 12 à 5 et que le domaine est désormais vide au lieu de Cisco123.

Cat6K-IOS#dir const_nvram:

Directory of const_nvram:/

1  -rw-           0                    <no date>  vlan.dat

129004 bytes total (129004 bytes free)

Cat6K-IOS#

7. Copiez le fichier vlan.dat enregistré dans la mémoire vive non volatile.

Cat6K-IOS#copy bootflash:vlan.dat const_nvram:vlan.dat

Destination filename [vlan.dat]?

976 bytes copied in 0.688 secs (1419 bytes/sec)

Cat6K-IOS#

Cat6K-IOS#dir const_nvram:

Directory of const_nvram:/

1  -rw-         976                    <no date>  vlan.dat

129004 bytes total (128028 bytes free)

Cat6K-IOS#

8. Vérifiez si l’état du protocole VTP a changé. Il n'y aurait aucune modification, car le fichier vlan.dat est en lecture seule au démarrage du commutateur. Afin d'appliquer les modifications, rechargez le commutateur.

Cat6K-IOS#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 0

Maximum VLANs supported locally : 1005

Number of existing VLANs        : 5

VTP Operating Mode              : Server

VTP Domain Name                 :

VTP Pruning Mode                : Disabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0x57 0xCD 0x40 0x65 0x63 0x59 0x47 0xBD

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00

Local updater ID is 172.16.5.12 on interface Vl1 (lowest numbered VLAN interface

found)

Cat6K-IOS#

9. Rechargez le commutateur.

Cat6K-IOS#reload

Proceed with reload? [confirm]

!--- Rest of the output elided.

10. Une fois le commutateur démarré, vérifiez si les informations VLAN/VTP ont été correctement restaurées.

Cat6K-IOS#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 0

Maximum VLANs supported locally : 1005

Number of existing VLANs        : 12

VTP Operating Mode              : Server

VTP Domain Name                 : Cisco123

VTP Pruning Mode                : Enabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0xDF 0xCE 0x47 0x0B 0xD0 0x3F 0xEA 0x18

Configuration last modified by 172.16.5.12 at 11-16-07 03:23:56

Local updater ID is 172.16.5.12 on interface Vl1 (lowest numbered VLAN interface

found)

Cat6K-IOS#

Cat6K-IOS#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa3/11, Fa3/16

5    VLAN0005                         active    Fa3/1

10   VLAN0010                         active    Fa3/5

20   Management_Vlan                  active    Fa3/7, Fa3/9, Fa3/24

30   SW-3_PCs_Vlan                    active

40   SW-1_PCs_Vlan                    active

50   IP_Phone_Voice_Vlan              active

60   Guest_Fail_Vlan                  active

1002 fddi-default                     act/unsup

1003 token-ring-default               act/unsup

1004 fddinet-default                  act/unsup

1005 trnet-default                    act/unsup

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0

5    enet  100005     1500  -      -      -        -    -        0      0

10   enet  100010     1500  -      -      -        -    -        0      0

20   enet  100020     1500  -      -      -        -    -        0      0

!--- Rest of the the output not shown.

Archiver vlan.dat avec gestion des archives

L'application Gestion des archives conserve une archive active du fichier vlan.dat des périphériques gérés par Resource Manager Essentials (RME). Il vous permet d'effectuer les tâches suivantes :

- Récupérer et archiver les configurations des périphériques (y compris le fichier vlan.dat)

- Rechercher et générer des rapports sur les données archivées

- Comparer et étiqueter les configurations (y compris le fichier vlan.dat)

Pour plus d'informations sur l'application Gestion des archives, reportez-vous à la section Archivage des configurations et leur gestion à l'aide de la gestion des archives.

La suite RME fait partie de la solution CiscoWorks LAN Management Solution (LMS), l'un des bundles de la gamme de produits CiscoWorks. Il s'agit d'une solution d'entreprise pour la gestion réseau. RME est une puissante suite d'applications Web offrant des solutions d'administration de réseaux pour les commutateurs, serveurs d'accès et routeurs Cisco.

Pour plus d'informations sur RME et ses applications, reportez-vous à RME Essentials.

Informations VLAN et redondance

La redondance du moteur de supervision ne prend pas en charge les emplacements ou noms de fichiers de données VLAN non par défaut. N'entrez pas la commande vtp file file_name sur un commutateur qui a un moteur de supervision redondant.

Avant d'installer un moteur de supervision redondant, entrez la commande no vtp file pour revenir à la configuration par défaut.

Dans la redondance RPR+ (Route Processor Redundancy), la redondance du moteur de supervision ne prend pas en charge la configuration entrée en mode de base de données VLAN. Utilisez le mode de configuration globale avec la redondance RPR+.

Dans SSO, la synchronisation du fichier vlan.dat de la mémoire vive non volatile du SP actif vers le SP en veille est toujours effectuée de sorte que si le basculement se produit au milieu de la synchronisation des enregistrements de VLAN, la mémoire en veille peut être restaurée en chargeant le fichier binaire à partir de la mémoire vive non volatile. Étant donné que la synchronisation de fichier à fichier n'est disponible que pour la mémoire NVRAM, si le fichier binaire se trouve dans un emplacement non-NVRAM tel que bootflash:, il ne peut pas y avoir de synchronisation de fichier de configuration binaire vtp entre le fichier actif et le fichier de secours. En fait, si le fichier vlan.dat ne se trouve pas dans la mémoire vive non volatile, le superviseur de secours ne peut pas se mettre en ligne pendant le démarrage de secours. Un message d'erreur doit s'afficher sur le superviseur actif pour demander aux utilisateurs de modifier l'emplacement vlan.dat en mémoire NVRAM.

Informations connexes

- Création de réseaux VLAN Ethernet sur des commutateurs Catalyst

- Comprendre le protocole VTP (VLAN Trunk Protocol)

- Pratiques recommandées pour les commutateurs des gammes Catalyst 6500/6000 et Catalyst 4500/4000 exécutant le logiciel Cisco IOS

- Guide de configuration du logiciel du commutateur de la gamme Catalyst 4500, 12.2(46)SG

- Guide de configuration du logiciel Catalyst 6500 version 12.2SXH et ultérieure

- Prise en charge des commutateurs

- Commutation LAN

- Assistance technique de Cisco et téléchargements