Objectif

Le point d'accès WAP125 Wireless-AC/N Dual Band Desktop Access avec PoE est le dernier ajout à la liste des points d'accès sans fil de Cisco. Le WAP125 utilise une radio bibande simultanée pour améliorer la couverture et la capacité des utilisateurs. Les interfaces LAN Gigabit Ethernet avec PoE (Power over Ethernet) facilitent l'installation flexible et réduisent les coûts de câblage et de câblage.

Pour fournir un accès invité hautement sécurisé aux visiteurs et aux autres utilisateurs, le WAP125 prend en charge un portail captif avec plusieurs options d'authentification et la possibilité de configurer les droits, les rôles et la bande passante. Configurez un cluster de WAP pour une itinérance transparente au sein d'un campus et gérez-les via une adresse IP unique.

Cet article présente les spécifications du point d'accès WAP125 Wireless-AC/N Dual Band Desktop Access Point avec PoE.

Pour en savoir plus sur le point d'accès WAP125 Wireless-AC/N Dual Band Desktop Access Point avec PoE, cliquez Note:ici.

Spécifications du produit

Spécifications

Description

Type de câblage

Catégorie 5e ou supérieure

Antennes

Antennes internes optimisées pour une installation sur un mur

Système d'exploitation

Linux

Interfaces physiques

Spécifications

Description

Ports

1 - Ethernet 10/100/1000, avec prise en charge de 802.3at. PoE

Boutons

Bouton Réinitialiser

DEL

Un voyant multifonction

Montage et sécurité physique

Options de montage multiples

Support de montage inclus pour un montage facile au plafond ou au mur

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques

(L x P x H)

4,2 x 4,2 x 1,2 pouces

Poids

480 g ou 1,06 lb

Fonctionnalités réseau

Spécifications

Description

Prise en charge VLAN

Oui

Nombre de VLAN

1 VLAN de gestion plus 16 VLAN pour SSID (par radio)

demandeur 802.1X

Oui

Mappage SSID-VLAN

Oui

Sélection de canal automatique

Oui

Spanning Tree

Oui

Équilibrage de charge

Oui

IPv6

Oui

Prise en charge de l'hôte IPv6

RADIUS IPv6, syslog, NTP (Network Time Protocol)

Couche 2

VLAN 802.1Q, 32 VLAN actifs plus un VLAN de gestion

Sécurité

Spécifications

Description

WPA, WPA2

Oui, y compris l'authentification d'entreprise

Contrôle d'accès

Oui, liste de contrôle d'accès de gestion (ACL) plus ACL MAC

Gestion sécurisée

HTTPS

Détection des points d'accès indésirables

Oui

Performances

Spécifications

Description

Débit sans fil

Débit de données pouvant atteindre 1,2 Gbit/s (le débit réel varie)

Assistance utilisateur recommandée

Jusqu'à 128 utilisateurs connectés, 32 utilisateurs actifs par radio

Gestion de points d'accès multiples

Configuration par point unique

Non

Nombre de points d'accès par cluster

8

Clients actifs par cluster

240

Gestion

Protocoles de gestion

Navigateur Web, protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) v3, Bonjour

Gestion à distance

Oui

Journalisation des événements

Syslog local, distant, alertes par e-mail

Diagnostics du réseau

Journalisation et capture de paquets

Mise à niveau du micrologiciel Web

Mise à niveau du micrologiciel via un navigateur Web, fichier de configuration importé et exporté

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Client DHCP

Hôte IPv6

Oui

Redirection HTTP

Oui

Accès sans fil

Fréquence

Deux radios simultanées (2,4 GHz et 5 GHz)

Type de radio et de modulation

Double radio, OFDM (orthogonal Frequency Division Multiplexing) IEEE 802.11 a/n : OFDM(BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256AM)

IEEE 802.11ac : OFDM (BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM)

WLAN

802.11n/ac

MIMO 3x3 avec 2 faisceaux spatiaux à 5 GHz

MIMO 3x3 avec 2 faisceaux spatiaux à 2,4 GHz

Canaux 20, 40 et 80 MHz pour 802.11ac

20 et 40 MHz pour 802.11n

Débit de données PHY jusqu'à 1,2 Gbit/s

802.11 Sélection dynamique de la fréquence (DFS)

Débits de données pris en charge

802.11a/b/g :

54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6, 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s

802.11n : 6,5 à 300 Mbits/s :

Bande passante de 20 MHz : MCS 0-15 pour les débits de données pris en charge

Bande passante de 40 MHz : MCS 0-15 pour les débits de données pris en charge

802.11ac : 6,5 à 867 Mbits/s :

Bande passante de 20 MHz : MCS 0-9 pour les débits de données pris en charge

Bande passante de 40 MHz : MCS 0-9 pour les débits de données pris en charge

Bande passante de 80 MHz : MCS 0-9 pour les débits de données pris en charge

Puissance de sortie de l'émetteur

2,4 GHz, 5 GHz

Mémoire système

256 Mo de RAM

Flash : 128 Mo