Table des matières

Introduction

Ce document décrit comment trouver une version logicielle stable pour les commutateurs intelligents des gammes Cisco C9350 et C9610.

Informations générales

Les informations contenues dans ce document ne sont pas exhaustives et sont destinées à vous servir de guide général, en particulier dans les cas de déploiements/mises à niveau en masse. Au-delà de ces recommandations, si vous devez exécuter une version pour utiliser des fonctionnalités logicielles ou du matériel plus récents, il est recommandé de sélectionner des catégories de versions de maintenance étendue (EM) chaque fois que cela est possible.

- Pour obtenir des recommandations logicielles sur Cisco Catalyst Center et Software-Defined Access (SDA), consultez cette page

- Pour obtenir des recommandations logicielles sur les commutateurs Cisco Catalyst 1000/2960/3560CDB/4500, Catalyst 3650/3850 et Catalyst 6500/6800, reportez-vous à cette page

- Pour obtenir des recommandations logicielles sur les contrôleurs sans fil Cisco Catalyst 9800, reportez-vous à cette page

- Pour connaître les logiciels recommandés sur les commutateurs Cisco Catalyst 9200/9300/9400/9500/9600, reportez-vous à cette page

Recommandations

Les recommandations présentées ici sont à jour depuis mai 2026 et sont mises à jour périodiquement, le cas échéant.

Gamme de produits

ID de produit (PID)

Version recommandée de Cisco IOS XE

Cisco C9350

C9350-24P

C9350-24T

C9350-24U

C9350-48P

C9350-48T

C9350-48TX

C9350-48U

C9350-48HX

17.18.03 bis

Cisco C9610

C9610-SUP-3

17.18.03 bis

C9610-SUP-3XL

17.18.03 bis

FAQ sur les recommandations logicielles

Question : Que se passe-t-il si je vois une version recommandée du code sur cette page, mais qu'il n'est pas disponible pour le téléchargement pour ce modèle de commutateur spécifique ?

Réponse :

- Lorsque les commutateurs intelligents Cisco sont lancés, il est possible qu'ils ne prennent pas en charge les versions antérieures des logiciels qui étaient disponibles avant le lancement du matériel. Vérifiez toujours quel logiciel est réellement disponible pour le téléchargement pour cette plate-forme spécifique.

- Ne téléchargez pas de version de code à partir d'une autre page de la plate-forme et essayez de l'installer sur votre périphérique. Le logiciel disponible sur la page de produit spécifique est prioritaire sur cette page de recommandation de version

- Dans une situation comme celle-ci, utilisez la fonction de commentaires à droite de l'article pour nous le faire savoir ! Nous mettons tout en oeuvre pour maintenir cette page à jour, mais dans certains cas (comme une nouvelle version de la plate-forme) cette recommandation de page peut être légèrement en retard.

Mise à niveau de maintenance logicielle (SMU) et offre spéciale d'ingénierie (ES)

Dans certains cas, des correctifs pour les bogues critiques peuvent être mis à disposition via des versions Software Maintenance Upgrade (SMU) ou Engineering Special (ES).

- Software Maintenance Upgrade (SMU) est un package qui peut être installé sur un système pour fournir un correctif ou une résolution de sécurité à une image publiée. Un package SMU est fourni par version et par composant, et est spécifique à la plate-forme. Les SMU sont pris en charge uniquement sur les versions de maintenance étendue et pour le cycle de vie complet de la version logicielle parent.

- Les versions Engineering Special (ES) sont destinées à être déployées pour une durée limitée et ne sont pas disponibles sur CCO (cisco.com). Nous vous conseillons de passer à la prochaine reconstruction de maintenance dès qu'elle sera disponible sur cisco.com.  Les versions spéciales d'ingénierie sont entièrement prises en charge par Cisco Customer Experience (CX) et l'unité commerciale (BU).

Si vous rencontrez des problèmes spécifiques à votre environnement qui ne sont pas encore résolus dans les versions existantes de cisco.com, veuillez contacter Cisco Customer Experience (CX) pour explorer la possibilité d'une SMU ou ES.

Informations connexes

Assistance et téléchargements Cisco

Commutateurs intelligents de la gamme Cisco C9350 - Notes de version

Commutateurs intelligents de la gamme Cisco C9610 - Notes de version