Objectif

La connexion d'un point d'accès sans fil (WAP) au même réseau que votre ordinateur leur permettrait de communiquer, ce qui vous permettrait de configurer le WAP. Cela se produit généralement lorsque le WAP doit être configuré pour la première fois, ou après la réinitialisation du WAP, et doit être reconfiguré. Cet article vise à vous montrer les étapes de connexion du WAP571 ou du WAP571E au réseau.

Périphériques pertinents

- Gamme WAP500 - WAP571, WAP571E

Version du logiciel

- 1.0.0.15 - WAP571, WAP571E

Connectez le WAP571 au réseau via PoE

Important : Assurez-vous que le réseau auquel vous connectez le WAP a PoE (802.3af et 802.3at) et que votre réseau est opérationnel.

Étape 1. Connectez une extrémité d'un câble Ethernet au port Ethernet d'un commutateur ou d'un routeur PoE.

Étape 2. Connectez l'autre extrémité du câble Ethernet au port ETH0/PD du WAP571.

Note: Le WAP571 regroupe les deux ports Ethernet en mode d'agrégation de liens. Si les deux ports Ethernet ont été connectés simultanément, le partenaire de liaison doit également prendre en charge l'agrégation de liaisons.

Étape 3. Vérifiez les voyants du WAP571 et du commutateur ou du routeur PoE.

Note:

- Un voyant orange sur le port du commutateur PoE où le WAP571 est connecté indique que le commutateur PoE alimente le WAP571.

- Un voyant vert sur le port Ethernet du commutateur PoE où le WAP571 est connecté indique une liaison entre les périphériques.

- Un voyant vert clignotant sur la façade du WAP571 indique que le périphérique démarre.

- Un voyant vert fixe indique que le WAP571 est prêt et opérationnel.

- Un voyant vert fixe sur le port Ethernet du WAP571 indique une liaison entre le commutateur et le WAP571.

- Un voyant vert clignotant sur le port Ethernet du WAP571 indique que le périphérique reçoit et transmet des données.

Vous devez maintenant avoir connecté votre WAP571E au réseau via PoE et pouvez maintenant configurer le point d'accès. Pour obtenir des instructions, consultez Configuration des paramètres radio de base sur le point d'accès sans fil WAP571 ou WAP571E.

Connexion du WAP571E au réseau via PoE

Préparation du câblage

Étape 1. Démontez le connecteur résistant aux intempéries pour exposer le joint en caoutchouc rouge. Après le démontage, vous devez disposer des éléments suivants :

1. 1 joint en caoutchouc épais

2. Partie B du connecteur étanche

3. Panier en caoutchouc fin

4. Partie A du connecteur étanche

Étape 2. Faites glisser le câble Ethernet dans la partie B du connecteur étanche.

Étape 3. Pincez le joint épais en caoutchouc pour révéler la coupure, puis faites glisser le câble Ethernet à travers la coupe.

Étape 4. Faites glisser le câble Ethernet dans la partie A du connecteur étanche.

Étape 5. Insérez le mince joint rouge dans l'ouverture de la partie B du connecteur résistant aux intempéries.

Connexion du WAP571E via PoE

Important : Assurez-vous que le réseau auquel vous connectez le WAP a PoE (802.3af et 802.3at) et que votre réseau est opérationnel.

Étape 1. Passez sur les panneaux arrière et inférieur du WAP571E.

Étape 2.  Positionnez le WAP571E de telle manière que l'étiquette située sous le périphérique soit placée à droite vers le haut.

Étape 3. Retirez le capot du port étiqueté ETH0/PD pour exposer le port Ethernet. Cela peut se faire en tournant le bouchon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Note: Veillez à ne pas perdre le joint mince en caoutchouc.

Étape 4. Connectez le câble Ethernet au logement ETH0/PD du WAP571E.

Étape 5. Fixez le connecteur résistant aux intempéries en le faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre vers la partie filetée du WAP571E.

Étape 6. Insérez le joint en caoutchouc épais dans la partie B du connecteur étanche.

Étape 7. Fixez la partie A du connecteur résistant aux intempéries en la faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre vers la partie B filetée.

Étape 8. Connectez l'autre extrémité du câble Ethernet au port Ethernet du commutateur PoE.

Étape 9. Vérifiez les voyants du WAP571E et du commutateur PoE.

Vérifiez le WAP571/WAP571E avec la connexion PoE

Pour vérifier l'installation matérielle, suivez les instructions suivantes :

- Vérifiez les connexions des câbles.

- Vérifiez les voyants.

Étiquette

Activité

Description

Alimentation

Off (désactivé)

Le point d'accès est désactivé

Solide (vert)

Le point d'accès est normal ; Aucun client sans fil n'est connecté

Solide (bleu)

Le point d'accès est normal ; au moins un client sans fil est connecté

Clignotant (bleu)

Le point d'accès met à niveau le micrologiciel.

Solide (rouge)

Le point d'accès ne démarre pas avec les deux images du micrologiciel.

LAN

(WAP571)

Off (désactivé)

Pas de liaison Ethernet ; La liaison Ethernet FE est active ou 10 Mbits/s.

Vert fixe

La liaison Ethernet GE est active.

Vert clignotant

Le point d'accès transmet ou reçoit des données.

Vous devez maintenant avoir connecté votre WAP571E au réseau via PoE et pouvez maintenant configurer le point d'accès. Pour obtenir des instructions, consultez Configuration des paramètres radio de base sur le point d'accès sans fil WAP571 ou WAP571E.