Table des matières

Introduction

Informations générales

Conditions préalables

Compréhension de quelques mots clés associés

Exigences

Configurer

Étape 1

Générer une paire de clés RSA

Étape 2

Créez un point de confiance CA et associez la paire de clés RSA au point de confiance

Étape 3

Étape 4

Génération de demandes de signature de certificat

NX-OS 8.4(1x) et versions antérieures

NX-OS 8.4(1) et versions ultérieures.

Étape 5

Étape 6

Vérifier

Limitations et mises en garde

Limites maximales pour CA et certificat numérique

Mises en garde

Introduction

Ce document décrit les étapes de configuration du point de confiance et des certificats dans les commutateurs MDS.

Informations générales

La prise en charge de l'infrastructure à clé publique (PKI) permet aux commutateurs de la gamme Cisco MDS (Multilayer Director Switch) 9000 d'obtenir et d'utiliser des certificats numériques pour sécuriser les communications sur le réseau. La prise en charge de l'ICP assure la facilité de gestion et l'évolutivité pour IP Security (IPsec), Internet Key Exchange (IKE) et Secure Shell (SSH).

Conditions préalables

Vous devez configurer le nom d'hôte et le nom de domaine IP du commutateur s'ils ne sont pas déjà configurés.

switch# configuration terminal

switch(config)# switchname <switchName>

SwitchName(config)# ip domain-name example.com

Remarque : la modification du nom d'hôte IP ou du nom de domaine IP après la génération du certificat peut invalider le certificat.

Compréhension de quelques mots clés associés

Trustpoint : objet configuré localement qui contient des informations sur une autorité de certification approuvée, y compris la paire de clés RSA locale, le ou les certificats publics de l'autorité de certification et le certificat d'identité délivré au commutateur par une autorité de certification.  Plusieurs points de confiance peuvent être configurés pour inscrire des certificats d'identité de commutateur à partir de plusieurs autorités de certification.  Les informations d'identité complètes d'un point de confiance peuvent être exportées vers un fichier au format standard PKCS12 protégé par mot de passe. Il peut être importé ultérieurement sur le même commutateur (par exemple, après une panne système) ou sur un commutateur de remplacement. Les informations d'un fichier PKCS12 sont constituées de la paire de clés RSA, du certificat d'identité et du certificat (ou de la chaîne) de l'autorité de certification.

Certificat de l'autorité de certification : Certificat délivré par l'autorité de certification (AC) à son égard. Il peut y avoir une autorité de certification intermédiaire ou subordonnée dans la configuration.  Dans ce cas, cela peut également faire référence au certificat public de l'autorité de certification intermédiaire ou subordonnée.

Autorités de certification (CA) : périphériques qui gèrent les demandes de certificat et émettent des certificats d'identité à des entités telles que des hôtes, des périphériques réseau ou des utilisateurs. Les autorités de certification fournissent une gestion centralisée des clés pour ces entités.

Paire de clés RSA : générée avec cli dans le commutateur et associée au point de confiance.  Pour chaque point de confiance configuré sur le commutateur, vous devez générer une paire de clés RSA unique et l'associer au point de confiance.

Demande de signature de certification (CSR) Il s’agit d’une demande générée à partir du commutateur et envoyée à l’autorité de certification pour signature. Dans ce cas, l'autorité de certification renvoie le certificat d'identité.

Certificat d'identité : certificat signé et émis par l'autorité de certification pour le commutateur à partir duquel le CSR est généré.  Une fois qu'un CSR est envoyé à une autorité de certification, l'autorité de certification ou un administrateur fournit le certificat d'identité par e-mail ou via un navigateur Web.  Pour coller un certificat d'identité dans un point de confiance MDS, il doit être au format PEM standard (base64).

Exigences

Autorité de certification racine .

Certificats de l'autorité de certification secondaire (si les certificats d'identité sont signés par l'autorité de certification secondaire) Dans ce cas, les certificats de l'autorité de certification secondaire doivent également être ajoutés au commutateur.

Certificat D'Identité

Configurer

Étape 1

Générer une paire de clés RSA

switchName# configure terminal

switchName(config)# crypto key generate rsa label <rsaKeyPairName> exportable modulus xxx

(Les valeurs de module valides sont (par défaut) 512, 768, 1024, 1536, 2048 et 4096.)

Étape 2

Créez un point de confiance CA et associez la paire de clés RSA au point de confiance

Le nom de domaine complet du commutateur est utilisé comme étiquette de clé par défaut lorsqu'aucune n'est spécifiée lors de la génération des paires de clés.

switchName(config)# crypto ca trustpoint <trustpointName>

switchName(config-trustpoint)# enroll terminal

switchName(config-trustpoint)# rsakeypair <rsaKeyPairName>

Étape 3

Authentification d'une autorité de certification Trust Point

Si l’autorité de certification authentifiée n’est pas une autorité de certification auto-signée, la liste complète des certificats d’autorité de certification de toutes les autorités de certification de la chaîne de certification doit être entrée lors de l’étape d’authentification de l’autorité de certification. C'est ce qu'on appelle la chaîne de certificats de l'autorité de certification authentifiée. Le nombre maximal de certificats dans une chaîne de certificats d'autorité de certification est 10.

Quand seulement il y a une autorité de certification racine

switchName# configure terminal

switchName(config)# crypto ca authenticate <trustpointName>

input (cut & paste) CA certificate (chain) in PEM format;

end the input with a line containing only END OF INPUT :

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIDmjCCAoKgAwIBAgIGAVTGvpxRMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMF0xCzAJBgNVBAYT

AkFVMSUwIwYDVQQKDBxDaXNjbyBTeXN0ZW1zIEluYy4gQXVzdHJhbGlhMRIwEAYD

VQQLDAlDaXNjbyBUQUMxEzARBgNVBAMMCk5pa29sYXkgQ0EwHhcNMTYwNTE5MDIw

MTAxWhcNMjYwNTIwMDIwMTE0WjBdMQswCQYDVQQGEwJBVTElMCMGA1UECgwcQ2lz

Y28gU3lzdGVtcyBJbmMuIEF1c3RyYWxpYTESMBAGA1UECwwJQ2lzY28gVEFDMRMw

EQYDVQQDDApOaWtvbGF5IENBMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKC

AQEAm6onXi3JRfIe2NpQ53CDBCUTn8cHGU67XSyqgL7MlYBhH032QaVrT3b98KcW

55UoqQW15kAnJhNTIQ+f0f8oj9A5UbwcQwIXQuHGkDZvJULjidM37tGF90ZVLJs7

sMxsnVSPIe05w71B9Zuvgh3b7QEdW0DMevNwhuYgaZ0TWrkRR0SoG+6l60DWVzfT

GX0I7MCpLE8JevHZmwfutkQcbVlozcu9sueemvL3v/nEmKP+GlxboR9EqFhXQeyy

/qkhr7Oj/pPHJbvTSuf09VgVRi5c03u7R1Xcc0taNZxSENWovyy/EXkEYjbWaFr7

u+Npt5/6H3XNQKJ0PCSuoOdWPwIDAQABo2AwXjAfBgNVHSMEGDAWgBSE/uqXmcfx

DeH/OVLB6G3ARtAvYzAdBgNVHQ4EFgQUhP7ql5nH8Q3h/zlSwehtwEbQL2MwDgYD

VR0PAQH/BAQDAgGGMAwGA1UdEwQFMAMBAf8wDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAH9J

a89CFrIUIGGQFg6L2CrYmuOE0bv69UnuodvzG/qEy4GwWUNkUCNu8wNfx3RAgJ8R

KHUbeQY0HjGRaThY8z7Qx8ugA6pDEiwf/BMKPNBPkfhMEGL2Ik02uRThXruA82Wi

OdLY0E3+fx0KULVKS5VvO9Iu5sGXa8t4riDwGWLkfQo2AMLzc+SP4T3udEpG/9BD

nwGOseiz5a/kTAsMircoN2TcqoMBf5LQoA52DJf6MAHd2QZxcnm9ez8igKhzvMG1

OiopI3jTQ38Y9fqCK8E30wUwCozaY3jT0G3F57BfPCfBkkdz1a/Lw7en991xtBcp

0iptGTDJSt7TruaTvDs=

-----END CERTIFICATE-----

END OF INPUT ---> press Enter

Lorsqu'il existe des AC intermédiaires ou subordonnées

Les certificats doivent être fournis comme indiqué ci-dessous :

switchName# configure terminal

switchName(config)# crypto ca authenticate <trustpointName>

Input (cut & paste) CA certificate (chain) in PEM format;

end the input with a line containing only END OF INPUT :

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIDmjCCAoKgAwIBAgIGAVTGvpxRMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMF0xCzAJBgNVBAYT

AkFVMSUwIwYDVQQKDBxDaXNjbyBTeXN0ZW1zIEluYy4gQXVzdHJhbGlhMRIwEAYD

VQQLDAlDaXNjbyBUQUMxEzARBgNVBAMMCk5pa29sYXkgQ0EwHhcNMTYwNTE5MDIw

MTAxWhcNMjYwNTIwMDIwMTE0WjBdMQswCQYDVQQGEwJBVTElMCMGA1UECgwcQ2lz

Y28gU3lzdGVtcyBJbmMuIEF1c3RyYWxpYTESMBAGA1UECwwJQ2lzY28gVEFDMRMw

EQYDVQQDDApOaWtvbGF5IENBMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKC

AQEAm6onXi3JRfIe2NpQ53CDBCUTn8cHGU67XSyqgL7MlYBhH032QaVrT3b98KcW

55UoqQW15kAnJhNTIQ+f0f8oj9A5UbwcQwIXQuHGkDZvJULjidM37tGF90ZVLJs7

sMxsnVSPIe05w71B9Zuvgh3b7QEdW0DMevNwhuYgaZ0TWrkRR0SoG+6l60DWVzfT

GX0I7MCpLE8JevHZmwfutkQcbVlozcu9sueemvL3v/nEmKP+GlxboR9EqFhXQeyy

/qkhr7Oj/pPHJbvTSuf09VgVRi5c03u7R1Xcc0taNZxSENWovyy/EXkEYjbWaFr7

u+Npt5/6H3XNQKJ0PCSuoOdWPwIDAQABo2AwXjAfBgNVHSMEGDAWgBSE/uqXmcfx

DeH/OVLB6G3ARtAvYzAdBgNVHQ4EFgQUhP7ql5nH8Q3h/zlSwehtwEbQL2MwDgYD

VR0PAQH/BAQDAgGGMAwGA1UdEwQFMAMBAf8wDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAH9J

a89CFrIUIGGQFg6L2CrYmuOE0bv69UnuodvzG/qEy4GwWUNkUCNu8wNfx3RAgJ8R

KHUbeQY0HjGRaThY8z7Qx8ugA6pDEiwf/BMKPNBPkfhMEGL2Ik02uRThXruA82Wi

OdLY0E3+fx0KULVKS5VvO9Iu5sGXa8t4riDwGWLkfQo2AMLzc+SP4T3udEpG/9BD

nwGOseiz5a/kTAsMircoN2TcqoMBf5LQoA52DJf6MAHd2QZxcnm9ez8igKhzvMG1

OiopI3jTQ38Y9fqCK8E30wUwCozaY3jT0G3F57BfPCfBkkdz1a/Lw7en991xtBcp

0iptGTDJSt7TruaTvDs=

-----END CERTIFICATE-------

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIC4jCCAoygAwIBAgIQBWDSiay0GZRPSRIljK0ZejANBgkqhkiG9w0BAQUFADCB

kDEgMB4GCSqGSIb3DQEJARYRYW1hbmRrZUBjaXNjby5jb20xCzAJBgNVBAYTAklO

MRIwEAYDVQQIEwlLYXJuYXRha2ExEjAQBgNVBAcTCUJhbmdhbG9yZTEOMAwGA1UE

ChMFQ2lzY28xEzARBgNVBAsTCm5ldHN0b3JhZ2UxEjAQBgNVBAMTCUFwYXJuYSBD

QTAeFw0wNTA1MDMyMjQ2MzdaFw0wNzA1MDMyMjU1MTdaMIGQMSAwHgYJKoZIhvcN

AQkBFhFhbWFuZGtlQGNpc2NvLmNvbTELMAkGA1UEBhMCSU4xEjAQBgNVBAgTCUth

cm5hdGFrYTESMBAGA1UEBxMJQmFuZ2Fsb3JlMQ4wDAYDVQQKEwVDaXNjbzETMBEG

A1UECxMKbmV0c3RvcmFnZTESMBAGA1UEAxMJQXBhcm5hIENBMFwwDQYJKoZIhvcN

AQEBBQADSwAwSAJBAMW/7b3+DXJPANBsIHHzluNccNM87ypyzwuoSNZXOMpeRXXI

OzyBAgiXT2ASFuUOwQ1iDM8rO/41jf8RxvYKvysCAwEAAaOBvzCBvDALBgNVHQ8E

BAMCAcYwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAdBgNVHQ4EFgQUJyjyRoMbrCNMRU2OyRhQ

GgsWbHEwawYDVR0fBGQwYjAuoCygKoYoaHR0cDovL3NzZS0wOC9DZXJ0RW5yb2xs

L0FwYXJuYSUyMENBLmNybDAwoC6gLIYqZmlsZTovL1xcc3NlLTA4XENlcnRFbnJv

bGxcQXBhcm5hJTIwQ0EuY3JsMBAGCSsGAQQBgjcVAQQDAgEAMA0GCSqGSIb3DQEB

BQUAA0EAHv6UQ+8nE399Tww+KaGr0g0NIJaqNgLh0AFcT0rEyuyt/WYGPzksF9Ea

NBG7E0oN66zex0EOEfG1Vs6mXp1//w==

-----END CERTIFICATE-----

END OF INPUT ---> press Enter

Texte de couleur bleue -> Copie du certificat CA (ouvert dans n'importe quel éditeur de texte) et collage lorsque vous y êtes invité dans l'interface de ligne de commande du commutateur.

Texte en couleur rouge -> À saisir pour terminer le certificat.

Toute erreur dans le certificat se traduit par cette

failed to load or parse certificate

could not perform CA authentication

Si vous essayez de vous authentifier à partir d'un certificat d'autorité de certification secondaire sans ajouter le certificat d'autorité de certification racine, vous obtenez

incomplete chain (no selfsigned or intermediate cert)

could not perform CA authentication

Si tout va bien

Fingerprint(s): SHA1 Fingerprint=E1:37:5F:23:FA:82:0C:63:40:9C:AD:C7:7A:83:C9:6A:EA:54:9A:7A

Do you accept this certificate? [yes/no]:yes

Étape 4

Génération de demandes de signature de certificat

NX-OS 8.4(1x) et versions antérieures

switchName# configure terminal

switchName(config)# crytpo ca enroll <trustpointName>

Create the certificate request..

Create a challenge password. You  need to verbally provide this

password to the CA Administrator in order to revoke your certificate.

For security reasons your password not be saved in the configuration.

Please make a note of it.

Password: abcdef1234 ----- >(Keep a note of this password that you are entering)

The subject name in the certificate be the name of the switch.

Include the switch serial number in the subject name? [yes/no]: no

Include an IP address in the subject name [yes/no]: yes

ip address: 192.168.x.x

The certificate request be displayed...

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----

MIIBqzCCARQCAQAwHDEaMBgGA1UEAxMRVmVnYXMtMS5jaXNjby5jb20wgZ8wDQYJ

KoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAL8Y1UAJ2NC7jUJ1DVaSMqNIgJ2kt8rl4lKY

0JC6ManNy4qxk8VeMXZSiLJ4JgTzKWdxbLDkTTysnjuCXGvjb+wj0hEhv/y51T9y

P2NJJ8ornqShrvFZgC7ysN/PyMwKcgzhbVpj+rargZvHtGJ91XTq4WoVkSCzXv8S

VqyH0vEvAgMBAAGgTzAVBgkqhkiG9w0BCQcxCBMGbmJ2MTIzMDYGCSqGSIb3DQEJ

DjEpMCcwJQYDVR0RAQH/BBswGYIRVmVnYXMtMS5jaXNjby5jb22HBKwWH6IwDQYJ

KoZIhvcNAQEEBQADgYEAkT60KER6Qo8nj0sDXZVHSfJZh6K6JtDz3Gkd99GlFWgt

PftrNcWUE/pw6HayfQl2T3ecgNwel2d15133YBF2bktExiI6Ul88nTOjglXMjja8

8a23bNDpNsM8rklwA6hWkrVL8NUZEFJxqbjfngPNTZacJCUS6ZqKCMetbKytUx0=

-----END CERTIFICATE REQUEST-----

Le mot de passe de demande n'est pas enregistré avec la configuration. Ce mot de passe est requis si votre certificat doit être révoqué. Vous devez donc vous souvenir de ce mot de passe.

Remarque : n'utilisez pas le caractère '$' comme mot de passe.  Cela entraîne l'échec de la CSR.

Copier ceci à partir de

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----

Jusqu'À

-----END CERTIFICATE REQUEST-----

Enregistrez ceci en dehors du commutateur. Il doit être transmis à l'autorité de certification racine ou à l'autorité de certification secondaire (selon le signe) par e-mail ou par une autre méthode.  L'autorité de certification renvoie un certificat d'identité signé.

NX-OS 8.4(1) et versions ultérieures.

Pour corriger le bogue Cisco ayant l'ID CSCvo43832 , les invites d'inscription ont été modifiées dans NX-OS 8.4(1).

Par défaut, le nom du sujet est identique au nom du commutateur.

Les invites d'inscription autorisent également un autre nom de sujet et plusieurs champs DN.

Remarque : le champ DN s'affiche avec des chiffres comme exemples et peut accepter n'importe quelle chaîne contenant cette plage de caractères.  Par exemple, l'invite State DN indique :

Entrez State[1-128] :

Elle accepte n'importe quelle chaîne de 1 à 128 caractères.

switchName# configure terminal

switchName(config)# crypto ca enroll <trustpointName>

Create the certificate request ..

Create a challenge password. You need to verbally provide this

password to the CA Administrator in order to revoke your certificate.

For security reasons your password not be saved in the configuration.

Please make a note of it.

Password:abcdef1234

The subject name in the certificate is the name of the switch.

Change default subject name? [yes/no]:yes

Enter Subject Name:customSubjectName

Include the switch serial number in the subject name? [yes/no]:yes

The serial number in the certificate is: XXXXXXXXXXX

Include an IP address in the subject name [yes/no]:yes

ip address:192.168.x.x

Include the Alternate Subject Name ? [yes/no]:yes

Enter Alternate Subject Name:AltName

Include DN fields? [yes/no]:yes

Include Country Name ? [yes/no]:yes

Enter Country Code [XX]:US

Include State ? [yes/no]:yes

Enter State[1-128]:NC

Include Locality ? [yes/no]:yes

Enter Locality[1-128]:RTP

Include the Organization? [yes/no]:yes

Enter Organization[1-64]:TAC

Include Organizational Unit ? [yes/no]:yes

Enter Organizational Unit[1-64]:sanTeam

The certificate request is displayed...

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----

MIIDEjCCAfoCAQAwbzELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgMAk5DMQwwCgYDVQQH

DANSVFAxDDAKBgNVBAoMA1RBQzEQMA4GA1UECwwHc2FuVGVhbTElMCMGA1UEAwwc

RjI0MS0xNS0xMC05MTQ4VC0yLmNpc2NvLmNvbTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD

ggEPADCCAQoCggEBAJxGBpaX7j1S5rtLfZhttgvcvDPeXrtFCwOwrSSshPnJfzKN

ZFxzqTtyTSZpTUApfhd2QEDu+rdz+5RB4LF6cP5YNJeiYwQattf65QFfxWffFEuk

BSSvkBwx7y0Bna0fW7rMhDgVF5c9Cj2qNItwkO4Wxx56Guzn/iQGbGQ8Ak3YA/mZ

6lwl4x8Xj15jHwPrg57HB0IJoVFta0SV7DRsCwguq7Vq3CxViQSgdlOn4op699fn

7mENvOFHUfZhPF+YgsUakGeTcJpebu524kg4nZH1eiu9mlrs9VrU0d2qG7Ez+Goi

+GFD0NrauCQSvREpk7dv7l8jMk+tYR6u3ETFYYUCAwEAAaBeMBkGCSqGSIb3DQEJ

BzEMDAphYmNkZWYxMjM0MEEGCSqGSIb3DQEJDjE0MDIwMHYDVR0RAQH/BCYwJIIc

RjI0MS0xNS0xMC05MTQ4VC0yLmNpc2NvLmNvbYcEwKgBCjANBgkqhkiG9w0BAQsF

AAOCAQEAcBrh5xObTI/SOJ7DLm9sf5rfYFaJ0/1BafKqi2Dp3QPLMIa1jydZwz4q

NdNj7Igb4vZPVv/KBrJCibdjEJUn/YiGMST9PFQLys/Qm0fhQmsWcDxDX5xkE+/x

jZ+/8o5W/p6fPV4xT6sGDydjhA5McYr1o3grj0iPWloP+BaDpZgLpIoUHQygk8RB

SJbRR48QKl6pOVwcLPMXWy4w9Yp24hoJ8LI4Ll10D+urpyeEu0IpXywQdOJShQ3S

LWDEgVQSOhFQ+L7c+GGhnrXNXBD37K5hQ2mwrSIqI0FjDQMfzsBDe8bnDqx/HlLa

EP0sjBxo5AxmGon3ZEdlj6ivoyCA/A==

-----END CERTIFICATE REQUEST-----

Étape 5

Installation des certificats d'identité

Remarque : le nombre maximal de certificats d'identification que vous pouvez configurer sur un commutateur est de 16.

switch# configure terminal

switch(config)# crypto ca import <trustpointName> certificate

input (cut & paste) certificate in PEM format:

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIEADCCA6qgAwIBAgIKCjOOoQAAAAAAdDANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBkDEgMB4G

CSqGSIb3DQEJARYRYW1hbmRrZUBjaXNjby5jb20xCzAJBgNVBAYTAklOMRIwEAYD

VQQIEwlLYXJuYXRha2ExEjAQBgNVBAcTCUJhbmdhbG9yZTEOMAwGA1UEChMFQ2lz

Y28xEzARBgNVBAsTCm5ldHN0b3JhZ2UxEjAQBgNVBAMTCUFwYXJuYSBDQTAeFw0w

NTExMTIwMzAyNDBaFw0wNjExMTIwMzEyNDBaMBwxGjAYBgNVBAMTEVZlZ2FzLTEu

Y2lzY28uY29tMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC/GNVACdjQu41C

dQ1WkjKjSICdpLfK5eJSmNCQujGpzcuKsZPFXjF2UoiyeCYE8ylncWyw5E08rJ47

glxr42/sI9IRIb/8udU/cj9jSSfKK56koa7xWYAu8rDfz8jMCnIM4W1aY/q2q4Gb

x7RifdV06uFqFZEgs17/Elash9LxLwIDAQABo4ICEzCCAg8wJQYDVR0RAQH/BBsw

GYIRVmVnYXMtMS5jaXNjby5jb22HBKwWH6IwHQYDVR0OBBYEFKCLi+2sspWEfgrR

bhWmlVyo9jngMIHMBgNVHSMEgcQwgcGAFCco8kaDG6wjTEVNjskYUBoLFmxxoYGW

pIGTMIGQMSAwHgYJKoZIhvcNAQkBFhFhbWFuZGtlQGNpc2NvLmNvbTELMAkGA1UE

BhMCSU4xEjAQBgNVBAgTCUthcm5hdGFrYTESMBAGA1UEBxMJQmFuZ2Fsb3JlMQ4w

DAYDVQQKEwVDaXNjbzETMBEGA1UECxMKbmV0c3RvcmFnZTESMBAGA1UEAxMJQXBh

cm5hIENBghAFYNKJrLQZlE9JEiWMrRl6MGsGA1UdHwRkMGIwLqAsoCqGKGh0dHA6

Ly9zc2UtMDgvQ2VydEVucm9sbC9BcGFybmElMjBDQS5jcmwwMKAuoCyGKmZpbGU6

Ly9cXHNzZS0wOFxDZXJ0RW5yb2xsXEFwYXJuYSUyMENBLmNybDCBigYIKwYBBQUH

AQEEfjB8MDsGCCsGAQUFBzAChi9odHRwOi8vc3NlLTA4L0NlcnRFbnJvbGwvc3Nl

LTA4X0FwYXJuYSUyMENBLmNydDA9BggrBgEFBQcwAoYxZmlsZTovL1xcc3NlLTA4

XENlcnRFbnJvbGxcc3NlLTA4X0FwYXJuYSUyMENBLmNydDANBgkqhkiG9w0BAQUF

AANBADbGBGsbe7GNLh9xeOTWBNbm24U69ZSuDDcOcUZUUTgrpnTqVpPyejtsyflw

E36cIZu4WsExREqxbTk8ycx7V5o=

-----END CERTIFICATE-----

Étape 6

Enregistrez la configuration

switch# copy running-config startup-config

Vérifier

switchName# show crypto ca certificates

Trustpoint: <trustpointName>

certificate: ---> Identity Certificate

subject= /CN=CP-SAND-MDS-A.example.com

issuer= /C=GB/O=England/CN=Utility CA1

serial=16D34BA800004441C69D

notBefore=Nov 15 08:11:47 2021 GMT

notAfter=Nov 14 08:11:47 2023 GMT

SHA1 Fingerprint=03:E0:73:FE:31:C5:4A:84:C0:77:21:0F:3A:A0:05:29:55:FF:9B:7E

purposes: sslserver sslclient ike

CA certificate 0: ---> CA Certificate of Sub CA

subject= /C=GB/O=England/CN=Eng Utility CA1

issuer= /C=GB/O= England/CN=EngRoot CA

serial=616F2990AB000078776000002

notBefore=Aug 14 11:22:48 2012 GMT

notAfter=Aug 14 11:32:48 2022 GMT

SHA1 Fingerprint=DF:41:1D:E7:B7:AD:6F:3G:05:F4:E9:99:B2:9F:9C:80:73:83:1D:B4

purposes: sslserver sslclient ike

CA certificate 1: ---> CA Certificate of Root CA

subject= /C=GB/O=England/CN=Eng Root CA

issuer= /C=GB/O=Bank of England/CN=Eng Root CA

serial=435218BABA57D57774BFA7A37A4E54D52

notBefore=Aug 14 10:08:30 2012 GMT

notAfter=Aug 14 10:18:09 2032 GMT

SHA1 Fingerprint=E3:F9:85:AC:1F:66:22:7C:G5:36:2D:89:5A:B4:3C:06:0E:2A:DB:13

purposes: sslserver sslclient ike

switchName# show crypto key mypubkey rsa

key label: <rsaKeyPairName>

key size: 2048

exportable: yes

key-pair already generated

switchName# show crypto ca crl <trustpointName>

Trustpoint: <trustpointName>

==================================================================================================

Limitations et mises en garde

Limites maximales pour CA et certificat numérique

Fonctionnalité

Limite maximale

Points de confiance déclarés sur un commutateur

16

Paires de clés RSA générées sur un commutateur

16

Taille de la paire de clés RSA

4096 bits

Certificats d'identité configurés sur un commutateur

16

Certificats dans une chaîne de certificats CA

10

Points de confiance authentifiés auprès d'une autorité de certification spécifique

10

Paramètres par défaut

Paramètres

Défaut

Point de confiance

Aucune

paire de clés RSA

Aucune

Étiquette de paire de clés RSA

FQDN du commutateur

module de paire de clés RSA

512

Paire de clés RSA exportable

Oui

Méthode de contrôle de révocation du point de confiance

CRL

Mises en garde

L'ID de bogue Cisco CSCvo43832 - Demande de signature de certificat (CSR) MDS 9000 n'inclut pas tous les champs de nom distinctif (DN)

ID de bogue Cisco CSCvt46531 - Nécessité de documenter les commandes PKI « trustpool »

ID de bogue Cisco CSCwa7156 - Guide de configuration de la sécurité de la gamme Cisco MDS 9000, version 8.x nécessite une mise à jour du caractère de mot de passe

ID de bogue Cisco CSCwa54084 - « Subject Alternate Name » est incorrect dans le CSR généré par NX-OS