Contenu

Introduction

Informations générales

Dépannage des liaisons de trunking MDS/Port-Channel qui ne se présentent pas

Vérification

Symptômes

Messages du journal

Base de données OUI

Travailler en boucle

Ajouts de base de données OUI

Tableau 1.1 . Ajouts de base de données MDS OUI

Tableau 1.2 . Ajouts de base de données OUI Nexus 5000/5500/5600/6000

Tableau 1.3 . Ajouts de base de données OUI Nexus 9000

Tableau 1.4 . Ajouts de base de données OUI UCS FI

Cavates

Introduction

Ce document décrit pourquoi une liaison Fibre Channel (FC) entre un commutateur Cisco Multilayer Director Switch (MDS) et un autre commutateur Cisco ne s'active pas lors de l'agrégation ou dans un port-channel. Cependant, la même liaison peut apparaître lorsqu'elle n'est pas dans un port-channel et que l'agrégation est désactivée.

Informations générales

Cela inclut les liaisons FC entre les commutateurs MDS et d'autres commutateurs MDS, les commutateurs Nexus et les interconnexions de fabric UCS (Unified Computing System).

Astuce : Pour plus d'informations sur les canaux de port et l'agrégation, reportez-vous aux guides de configuration des canaux de port et d'agrégation appropriés.

Guide Port-Channel : https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/mds9000/sw/8_x/config/interfaces/cisco_mds9000_interfaces_config_guide_8x/configuring_portchannels.html

Guide de jonction : https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/mds9000/sw/8_x/config/interfaces/cisco_mds9000_interfaces_config_guide_8x/configuring_trunking.html

Tous les commutateurs MDS peuvent regrouper plusieurs liaisons physiques en une seule liaison virtuelle via des canaux de port, ainsi que transporter plusieurs réseaux de stockage virtuel (VSAN) sur une liaison avec la fonction d'agrégation lorsqu'ils sont connectés à un autre périphérique Cisco.

Afin de négocier les canaux de port et les liaisons d'agrégation, les commutateurs MDS utilisent les services EPP (Exchange Peer Parameters) pour communiquer entre les ports homologues dans une liaison ISL (Inter-Switch Link). Une partie du processus de négociation ISL vérifie que l'homologue est un périphérique Cisco doté de l'identifiant unique d'organisation (OUI) de l'homologue.

Si l'OUI d'un commutateur Cisco n'est pas répertorié dans la base de données OUI de l'homologue en tant qu'OUI Cisco, la liaison ne s'affiche pas lorsqu'elle est ajoutée à un port-channel ou si l'agrégation est activée sur l'interface.

Dépannage des liaisons de trunking MDS/Port-Channel qui ne se présentent pas

Si la liaison est dans un port-channel, vérifiez que le mode port-channel de l'interface port-channel est actif configuré.

MDSswitch# show run interface port-channel 1

...

interface port-channel1

channel mode active      <<<<

Si la liaison est connectée à un commutateur NPV (N_Port Virtualization), comme une FI, vérifiez que les fonctions NPIV et fport-channel-trunk sont activées.

MDSswitch# show feature | include npiv

npiv 1 enabled

MDSswitch# show feature | include fport

fport-channel-trunk 1 enabled

Si la liaison est trunking, vérifiez que le protocole trunking est activé globalement.

MDSswitch# show trunk protocol

Trunk Protocol is enabled

La vérification de l’agrégation est activée sur l’interface.

MDSswitch# show interface port-channel 1

port-channel1 is down (No operational members)

Hardware is Fibre Channel

Port WWN is xx:xx:00:2a:6a:xx:xx:xx

Admin port mode is auto, trunk mode is on <<<<

Si la liaison est connectée à 8 Gbit/s, assurez-vous que le modèle de remplissage, ou mot de remplissage, doit être configuré de la même manière pour les deux côtés de la liaison. Par défaut, les périphériques de la gamme MDS, N5K/N6K et UCS FI 6300 utilisent ARBFF. Les gammes N9K et UCS FI 6400 prennent uniquement en charge IDLE comme motif de remplissage 8G.

Utilisez cette commande pour confirmer le modèle de remplissage actuel sur les interfaces MDS/N5K/N6K fc x/y :

slot x show hardware internal fcmac port y port-info | i REMPLIR

MDSswitch# slot 1 show hardware internal fcmac port 2 port-info | i FILL

FILL_WORD(raw) : ARBFF (0xbc94ffff)

Note: La sortie sur les commutateurs Nexus peut être 0x0 (interface non active à 8 Gbits/s), 0xBC94FFFF (ARBFF) ou 0xBC95B5B5 (IDLE).

Lorsqu'un N9K ou UCS FI 6400 est connecté à un périphérique qui utilise ARBFF par défaut, vous devez configurer l'interface sur le périphérique connecté pour utiliser IDLE.

MDSswitch# conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

MDSswitch(config)# interface fc1/2MDSswitch(config-if)# switchport fill-pattern IDLE speed 8000

Sur la gamme UCS FI 6300, vous voyez le modèle de remplissage des liaisons ascendantes FC et configuré dans UCS Manager (UCSM) sur SAN > SAN Cloud > Fabric > Uplink FC Interfaces > FC Interface x/yin dans l'onglet Général.

Vérification

Symptômes

- Les interfaces apparaissent comme des ports uniques avec agrégation désactivée, mais pas dans un port-channel.

- Une interface unique ne parvient pas à trouver l’agrégation activée.

- Lorsqu'elles se trouvent dans un port-channel ou sont ajoutées à un port-channel, les interfaces deviennent immédiatement désactivées par erreur.

Messages du journal

Note: Il est possible que l'OUI du commutateur soit absent de la base de données OUI de l'homologue sur un ou les deux côtés d'une liaison. Les deux parties doivent faire l'objet d'une enquête.

Pour les commutateurs MDS et Nexus :

Le commutateur sans l'OUI de l'homologue dans sa base de données OUI enregistre les erreurs « flogi physique rejeté, en attente du mode de port » et « EPP_SYNC ».

MDSswitch# show flogi internal event-history errors | include reject previous 1 next 1

...

10) Event:E_DEBUG, length:124, at 727676 usecs after Tue May 14 17:44:47 2013

[102] fs_fc2_msg_flogi: ifindex[0x12ae000] pwwn[xx:xx:00:2a:6a:xx:xx:xx] physical flogi rejected, waiting for the port mode

11) Event:E_DEBUG, length:124, at 661821 usecs after Tue May 14 17:44:39 2013

[102] fs_fc2_msg_flogi: ifindex[0x12ae000] pwwn[xx:xx:00:2a:6a:xx:xx:xx] physical flogi rejected, waiting for the port mode

12) Event:E_DEBUG, length:73, at 772303 usecs after Tue May 14 17:43:11 2013

[102] fs_flogi_send_flogi_reject: mts_q == 0, ifindex 0x12ae000, port 0x0

MDSswitch# show port internal event-history errors | include EPP previous 1 next 1

...

19) Event:E_DEBUG, length:48, at 465145 usecs after Tue May 14 17:44:49 2013

[102] epp_ac_accept_sync: Error sending EPP_SYNC

...

27) Event:E_DEBUG, length:48, at 280537 usecs after Tue May 14 17:44:43 2013

[102] epp_ac_accept_sync: Error sending EPP_SYNC

Pour confirmer l'interface des erreurs, traduisez l'index avec show interface snmp-ifindexand filter par l'ifindex dans le message d'erreur. L'exemple utilise l'ifindex 12ae000 trouvé dans les erreurs internes d'historique des événements flogi.

MDSswitch# show interface snmp-ifindex | include 12ae000

fc6/47 0019587072 (00012ae000)

Pour les FI UCS : L'IF sans OUI de l'homologue dans sa base de données OUI enregistre des erreurs « PI_FSM_EV_PORT_CONFIG_FAILURE » et « port fcx/y try vf tags on non cisco switch ».

UCS(nxos)# show port internal event-history errors

1) Event:E_DEBUG, length:117, at 225850 usecs after Wed Aug 1 10:18:26 2018

[102] pi_fsm_port_attr_change_init: Ifindex (fc1/47)0x102e000, Err disabled event (PI_FSM_EV_PORT_CONFIG_FAILURE)0xd7

2) Event:E_DEBUG, length:100, at 222587 usecs after Wed Aug 1 10:18:26 2018

[102] pm_process_fport_vf_tagging_capability: port fc1/47 attempting vf tagging on non-cisco switch

Base de données OUI

Extrayez l'OUI de chaque commutateur. L’OUI est le troisième, le quatrième et le cinquième octet du World Wide Name (WWN).

peer-switch# show wwn switch

Switch WWN is xx:xx:00:2a:6a:xx:xx:xx

Dans cet exemple, l'OUI du commutateur est 0x002A6A.

Vérifiez la base de données OUI du commutateur pour l'OUI du commutateur homologue. Si la commande n'a pas de sortie, l'OUI est absent de la base de données.

MDSswitch# show wwn oui | include 0x002a6a

MDSswitch#

Note: Les FI UCS ne prennent pas en charge la commande wwn. Reportez-vous au tableau 1. et Tableau 2. afin de voir quand les OUI ont été ajoutés à la base de données OUI des FI.

Travailler en boucle

Les bases de données OUI des commutateurs sont mises à jour par le biais de mises à niveau logicielles des commutateurs. Jusqu'à ce qu'un commutateur puisse être mis à niveau vers une version logicielle avec une base de données OUI qui inclut l'OUI du commutateur homologue, utilisez des liaisons uniques configurées en dehors des canaux de port avec agrégation désactivée.

La commande oui <hex oui> sur les commutateurs MDS et Nexus peut ajouter manuellement des OUI Cisco à la base de données OUI du commutateur.

Sur les commutateurs MDS, cette fonctionnalité est disponible dans NX-OS Version 7.3(0)D1(1)et ultérieures.

Sur les commutateurs Nexus 5K/6K, cette fonctionnalité a été ajoutée dans NX-OS version 7.3(3)N1(1)et ultérieures.

Sur les commutateurs Nexus 9000 sur NX-OS 7.x, cette fonctionnalité est disponible dans NX-IS version 7.3(1)N1(1) et ultérieure.

Sur les commutateurs Nexus 9000 sur d'autres versions de NX-OS, cette fonctionnalité est disponible dans NX-OS version 9.3(3) et ultérieure.

Example: MDSswitch# configure terminal

MDSswitch(config)# wwn oui 0x0000fc

MDSswitch# show wwn oui

OUI Vendor Default/Static

----------------------------------------------------

0x0000fc Cisco Static

Les commutateurs Nexus 9000 sur les images ACI peuvent ajouter un OUI à la bibliothèque pendant l'exécution à partir de l'APIC dans 15.0(1k) et versions ultérieures.

Ajouts de base de données OUI

Tableau 1.1 . Ajouts de base de données MDS OUI

OUI

Logiciel comprenant OUI

0x547FEE

Toutes les versions de NX-OS 5.0(1) et ultérieures.

0x00351A

0x003A7D

0x004268

0x0062EC

0x007888

0x00C164

0x00C88B

0x00F28B

0x00FEC8

0x046273

0x188B9D

0x5897BD

0x58AC78

0x5C838F

0x64F69D

0x70E422

0x80E01D

0x84B261

0x84B802

0xA46C2A

0xCC167E

0xCC46D6

0xD8B190

0xE00EDA

0xE4AA5D

NX-OS 5.x à 5.2(8h) et versions ultérieures.

NX-OS 6.x à 6.2(17) et versions ultérieures.

NX-OS 7.x à 7.3(1)D1(1) et versions ultérieures.

Toutes les versions de NX-OS 8.3(1) et ultérieures.

0x0018BA

0x001B54

0x002255

0x0023AC

0x002498

0x0024F7

0x002651

0x002698

0x002A6A

0x00DEFB

0x04C5A4

0x108CCF

0x18EF63

0x1CDF0F

0x405539

0x68 BDAB

0x8C604F

0x8CB64F

0xA8B1D4

0xB41489

0xC0626B

0xF02572

0xF866F2

Toutes les versions de NX-OS 5.2(6) et ultérieures.

0x508789

0 x 58 F39 C

0x7426AC

0x7C0CEE

0x881DFC

0x88F031

0x8C604F

0xA0ECF9

0F07F06

0xF40F1B

0xF44E05

0F8C288

0xFC5B39

Toutes les versions de NX-OS 6.2(11) et ultérieures.

0x000831

0x003A9C

0x74A02F

0xD0A5A6

NX-OS 5.x à 5.2(8g) et versions ultérieures.

NX-OS 6.x à 6.2(11c) et versions ultérieures.

Toutes les versions de NX-OS 7.3(1)D1(1) et ultérieures.

0x70EA1A

0xC4F7D5

Toutes les versions de NX-OS 8.4(2) et ultérieures.

0x00FD22

0x10B3D5

0x10B3D6

0x4C710D

0xC4B239

0xD4E880

NX-OS 6.x à 6.2(33) et versions ultérieures.

Toutes les versions de NX-OS 8.4(2) et ultérieures.

0xDC774C

NX-OS 8.4(x) à 8.4(2c) et versions ultérieures.

NX-OS 9.x à 9.2(1) et versions ultérieures.

0x3C13CC

0x4CE176

À déterminer

Tableau 1.2 . Ajouts de base de données OUI Nexus 5000/5500/5600/6000

OUI

Logiciel comprenant OUI

0x002A6A

0x00DEFB

0x8C604F

NX-OS 5.1 à 5.1(3)N2(1) et versions ultérieures.

NX-OS 5.2 à 5.2(1)N1(4) et versions ultérieures.

Toutes les versions de NX-OS 6.0(2)N1(2) et ultérieures.

0x50EB1A

0x9371D5

Toutes les versions de NX-OS 7.3(7)N1(1) et ultérieures.

0x3C13CC

0x4CE176

0xDC774C

Toutes les versions de NX-OS 7.3(10)N1(1) et ultérieures.

Tableau 1.3 . Ajouts de base de données OUI Nexus 9000

OUI

Logiciel comprenant OUI

0x000831

0x001086

0x0024FF

0x0027E3

0x002A10

0x002CC8

0x00351A

0x003A7D

0x003A99

0x003A9C

0x004268

0x005D73

0x0062EC

0x006BF1

0x007888

0x0081C4

0x0090FA

0x00A2EE

0x00A38E

0x00A6CA

0x00A742

0x00B771

0x00BE75

0x00C164

0x00C88B

0x00D78F

0x00EABD

0x00F28B

0x00F663

0x00FCBA

0x00FEC8

0x043110

0x046273

0x0896AD

0x1005CA

0x14F0C5

0x188090

0x188B9D

0 x 18 E728

0x1C6A7A

0x286F7F

0x28AC9E

0x2C27D7

0x2C3311

0x2C44FD

0x2C5A0F

0x2CD02D

0x380E4D

0x3890A5

0x3C08F6

0x3C4A92

0x40017A

0x40CE24

0x4403A7

0x4C776D

0x500F80

0x502FA8

0x5061BF

0x508789

0x54A274

0x58971E

0x5897BD

0x58AC78

0 x 58 F39 C

0x5C838F

0x641225

0x64A0E7

0x64F69D

0x68 BDAB

0x6C9CED

0x6CB2AE

0x700F6A

0x70695A

0x70708B

0x7079B3

0x707DB9

0x70DB98

0x70DF2F

0x70E422

0x7426AC

0x74A02F

0x74A2E6

0x780CF0

0x78725D

0x78BAF9

0x78DA6E

0x78E3B5

0x7C0CEE

0x7C69F6

0x80E01D

0x843DC6

0x8478AC

0x84B261

0x84B802

0x881DFC

0x885A92

0x88F031

0x8CB64F

0xA0239F

0xA03D6F

0xA09351

0xA0E0AF

0xA0ECF9

0xA44C11

0xA46C2A

0xA80C0D

0xA89D21

0xA8B1D4

0xB02680

0xB08BCF

0xB0AA77

0xB41489

0xB4DE31

0xB83861

0xBADBAD

0xBC26C7

0xC0626B

0xC067AF

0C08C60

0xCC167E

0xCC46D6

0xCE90D1

0D072DC

0xD0A5A6

0D46D50

0D867D9

0xD8B190

0xE00EDA

0xE4AA5D

0xE4C722

0xE86549

0xE8B748

0xE8BA70

0xEC3091

0xEC4476

0xECBD1D

0xECC882

0xF02572

0F07F06

0xF40F1B

0xF44E05

0F45FD4

0xF4ACC1

0xF4CFE2

0xF4DBE6

0xF80BCB

0xF866F2

0F8C288

0xFC5B39

0xFCFBFB

Toutes les versions de NX-OS 9.2(4) et ultérieures.

0x3C13CC

0x4CE176

0xDC774C

Toutes les versions de NX-OS 10.1(2) et ultérieures.

Tableau 1.4 . Ajouts de base de données OUI UCS FI

OUI

Logiciel comprenant OUI

0x0018BA

0x001B54

0x002255

0x0023AC

0x002498

0x0024F7

0x002651

0x002698

0x002A6A

0x00DEFB

0x04C5A4

0x108CCF

0x18EF63

0x1CDF0F

0x405539

0x68 BDAB

0x8C604F

0x8CB64F

0xA8B1D4

0xB41489

0xC0626B

0xF02572

0xF866F2

Offrez le logiciel 2.x à 2.2(8j) et versions ultérieures.

Offrez le logiciel 3.x à 3.1(3b) et 3.1(3h) et versions ultérieures.

Logiciel d'offre groupée 3.2(3d) et versions ultérieures.

0x002651

Offrez le logiciel 2.x à 2.2(8j) et versions ultérieures.

Offrez le logiciel 3.x à 3.1(3h) et versions ultérieures.

Logiciel d'offre groupée 3.2(3d) et versions ultérieures.

0x0025B5

0xA44C11

Offrez le logiciel 3.x à 3.1(3h) et versions ultérieures.

Logiciel d'offre groupée 3.2(3d) et versions ultérieures.

0x000831

0x003A9C

0xD0A5A6

Logiciel d'offre groupée 3.x à 3.2.(3h) et versions ultérieures.

Toutes les versions du logiciel d'offre groupée à la version 4.0(1x).

Offre groupée de logiciels à la version 4.0(2b) et ultérieure.

0x6400F1

Bundle logiciel 3.3(5b) et ultérieur.

0x00EEAB

0x0476B0

0x24169D

0x34ED1B

0x3C510E

0x4CE175

0x4CE176

0x5CA62D

0x6C310E

0x70EA1A

0x7C210E

0x7CAD4F

0x9077EE

0xA0B439

0xA4530E

0xAC3A67

0xAC4A67

0xBC5A56

0xC014FE

0xC4F7D5

0xCC7F76

0xE41F7B

Logiciel d'offre groupée 4.1(3a) et versions ultérieures.

0xAC7A56

Logiciel d'ensemble 4.1(2a) et versions ultérieures.

0x3C13CC

0x4CE176

0xDC774C

Logiciel d'ensemble 4.2(1d) et versions ultérieures.

Cavates

ID de bogue Cisco CSCut41864 - Le processus de port se bloque lorsque l'interface > 64 est utilisée pour les connexions NPV-NPIV

ID de bogue Cisco CSCuz52695 - Erreur de liaison ascendante UCS FI FC Désactiver la VAN immédiatement connectée à MDS9396S

ID de bogue Cisco CSCvp95480 - 6454 FI - Limiter les adresses WWxN autorisées lors de la configuration UCSM (éviter les adresses de multidiffusion)

Plusieurs bogues ont été classés pour documenter les OUI absents des bibliothèques OUI des commutateurs. Il s'agit notamment :

Bogues MDS/UCS

ID bogue Cisco CSCtr01652 - Ajoutez les OUI N7K à la liste des OUI Cisco reconnus de liboui. MDS.

Bogues MDS/N5K/N6K

ID bogue Cisco CSCty04686 - Ajouter MAC OUI « 002a6a », « 8c604f », « 00defb » pour 5k/UCS-FI

Bogues MDS

ID de bogue Cisco CSCta97375 - GLDN : SABER : Saber oui n'est pas reconnu comme cisco oui 547FEE.

ID bogue Cisco CSCur44218 - Ajouter les OUI FI MiniUCS à la liste des OUI Cisco reconnus de liboui

ID de bogue Cisco CSCuz11494 - Le canal de port FC n'est pas fourni avec l'homologue UCS OUI 00:c8:8b

ID bogue Cisco CSCuu03717 - Ajouter des OUI 00:3a:9c, 00:08:31, d0:a5:a6 à la liste OUI par défaut

ID bogue Cisco CSCuu26045 - Ajouter MiniUCS FI OUI 0x74a02f à la liste MDS des OUI Cisco reconnus

ID de bogue Cisco CSCvx67383 - Port-Channel MDS vers ACI LEAF N9K avec commutateur OUI 0x3C13CC (3C:13:CC) ne s'affiche pas ou n'est pas agrégé

ID de bogue Cisco CSCvx49403 - Port-Channel avec commutateur Cisco OUI 0xDC774C ne s'affiche pas ou n'est pas agrégé.

ID de bogue Cisco CSCvr60193 - Ajoutez OUI C4:F7:D5 à la liste OUI par défaut

ID de bogue Cisco CSCvp19788- MDS 9000 Ajouter OUI 70:EA:1A à la bibliothèque OUI

ID bogue Cisco CSCvt28351 - Ajoutez six OUI à la liste OUI par défaut

ID de bogue Cisco CSCvw14504 - Ajouter OUI 0x4CE176 à la base de données OUI - Canaux de port et agrégation ne fonctionnant pas avec OUI 0x4CE176

ID de bogue Cisco CSCvx67383 - Port-Channel MDS vers ACI LEAF N9K avec commutateur OUI 0x3C13CC (3C:13:CC) ne s'affiche pas ou n'est pas agrégé

Bogues N5K/N6K

ID de bogue Cisco CSCvx72821 - Port-Channel avec commutateur Cisco OUI 0xDC774C ou 0x4CE176 ou 0x3C13CC ne s'affiche pas ou n'est pas agrégé.

ID bogue Cisco CSCvp54881 - Impossible de créer un canal San Port entre UCS et Nexus 56128p

Bogues N9K

ID de bogue Cisco CSCvp21786 - Nexus 9000:::Impossible d'activer le canal san-port ou le trunking du mode F entre MDS et N9K

ID de bogue Cisco CSCvx68507 - Port-Channel avec commutateur Cisco OUI 0xDC774C ou 0x4CE176 ou 0x3C13CC ne s'affiche pas ou n'est pas agrégé.

Bogues UCS

ID bogue Cisco CSCvk63036 - UCS Missing OUI 003a9c, 000831, d0a5a6 — Empêche le canal de port FC/FCoE de se former

ID de bogue Cisco CSCvv70634 - UCS FI doit ajouter des OUI N9K supplémentaires

ID de bogue Cisco CSCvx68517 - Port-Channel avec commutateur Cisco OUI 0xDC774C ou 0x4CE176 ou 0x3C13CC ne s'affiche pas ou n'est pas agrégé. ID de débogage Cisco