Objectif

Le point d'accès extérieur WAP571E sans fil AC/N à double radio est un point d'accès sans fil (WAP) de classe affaires hautes performances, extérieur et hautement sécurisé, conçu pour fournir une connectivité sans fil rentable pour les espaces extérieurs.

Cet article vise à fournir des informations générales sur le WAP571E.

Périphériques pertinents

- WAP571E

Caractéristiques du produit

- Connectivité extérieure 802.11ac économique jusqu'à 1,9 Gbit/s

- MIMO (Multiple Input Multiple Output) 3x3 avec trois flux spatiaux sur 5,0 GHz et 2,4 GHz

- Boîtier IP66 de type extérieur

- Configuration par point unique

- Deux ports LAN Gigabit Ethernet

- WPA2, 802.1X avec RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) et détection des points d'accès indésirables.

- Portail captif avec plusieurs droits et rôles

- Installation simple et utilitaire Web intuitif

- Prise en charge de la technologie PoE (Power over Ethernet)

Paramètres par défaut

Paramètre

Valeur par défaut

Nom d’utilisateur

cisco

Mot de passe

cisco

Adresse IP LAN

Adresse DHCP attribuée par le serveur

IP LAN de secours

192.168.1.245

Masque de sous-réseau

255.255.255.0

Spécifications du produit

Spécifications

Description

Normes

IEEE 802.11ac, 802.11a, 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3af, 802.3u, 802.1X (authentification de sécurité), 802.1Q (VLAN), 802.1D (Spanning Tree), 802.11i (sécurité WPA2), 802.11e (qualité de service sans fil), IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460)

Ports

Deux ports LAN Gigabit Ethernet à détection automatique

Type de câblage

Catégorie 5e ou supérieure

Antennes

Antennes internes optimisées pour une installation sur un mur

Voyants LED

Un voyant

Système d'exploitation

Linux

Interfaces physiques

Ports

2 ports Ethernet 10/100/1000, avec prise en charge de la norme 802.3at à la prise en charge PoE, ne sont pris en charge que pour un port et non pas deux ports

Boutons

Bouton Réinitialiser

DEL

Un voyant multifonction

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques

(L x P x H)

9,05 x 7,87 x 1,96 pouces 230 x 200 x 50 mm

Poids

1 350 g ou 2,97 lb

Fonctionnalités réseau

Prise en charge VLAN

Oui

Nombre de VLAN

1 VLAN de gestion plus 32 VLAN pour SSID

demandeur 802.1X

Oui

Mappage SSID-VLAN

Oui

Sélection de canal automatique

Oui

Spanning Tree

Oui

Équilibrage de charge

Oui

IPv6

Oui

Prise en charge de l'hôte IPv6

RADIUS IPv6, syslog, NTP (Network Time Protocol)

Couche 2

VLAN 802.1Q, 32 VLAN actifs plus un VLAN de gestion

Sécurité

WPA, WPA2

Oui, y compris l'authentification d'entreprise

Contrôle d'accès

Oui, liste de contrôle d'accès de gestion (ACL) plus ACL MAC

Gestion sécurisée

HTTPS

Diffusion SSID

Oui

Détection des points d'accès indésirables

Oui

Montage et sécurité physique

Option de montage multiple

Support de montage inclus pour un montage mural ou en poteau aisé

Quality of Service (QoS)

QoS

Spécification du trafic et du multimédia Wi-Fi (WMM TSPEC), QoS client

Performances

Débit sans fil

Débit de données pouvant atteindre 1,9 Gbit/s (le débit réel varie)

Assistance utilisateur recommandée

Jusqu'à 200 utilisateurs connectés, 50 utilisateurs actifs par radio

Gestion de points d'accès multiples

Configuration par point unique

Oui

Nombre de points d'accès par cluster

16

Clients actifs par cluster

960

Configuration

Interface utilisateur Web

Utilitaire Web intégré pour une configuration par navigateur facile (HTTP/HTTPS)

Gestion

Protocoles de gestion

Navigateur Web, protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) v3, Bonjour

Gestion à distance

Oui

Journalisation des événements

Syslog local, distant, alertes par e-mail

Diagnostics du réseau

Journalisation et capture de paquets

Mise à niveau du micrologiciel Web

Mise à niveau du micrologiciel via un navigateur Web, fichier de configuration importé et exporté

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Client DHCP

Hôte IPv6

Oui

Redirection HTTP

Oui

Accès sans fil

Fréquence

Deux radios simultanées (2,4 GHz et 5 GHz)

Type de radio et de modulation

Double radio, OFDM (orthogonal Frequency Division Multiplexing) IEEE 802.11 a/n : OFDM(BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256AM)

IEEE 802.11ac : OFDM (BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM)

WLAN

802.11n/ac

MIMO 3x3 avec 3 faisceaux spatiaux à 5 GHz et 2,4 GHz

21 pour la bande passante de 20 MHz ; 9 pour la bande passante de 40 MHz ; 4 pour bande passante de 80 MHz

1 pour la bande passante de 20 MHz ; 7 pour bande passante 40 MHz

Sélection de fréquence dynamique (DFS) 802.11

Débits de données pris en charge

IEEE 802.11b : DSSS (2/01/5.5/11)

IEEE 802.11g : OFDM (6/9/12/18/24/36/48/54)

IEEE 802.11n : voir le tableau ci-dessous

IEEE 802.11b 12,94 MHz

IEEE 802.11g 24,49 MHz

EEE 802.11n MCS0 (HT20) : 27,44 MHz

MCSO IEEE 802.11n (HT40) : 36,18 MHz

IEEE 802.11b : 29,76 dBm

IEEE 802.11g 29,24 dBm

IEEE 802.11n MCS0 (HT20) : 29,25 dBm

IEEE 802.11n MCS0 (HT40) : 23,81 dBm

Bande de fréquences et canaux de fonctionnement

Bande de fréquence

N° de canal

Fréquence

N° de canal

Fréquence

2 400-2 483,5 MHz

1

2 412 MHz

7

2 442 MHz

2

2 417 MHz

8

2 447 MHz

3

2 422 MHz

9

2 452 MHz

4

2 427 MHz

10

2 457 MHz

5

2 432 MHz

11

2 462 MHz

6

2 437 MHz

-

-

5 150-5 250 MHz bande 1

36

5 180 MHz

44

-

38

5 190 MHz

46

-

40

5 200 MHz

48

-

42

5 210 MHz

-

-

52

5 260 MHz

60

-

54

5 270 MHz

62

-

5 250-5 350 MHz bande 2

56

5 280 MHz

64

-

58

5 290 MHz

-

-

100

5 500 MHz

112

-

102

5 510 MHz

116

-

104

5 520 MHz

132

-

Bande 5 470-5 275 MHz

106

5 530 MHz

134

-

108

5 540 MHz

136

-

110

5 550 MHz

140

-

149

5 745 MHz

157

-

151

5 755 MHz

159

-

153

5 765 MHz

161

-

155

5 775 MHz

165

-

Puissance de sortie transmise

2,4 GHz

802.11b : 20 +/- 1,5 dBm à CH6, toutes débits

802.11g : 20 +/- 1,5 dBm à CH6, 6 Mbit/s

802.11g : 17 +/- 1,5 dBm à CH6, 54 Mbits/s

802.11n (HT20) : 20 +/- 1,5 dBm à CH6 MCS0

802.11n (HT20) : 17 +/- 1,5 dBm à CH6 MCS7

802.11n (HT40) : 16 +/- 1,5 dBm à CH6 MCS7

5 GHz UNII-1 (5 150~5 250 MHz)

802.11a : 22 +/- 1,5 dBm à 6 Mbits/s

802.11a : 22 +/- 1,5 dBm à 54 Mbits/s

802.11ac (HT20) : 22 +/- 1,5 dBm à MCS0

802.11ac (HT20) : 14 +/- 1,5 dBm à MCS9

802.11ac (HT40) : 21 +/- 1,5 dBm à MCS0

802.11ac (HT40) : 14 +/- 1,5 dBm à MCS9

802.11ac (HT80) : 20 +/- 1,5 dBm à MCS0

802.11ac (HT80) : 14 +/- 1,5 dBm à MCS9

5 GHz UNII-2 (5 250 - 5 350 MHz)/UNII-2 étendu (5 470 - 5 725 MHz)

802.11a : 18 +/- 1,5 dBm à 6 Mbits/s

802.11a : 18 +/- 1,5 dBm à 54 Mbits/s

802.11ac (HT20) : 18 +/- 1,5 dBm à MCS0

802.11ac (HT20) : 14 +/- 1,5 dBm à MCS9

802.11ac (HT40) : 18 +/- 1,5 dBm à MCS0

802.11ac (HT40) : 14 +/- 1,5 dBm à MCS9

802.11ac (HT80) : 14 +/- 1,5 dBm à MCS9

5 GHz UNII-3 (5 725 MHz~5 850 MHz)

802.11a : 22 +/- 1,5 dBm à 6 Mbits/s

802.11a : 22 +/- 1,5 dBm à 54 Mbits/s

802.11ac (HT20) : 22 +/- 1,5 dBm à MCS0

802.11ac (HT20) : 14 +/- 1,5 dBm à MCS9

802.11ac (HT40) : 21 +/- 1,5 dBm à MCS0

802.11ac (HT40) : 14 +/- 1,5 dBm à MCS9

802.11ac (HT80) : 20 +/- 1,5 dBm à MCS0

802.11ac (HT80) : 14 +/- 1,5 dBm à MCS9

Température de fonctionnement

-40 à 55 °C (-40 à 131 °F) avec chargement solaire ou -40 à 65 °C (-40 à 149 °F) sans chargement solaire

Température de stockage

-58 à 158 °F

Humidité en fonctionnement

5 à 95 %, sans condensation

Humidité de stockage

5 à 90 %, sans condensation

Mémoire système

256 Mo de RAM

Flash : 128 Mo