Table des matières

Introduction

Problème

Solution

Configuration recommandée de la carte de ligne NCS2K 400G

MDS-9710Configuration recommandée

Introduction

Ce document décrit les paramètres de configuration recommandés et les détails associés pour l'interopérabilité Fibre Channel (FC) 16G entre la carte de ligne 400G-XP de la plate-forme Cisco NCS2K et le commutateur MDS-9710.

Problème

Cette plate-forme optique Cisco et ce commutateur Cisco MDS sont décrits comme référence pour l'interopérabilité FC 16G dans le document actuel :

- Plate-forme Cisco ONS : NCS2006 OU NCS2015 avec carte de ligne 400G-XP

- Commutateur MDS-9710

Pour connaître l'état qualifié de l'interopérabilité Cisco et les paramètres de configuration recommandés sur les plates-formes NCS2K et MDS afin de garantir une interopérabilité fluide, observez la solution fournie.

Solution

Configuration recommandée de la carte de ligne NCS2K 400G

Depuis la version 10.6.2, la carte NCS2K-400G-XP prend en charge les charges utiles Fibre Channel 16G (16G-FC) sur ses ports clients.

Afin de prendre en charge la charge utile 16G-FC, un nouveau mode d'exploitation par tranche, OPM_6x16G_FC, a été introduit.

L'OPM_6X16G_FC autorise 16FC sur les ports 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Les étapes de configuration du mode de carte de ligne 400G et des tranches sont décrites ici.

Pour 400G-LC, ces paramètres sont recommandés pour les ports client et trunk :

Type de carte ONS

Périphérique SAN

OPMODE

CHARGE UTILE

Client_SQUELCH

SQUELCH_Agrégation

400 G-XP

MDS 9710

MXP-200G

16 GFC

FAILLE LOCALE

AIS

Configuration recommandée du MDS-9710

Paramètres MDS :

Paramètres MDS 8/10/16 GFC

Administration rapide = 16GFC

Mode de débit = Dédié

Agrégation = ON/OFF

Crédits de tampon ~ = 500

Partage de charge = ACTIVÉ