Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Informations générales

Configuration

Diagramme du réseau

Configurations

Vérification

Dépannage

Informations connexes

Introduction

Ce document fournit un exemple de configuration pour le commutateur MDS (Multilayer Director Switch) Fibre Channel Over TCP/IP (FCIP) de base vers MDS.

Cet exemple de configuration est pertinent pour les versions 1.2 et 1.3 de SAN-OS. Certains paramètres changent dans la version 2.0 de SAN-OS. Reportez-vous au guide de configuration et aux notes de version du SAN-OS 2.0.

FCIP décrit les mécanismes qui permettent l'interconnexion d'îlots de réseaux SAN Fibre Channel (FC) sur des réseaux IP pour former un SAN unifié dans une structure FC unique. FCIP s'appuie sur des services réseau IP pour fournir la connectivité entre les îlots SAN sur des réseaux locaux, métropolitains ou étendus.

SAN Fibre Channel connectés par FCIP

Le protocole FCIP utilise le protocole TCP (Transmission Control Protocol) sur le port 3225 comme transport de couche réseau.

Conditions préalables

Conditions requises

Le réseau fédérateur IP doit être opérationnel et fournir la bande passante requise pour prendre en charge les applications exécutées sur les liaisons FCIP. Il peut s’agir d’une topologie de couche 2 (L2) ou de couche 3 (L3). Si L3, les routeurs intermédiaires ou les commutateurs multicouches doivent être configurés et configurés pour transférer le trafic IP entre les adresses IP source et de destination des tunnels FCIP de manière appropriée. Si la qualité de service (QoS) ou le formatage du trafic est appliqué sur n'importe quel périphérique réseau sur le chemin entre les homologues FCIP, le gestionnaire de réseau administrant l'infrastructure IP doit être consulté pour obtenir les détails nécessaires avant de configurer les paramètres et fonctions TCP associés sur le ou les profils FCIP MDS.

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur les versions logicielles et matérielles suivantes :

- MDS 9509 avec module de service IPS (IP Storage) (DS-X9308-SMIP) exécutant la version 1.2.(2a)

- MDS 9216 avec module de service IPS (DS-X9308-SMIP) exécutant la version 1.2.(2a)

- Serveur Win2003 (HPQ Pro-Liant-P4) avec adaptateur HBA Emulex LP9K

- Baie de stockage IBM (ESS-2105-F20)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Informations générales

Le FCIP comprend les spécifications suivantes :

ANSI T11

1. FC-SW-2 décrit le fonctionnement et l'interaction des commutateurs FC, y compris E_Port et le fonctionnement du fabric.

2. FC-BB-2 est un mappage qui se rapporte à l'extension des réseaux commutés FC sur un réseau fédérateur TCP et qui définit des modèles de référence qui prennent en charge E_Port et B_Port.

Groupe de travail IETF IPS

1. FC sur TCP couvre les exigences TCP/IP pour le transport des trames FC sur un réseau IP.

2. L’encapsulation de trame FC définit le format d’encapsulation de fibre commun.

Une interconnexion entre deux commutateurs ou fabrics SAN à travers FCIP est appelée liaison FCIP et peut contenir une ou plusieurs connexions TCP. Chaque extrémité d'une liaison FCIP est associée à un port E virtuel (VE_port) ou B_port, selon la mise en oeuvre. FC-BB et FC-BB-2 décrivent les différences entre les deux approches. Le module IP Services (DS-X9308-SMIP) prend en charge les deux modes, mais prend par défaut la valeur VE_Port, qui est également le mode recommandé à exécuter si tous les homologues concernés sont des modules DS-X9308-SMIP. La fonctionnalité VE_Port sur les plates-formes MDS prend également en charge la fonctionnalité de port TE, ce qui la rend capable d'agréger le trafic de plusieurs VSAN sur une instance FCIP.

Configuration

Sur le MDS, vous devez vous familiariser avec les guides de configuration IPS des deux plates-formes. La version la plus récente du manuel est Configuration du stockage IP.

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau indiquée dans le diagramme suivant :

Ce schéma présente une configuration de TP type où aucun équipement réseau supplémentaire n'est connecté entre les deux interfaces Gigabit Ethernet (GE) des deux commutateurs MDS. Il s'agit de la forme la plus simple d'une installation FCIP MDS, généralement utilisée dans les laboratoires du client pour vérifier les fonctionnalités de base. Dans le VSAN 600, l'adaptateur HBA Emulex LightPulse 9000 connecte le serveur Windows 2003 au MDS9509 appelé Bison et une baie de stockage IBM connectée au MDS9216 appelé Canterbury, où sont configurées les LUN du serveur Windows 2003.

Le périphérique de test Agilent SAN est utilisé comme émulateur pour remplir VSAN 601 avec deux périphériques, ainsi que pour générer un trafic de fond FC-2 non FCP important. Cet équipement périphérique est ajouté pour rendre la configuration plus réaliste et pour avoir des entrées substantielles dans le serveur de noms distribué des deux commutateurs participants. Ce document n'est pas axé sur la connectivité de bout en bout et aucune capture d'écran du serveur ou de la baie de stockage n'est incluse. L'équipement périphérique ne connaît pas le protocole FCIP et se comporte comme si la liaison EISL entre les deux MDS fonctionnait sur une liaison FC normale.

Configurations

Ce document utilise les configurations présentées ci-dessous.

- MDS 9509 (Bison) avec module IPS-8

- MDS 9216 (Canterbury) avec module IPS-8

MDS 9509 (Bison) avec module IPS-8

bison# sh ver

Cisco Storage Area Networking Operating System (SAN-OS) Software

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 2002-2003 by Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

The copyright for certain works contained herein are owned by

Andiamo Systems, Inc. and/or other third parties and are used and

distributed under license.

Software

BIOS: version 1.0.8

loader: version 1.2(2)

kickstart: version 1.2(2a)

system: version 1.2(2a)

BIOS compile time: 08/07/03

kickstart image file is: bootflash:/k122a

kickstart compile time: 9/23/2003 11:00:00

system image file is: bootflash:/s122a

system compile time: 10/8/2003 18:00:00

Hardware

RAM 1024584 kB

bootflash: 500736 blocks (block size 512b)

slot0: 0 blocks (block size 512b)

bison uptime is 1 days 15 hours 45 minute(s) 44 second(s)

Last reset

Reason: Unknown

System version: 1.2(2a)

Service:

bison# sh run

Building Configuration ...

fcip profile 1

ip address 100.100.100.1

!--- FCIP profile 1 is bound to the local relevant IPS interface. In this !--- example, it is the IP address of interface Gig4/1.

vsan database

vsan 600

vsan 601

fcdomain priority 1 vsan 1

fcdomain domain 1 preferred vsan 1

fcdomain domain 1 preferred vsan 600

fcdomain domain 1 preferred vsan 601

interface fcip1

no shutdown

switchport trunk allowed vsan 600-601

use-profile 1

peer-info ipaddr 100.100.100.2

!--- Interface FCIP 1 is configured to act as an EISL port carrying traffic !--- for both VSAN 600 and VSAN 601 across the tunnel. The FCIP interface, !--- in most respects, is configured identical then any normal FC interface !--- acting as ISL or EISL. Bind this interface to FCIP profile 1, and define !--- the peer-ip address 100.100.100.2, which is the address of the MDS9216's !--- Gig 2/1 interface in the example.

vsan database

vsan 600 interface fc3/1

vsan 601 interface fc3/2

vsan 601 interface fc3/8

vsan 600 interface fc3/16

zone name z-fcip2 vsan 600

member pwwn 50:05:07:63:00:d0:94:4c

member pwwn 10:00:00:00:c9:32:a6:e3

zone name Zone_a1 vsan 601

member pwwn 10:00:00:00:00:01:00:00

member pwwn 10:00:00:00:00:05:00:00

zoneset distribute full vsan 600

zoneset name zs-fcip2 vsan 600

member z-fcip2

zoneset name Agilent_1 vsan 601

member Zone_a1

zoneset activate name zs-fcip2 vsan 600

zoneset activate name Agilent_1 vsan 601

interface GigabitEthernet4/1

ip address 100.100.100.1 255.255.255.252

no shutdown

!--- Note that Gig4/1 in the default state is configured with an MTU size of !--- 1500 bytes, if the network topology allows for larger end-to-end frame !--- sizes known as jumbo frames. !--- The default value may be changed to a higher value. A good value is !--- 3000 bytes, because this would avoid the fragmentation of full 2048 FC !--- frames into multiple TCP segments. Not all networking equipment can handle !--- jumbo frames, so the default value of 1500 bytes is a conservative !--- approach to avoid connectivity issues while bringing up the FCIP tunnel.

MDS 9216 (Canterbury) avec module IPS-8

canterbury# sh ver

Cisco Storage Area Networking Operating System (SAN-OS) Software

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 2002-2003 by Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

The copyright for certain works contained herein are owned by

Andiamo Systems, Inc. and/or other third parties and are used and

distributed under license.

Software

BIOS: version 1.0.8

loader: version 1.2(2)

kickstart: version 1.2(2a)

system: version 1.2(2a)

BIOS compile time: 08/07/03

kickstart image file is: bootflash:/k122a

kickstart compile time: 9/23/2003 11:00:00

system image file is: bootflash:/s122a

system compile time: 10/8/2003 18:00:00

Hardware

RAM 960072 kB

bootflash: 500736 blocks (block size 512b)

slot0: 0 blocks (block size 512b)

canterbury uptime is 6 days 22 hours 35 minute(s) 37 second(s)

Last reset at 995484 usecs after Wed Nov 5 15:05:04 2003

Reason: Reset by installer

System version: 1.2(1a)

Service:

canterbury# sh run

Building Configuration ...

fcip profile 1

ip address 100.100.100.2

!--- At this side of the tunnel, choose the same profile number that you !--- used on the peer to make management easier. This is not mandatory, !--- and you can choose another value between 1 and 255.

vsan database

vsan 600

vsan 601

fcdomain domain 2 preferred vsan 600

fcdomain domain 2 preferred vsan 601

interface fcip1

no shutdown

switchport trunk allowed vsan 600-601

use-profile 1

peer-info ipaddr 100.100.100.1

!--- FCIP interface 1 is chosen for arbitrary reasons. You can choose another !--- FCIP number and still tunnel to the peer FCIP 1 instance. !--- It is important that you bind the correct profile-id to your FCIP interface !--- of choice. Allow the same VSANs that you allowed on the peer FCIP interface, !--- which is good practice in general for normal EISL trunks. The peer ip-address !--- is the IP address of the MDS9505s interface Gig4/1 !--- in the Network Diagram above.

vsan database

vsan 600 interface fc1/1

vsan 601 interface fc1/8

vsan 600 interface fc1/16

zone name z-fcip2 vsan 600

member pwwn 50:05:07:63:00:d0:94:4c

member pwwn 10:00:00:00:c9:32:a6:e3

zone default-zone permit vsan 777

zoneset distribute full vsan 600

zoneset name zs-fcip2 vsan 600

member z-fcip2

zoneset activate name zs-fcip2 vsan 600

zoneset activate name Agilent_1 vsan 601

interface GigabitEthernet2/1

ip address 100.100.100.2 255.255.255.252

no shutdown

Vérification

Cette section présente des informations que vous pouvez utiliser pour vous assurer que votre configuration fonctionne correctement.

- show interface gig x/y - Affiche l'état de l'interface Gigabit pertinente liée au profil FCIP.

- show ips stats tcp int gig x/y - Affiche les statistiques TCP et les connexions actives pour l'interface Gigabit appropriée.

- show ips arp int gig x/y - Affiche toutes les entrées ARP (Address Resolution Protocol) pour l'interface Gigabit appropriée ; le prochain saut ou homologue doit être présent dans cette liste.

- show ips ip route int gig x/y - Affiche les routes spécifiques traversant l'interface Gigabit appropriée.

- show interface fcip x : affiche l'état de l'interface FCIP et tous les détails relatifs à ce tunnel FCIP.

- show profile fcip x : affiche l'adresse IP à laquelle le profil est lié et tous les paramètres TCP configurés.

- show int fcip x counters - Permet de vérifier si des trames traversent le tunnel FCIP.

- show fcdomain vsan x : répertorie tous les détails relatifs au domaine ; utilisé pour vérifier que le fabric est formé à travers le ou les tunnels FCIP.

- show fcns da vsan x : affiche tous les types pwwn, FC4-Types et FCID du VSAN concerné ; utilisé pour vérifier que toutes les entrées attendues sont distribuées à travers le ou les tunnels FCIP.

Dépannage

Veillez à exécuter plusieurs fois les commandes show ci-dessus pour créer un historique de compteur. Les compteurs qui ne sont pas liés à un point dans le temps et qui ne sont collectés qu'une seule fois sont pour la plupart inutiles.

Utilisez les configurations ci-dessous pour plus de dépannage.

- MDS 9509 (Bison)

- MDS 9216 (Canterbury)

MDS 9509 (Bison)

GigabitEthernet4/1 is up

Hardware is GigabitEthernet, address is 0005.3000.a85a

Internet address is 100.100.100.1/30

MTU 1500  bytes   !...default value

Port mode is IPS

Speed is 1 Gbps

Beacon is turned off

Auto-Negotiation is turned on

5 minutes input rate 320 bits/sec, 40 bytes/sec, 0 frames/sec

5 minutes output rate 312 bits/sec, 39 bytes/sec, 0 frames/sec

933169199 packets input, 998306879592 bytes

12 multicast frames, 0 compressed

0 input errors, 0 frame, 0 overrun 0 fifo

337209366 packets output, 214303313560 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 fifo

0 carrier errors

bison# sh ips stats tcp int gig 4/1

TCP Statistics for port GigabitEthernet4/1

Connection Stats

272 active openings, 107 accepts

206 failed attempts, 0 reset received, 163 established

Segment stats

932985717 received, 337201993 sent, 7 retransmitted

0 bad segments received, 103 reset sent

TCP Active Connections

Local Address Remote Address State Send-Q Recv-Q

100.100.100.1:3225 100.100.100.2:65128 ESTABLISH 0 0

100.100.100.1:3225 100.100.100.2:65130 ESTABLISH 0 0

100.100.100.1:3225 0.0.0.0:0 LISTEN 0 0

!--- By default, MDS establishes two TCP connections per FCIP tunnel instance.

bison# sh ips stats tcp int gig 4/1 de

TCP Statistics for port GigabitEthernet4/1

TCP send stats

337202017 segments, 222637392068 bytes

130562402 data, 205533417 ack only packets

503 control (SYN/FIN/RST), 0 probes, 1105737 window updates

7 segments retransmitted, 2208 bytes

4 retransmitted while on ethernet send queue, 40061909 packets split

250922624 delayed acks sent

TCP receive stats

932985742 segments, 921498012 data packets in sequence,

936715052100 bytes in sequence

770241 predicted ack, 856752348 predicted data

0 bad checksum, 0 multi/broadcast, 0 bad offset

0 no memory drops, 0 short segments

0 duplicate bytes, 16 duplicate packets

0 partial duplicate bytes, 0 partial duplicate packets

53128 out-of-order bytes, 165 out-of-order packets

0 packet after window, 0 bytes after window

5 packets after close

76225562 acks, 192030009160 ack bytes, 0 ack toomuch, 5851 duplicate acks

0 ack packets left of snd_una, 0 non-4 byte aligned packets

9124012 window updates, 0 window probe

1381 pcb hash miss, 984 no port, 103 bad SYN, 0 paws drops

TCP Connection Stats

272 attempts, 107 accepts, 163 established

511 closed, 3 drops, 206 conn drops

3 drop in retransmit timeout, 20 drop in keepalive timeout

0 drop in persist drops, 0 connections drained

TCP Miscellaneous Stats

61792500 segments timed, 76225541 rtt updated

124 retransmit timeout, 0 persist timeout

5760 keepalive timeout, 5740 keepalive probes

TCP SACK Stats

0 recovery episodes, 0 data packets, 0 data bytes

0 data packets retransmitted, 0 data bytes retransmitted

0 connections closed, 0 retransmit timeouts

TCP SYN Cache Stats

107 entries, 107 connections completed, 0 entries timed out

0 dropped due to overflow, 0 dropped due to RST

0 dropped due to ICMP unreach, 0 dropped due to bucket overflow

0 abort due to no memory, 0 duplicate SYN, 0 no-route SYN drop

0 hash collisions, 0 retransmitted

TCP Active Connections

Local Address Remote Address State Send-Q Recv-Q

100.100.100.1:3225 100.100.100.2:65128 ESTABLISH 0 0

100.100.100.1:3225 100.100.100.2:65130 ESTABLISH 0 0

100.100.100.1:3225 0.0.0.0:0 LISTEN 0 0

bison#

bison# sh ips stats tcp int gig 4/1 de

TCP Statistics for port GigabitEthernet4/1

TCP send stats

337202017 segments, 222637392068 bytes

130562402 data, 205533417 ack only packets

503 control (SYN/FIN/RST), 0 probes, 1105737 window updates

7 segments retransmitted, 2208 bytes

4 retransmitted while on ethernet send queue, 40061909 packets split

250922624 delayed acks sent

TCP receive stats

932985742 segments, 921498012 data packets in sequence,

936715052100 bytes in sequence

770241 predicted ack, 856752348 predicted data

0 bad checksum, 0 multi/broadcast, 0 bad offset

0 no memory drops, 0 short segments

0 duplicate bytes, 16 duplicate packets

0 partial duplicate bytes, 0 partial duplicate packets

53128 out-of-order bytes, 165 out-of-order packets

0 packet after window, 0 bytes after window

5 packets after close

76225562 acks, 192030009160 ack bytes, 0 ack toomuch, 5851 duplicate acks

0 ack packets left of snd_una, 0 non-4 byte aligned packets

9124012 window updates, 0 window probe

1381 pcb hash miss, 984 no port, 103 bad SYN, 0 paws drops

TCP Connection Stats

272 attempts, 107 accepts, 163 established

511 closed, 3 drops, 206 conn drops

3 drop in retransmit timeout, 20 drop in keepalive timeout

0 drop in persist drops, 0 connections drained

TCP Miscellaneous Stats

61792500 segments timed, 76225541 rtt updated

124 retransmit timeout, 0 persist timeout

5760 keepalive timeout, 5740 keepalive probes

TCP SACK Stats

0 recovery episodes, 0 data packets, 0 data bytes

0 data packets retransmitted, 0 data bytes retransmitted

0 connections closed, 0 retransmit timeouts

TCP SYN Cache Stats

107 entries, 107 connections completed, 0 entries timed out

0 dropped due to overflow, 0 dropped due to RST

0 dropped due to ICMP unreach, 0 dropped due to bucket overflow

0 abort due to no memory, 0 duplicate SYN, 0 no-route SYN drop

0 hash collisions, 0 retransmitted

TCP Active Connections

Local Address Remote Address State Send-Q Recv-Q

100.100.100.1:3225 100.100.100.2:65128 ESTABLISH 0 0

100.100.100.1:3225 100.100.100.2:65130 ESTABLISH 0 0

100.100.100.1:3225 0.0.0.0:0 LISTEN 0 0

bison#

!--- Most of the TCP details displayed above can be used to determine the !--- health of your FCIP tunnel, provided that there is a one-to-one relationship !--- between the FCIP tunnel and the physical interface. Note that for this !--- particular FCIP instance, both TCP connections were initiated from this peer, !--- which you can derive from the local address x.x.x.x:3225 statement.

bison# sh ips arp interface gig 4/1

Protocol Address Age (min) Hardware Addr Type Interface

Internet 100.100.100.2 9 0005.3000.ade6 ARPA GigabitEthernet4/1

bison#

bison# sh ips ip route int gig 4/1

Codes: C - connected, S - static

No default gateway

C 100.100.100.0/30 is directly connected, GigabitEthernet4/1

bison#

!--- The FCIP tunnel is connected in a back-to-back fashion. Issue the !--- sh ips ip route command to get the directly connected IP subnet. !--- In a more realistic situation, where you would need to configure a !--- next-hop to reach the FCIP peer ip-address, this command would show !--- the configured routes through the relevant interfaces.

bison# sh fcip profile 1

FCIP Profile 1

Internet Address is 100.100.100.1 (interface GigabitEthernet4/1)

Listen Port is 3225

TCP parameters

SACK is enabled

PMTU discovery is enabled, reset timeout is 3600 sec

Keep alive is 60 sec

Minimum retransmission timeout is 200 ms

Maximum number of re-transmissions is 4

Send buffer size is 0 KB

Maximum allowed bandwidth is 1000000 kbps

Minimum available bandwidth is 15000 kbps

Estimated round trip time is 1000 usec

Congestion window monitoring is enabled, burst size is 10 KB

!--- The profile parameters are an easy way to directly verify your !--- configured TCP parameters per FCIP instance.

bison# sh int fcip 1

fcip1 is trunking

Hardware is GigabitEthernet

Port WWN is 20:c2:00:05:30:00:7a:de

Peer port WWN is 20:42:00:0c:30:6c:24:40

Admin port mode is auto, trunk mode is on

Port mode is TE

vsan is 1

Trunk vsans (allowed active) (600-601)

Trunk vsans (operational) (600-601)

Trunk vsans (up) (600-601)

Trunk vsans (isolated) ()

Trunk vsans (initializing) ()

Using Profile id 1 (interface GigabitEthernet4/1)

Peer Information

Peer Internet address is 100.100.100.2 and port is 3225

Special Frame is disabled

Maximum number of TCP connections is 2

Time Stamp is disabled

QOS control code point is 0

QOS data code point is 0

B-port mode disabled

TCP Connection Information

2 Active TCP connections

Control connection: Local 100.100.100.1:3225, Remote 100.100.100.2:65128

Data connection: Local 100.100.100.1:3225, Remote 100.100.100.2:65130

272 Attempts for active connections, 58 close of connections

TCP Parameters

Path MTU 1500 bytes

Current retransmission timeout is 200 ms

Round trip time: Smoothed 2 ms, Variance: 1

Advertised window: Current: 118 KB, Maximum: 118 KB, Scale: 1

Peer receive window: Current: 118 KB, Maximum: 118 KB, Scale: 1

Congestion window: Current: 10 KB, Slow start threshold: 112 KB

5 minutes input rate 120 bits/sec, 15 bytes/sec, 0 frames/sec

5 minutes output rate 120 bits/sec, 15 bytes/sec, 0 frames/sec

72182460 frames input, 135382910244 bytes

34626 Class F frames input, 3190588 bytes

72147834 Class 2/3 frames input, 135379719656 bytes

0 Error frames timestamp error 0

47823751 frames output, 97610768920 bytes

34632 Class F frames output, 3194464 bytes

47789119 Class 2/3 frames output, 97607574456 bytes

0 Error frames 373 reass frames

!--- You can see the specific details per FCIP interface, as they are taken !--- into account by a running FCIP instance. You can also derive the TCP !--- parameters of the peer with this output.

bison# sh fcdomain vsan 600

The local switch is the Principal Switch.

Local switch run time information:

State: Stable

Local switch WWN: 22:58:00:05:30:00:7a:df

Running fabric name: 22:58:00:05:30:00:7a:df

Running priority: 2

Current domain ID: 0x01(1)

Local switch configuration information:

State: Enabled

FCID persistence: Disabled

Auto-reconfiguration: Disabled

Contiguous-allocation: Disabled

Configured fabric name: 20:01:00:05:30:00:28:df

Configured priority: 128

Configured domain ID: 0x01(1) (preferred)

Principal switch run time information:

Running priority: 2

Interface Role RCF-reject

---------------- ------------- ------------

fcip1 Downstream Disabled

---------------- ------------- ------------

bison# sh fcdomain vsan 601

The local switch is the Principal Switch.

Local switch run time information:

State: Stable

Local switch WWN: 22:59:00:05:30:00:7a:df

Running fabric name: 22:59:00:05:30:00:7a:df

Running priority: 2

Current domain ID: 0x01(1)

Local switch configuration information:

State: Enabled

FCID persistence: Disabled

Auto-reconfiguration: Disabled

Contiguous-allocation: Disabled

Configured fabric name: 20:01:00:05:30:00:28:df

Configured priority: 128

Configured domain ID: 0x01(1) (preferred)

Principal switch run time information:

---------------- ------------- ------------

fcip1 Downstream Disabled

---------------- ------------- ------------

bison# sh fcdomain vsan 601

The local switch is the Principal Switch.

Local switch run time information:

State: Stable

Local switch WWN: 22:59:00:05:30:00:7a:df

Running fabric name: 22:59:00:05:30:00:7a:df

Running priority: 2

Current domain ID: 0x01(1)

Local switch configuration information:

State: Enabled

FCID persistence: Disabled

Auto-reconfiguration: Disabled

Contiguous-allocation: Disabled

Configured fabric name: 20:01:00:05:30:00:28:df

Configured priority: 128

Configured domain ID: 0x01(1) (preferred)

Principal switch run time information:

Running priority: 2

Interface Role RCF-reject

---------------- ------------- ------------

fcip1 Downstream Disabled

---------------- ------------- ------------

bison#

!--- Similar to normal (E)ISL troubleshooting, verify that !--- your fabric is formed as expected.

bison# sh fcns da vsan 600-601

VSAN 600:

--------------------------------------------------------------------------

FCID TYPE PWWN (VENDOR) FC4-TYPE:FEATURE

--------------------------------------------------------------------------

0x010001 N 10:00:00:00:c9:32:a6:e3 (Emulex) scsi-fcp:init

0x020001 N 50:05:07:63:00:d0:94:4c (IBM) scsi-fcp:target fc..

Total number of entries = 2

VSAN 601:

--------------------------------------------------------------------------

FCID TYPE PWWN (VENDOR) FC4-TYPE:FEATURE

--------------------------------------------------------------------------

0x010001 N 10:00:00:00:c9:32:a6:e2 (Emulex) scsi-fcp:init

0x010100 N 10:00:00:00:00:05:00:00

0x020100 N 10:00:00:00:00:01:00:00

Total number of entries = 3

MDS 9216 (Canterbury)

canterbury# sh int gig 2/1

GigabitEthernet2/1 is up

Hardware is GigabitEthernet, address is 0005.3000.ade6

Internet address is 100.100.100.2/30

MTU 1500  bytes

Port mode is IPS

Speed is 1 Gbps

Beacon is turned off

Auto-Negotiation is turned on

5 minutes input rate 312 bits/sec, 39 bytes/sec, 0 frames/sec

5 minutes output rate 312 bits/sec, 39 bytes/sec, 0 frames/sec

337277325 packets input, 214308964948 bytes

12 multicast frames, 0 compressed

0 input errors, 0 frame, 0 overrun 0 fifo

932989688 packets output, 998294817662 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 fifo

0 carrier errors

canterbury# sh ips arp int gig 2/1

Protocol         Address   Age (min)   Hardware Addr  Type   Interface

Internet   100.100.100.1        7     0005.3000.a85a  ARPA  GigabitEthernet2/1

canterbury#

canterbury# sh ips ip route int gig 2/1

Codes: C - connected, S - static

No default gateway

C 100.100.100.0/30 is directly connected, GigabitEthernet2/1

canterbury#

canterbury# sh ips stats tcp int gig 2/1 de

TCP Statistics for port GigabitEthernet2/1

TCP send stats

932982227 segments, 1022389174048 bytes

921498559 data, 11061499 ack only packets

401 control (SYN/FIN/RST), 0 probes, 421342 window updates

454 segments retransmitted, 972180 bytes

291 retransmitted while on ethernet send queue, 223642028 packets split

76162595 delayed acks sent

TCP receive stats

337204879 segments, 130561386 data packets in sequence,

192030387428 bytes in sequence

156457374 predicted ack, 65996627 predicted data

0 bad checksum, 0 multi/broadcast, 0 bad offset

0 no memory drops, 0 short segments

48 duplicate bytes, 3542 duplicate packets

48 partial duplicate bytes, 1 partial duplicate packets

4336 out-of-order bytes, 131 out-of-order packets

0 packet after window, 0 bytes after window

0 packets after close

268794983 acks, 936715866930 ack bytes, 0 ack toomuch, 4152 duplicate acks

0 ack packets left of snd_una, 0 non-4 byte aligned packets

50179371 window updates, 0 window probe

1251 pcb hash miss, 1061 no port, 0 bad SYN, 0 paws drops

TCP Connection Stats

204 attempts, 73 accepts, 155 established

357 closed, 64 drops, 70 conn drops

4 drop in retransmit timeout, 10 drop in keepalive timeout

0 drop in persist drops, 0 connections drained

TCP Miscellaneous Stats

233047332 segments timed, 268794618 rtt updated

105 retransmit timeout, 0 persist timeout

105 keepalive timeout, 94 keepalive probes

TCP SACK Stats

3 recovery episodes, 25938540 data packets, 71110030772 data bytes

180 data packets retransmitted, 272884 data bytes retransmitted

1 connections closed, 388 retransmit timeouts

TCP SYN Cache Stats

93 entries, 73 connections completed, 0 entries timed out

0 dropped due to overflow, 18 dropped due to RST

0 dropped due to ICMP unreach, 0 dropped due to bucket overflow

0 abort due to no memory, 6 duplicate SYN, 0 no-route SYN drop

0 hash collisions, 8 retransmitted

TCP Active Connections

Local Address Remote Address State Send-Q Recv-Q

100.100.100.2:65128 100.100.100.1:3225 ESTABLISH 0 0

100.100.100.2:65130 100.100.100.1:3225 ESTABLISH 0 0

100.100.100.2:3225 0.0.0.0:0 LISTEN 0 0

0.0.0.0:3260 0.0.0.0:0 LISTEN 0 0

canterbury#

!--- This MDS initiated both TCP connections for FCIP 1. Although no passive !--- statement was configured on the peer MDS, MDS9216 Canterbury has the !--- highest IP address configured on the tunnel. This makes the other side !--- disconnect its TCP connection.

canterbury# sh fcip profile 1

FCIP Profile 1

Internet Address is 100.100.100.2 (interface GigabitEthernet2/1)

Listen Port is 3225

TCP parameters

SACK is enabled

PMTU discovery is enabled, reset timeout is 3600 sec

Keep alive is 60 sec

Minimum retransmission timeout is 200 ms

Maximum number of re-transmissions is 4

Send buffer size is 0 KB

Maximum allowed bandwidth is 1000000 kbps

Minimum available bandwidth is 15000 kbps

Estimated round trip time is 1000 usec

Congestion window monitoring is enabled, burst size is 10 KB

canterbury# sh interface fcip 1

fcip1 is trunking

Hardware is GigabitEthernet

Port WWN is 20:42:00:0c:30:6c:24:40

Peer port WWN is 20:c2:00:05:30:00:7a:de

Admin port mode is auto, trunk mode is auto

Port mode is TE

vsan is 1

Trunk vsans (allowed active) (600-601)

Trunk vsans (operational) (600-601)

Trunk vsans (up) (600-601)

Trunk vsans (isolated) ()

Trunk vsans (initializing) ()

Using Profile id 1 (interface GigabitEthernet2/1)

Peer Information

Peer Internet address is 100.100.100.1 and port is 3225

Special Frame is disabled

Maximum number of TCP connections is 2

Time Stamp is disabled

QOS control code point is 0

QOS data code point is 0

B-port mode disabled

TCP Connection Information

2 Active TCP connections

Control connection: Local 100.100.100.2:65128, Remote 100.100.100.1:3225

Data connection: Local 100.100.100.2:65130, Remote 100.100.100.1:3225

204 Attempts for active connections, 72 close of connections

TCP Parameters

Path MTU 1500 bytes

Current retransmission timeout is 200 ms

Round trip time: Smoothed 2 ms, Variance: 1

Advertized window: Current: 118 KB, Maximum: 118 KB, Scale: 1

Peer receive window: Current: 118 KB, Maximum: 118 KB, Scale: 1

Congestion window: Current: 10 KB, Slow start threshold: 112 KB

5 minutes input rate 120 bits/sec, 15 bytes/sec, 0 frames/sec

5 minutes output rate 120 bits/sec, 15 bytes/sec, 0 frames/sec

91063905 frames input, 192030052404 bytes

41991 Class F frames input, 3931568 bytes

91021914 Class 2/3 frames input, 192026120836 bytes

0 Error frames timestamp error 0

753551524 frames output, 936716093696 bytes

42028 Class F frames output, 3909128 bytes

753509496 Class 2/3 frames output, 936712184568 bytes

0 Error frames 40061908 reass frames

canterbury#

Informations connexes

- RFC 3821 - Fibre Channel over TCP/IP (FCIP)

- Page d'accueil T11

- Support technique - Cisco Systems