Objectif

Le point d'accès WAP571 Wireless-AC/N Premium à double radio avec PoE utilise une radio bibande simultanée pour améliorer la couverture et la capacité des utilisateurs. La technologie MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) 3x3 avec trois flux spatiaux permet au point d'accès de fonctionner à des performances maximales dans les fréquences de 5,0 GHz et 2,4 GHz. Les interfaces LAN Gigabit Ethernet avec PoE (Power over Ethernet) facilitent l'installation flexible et réduisent les coûts de câblage et de câblage. La fonctionnalité intelligente de qualité de service (QoS) vous permet de hiérarchiser le trafic sensible à la bande passante pour les applications voix sur IP (VoIP) et vidéo.

Pour fournir un accès invité hautement sécurisé aux visiteurs et aux autres utilisateurs, le WAP571 prend en charge un portail captif avec plusieurs options d'authentification et la possibilité de configurer les droits, les rôles et la bande passante. Une page de connexion d'invité personnalisée vous permet de présenter un message de bienvenue et des détails d'accès, et renforce votre marque avec les logos de votre société.

Cet article explique les fonctions et les fonctionnalités du point d'accès WAP571 Wireless-AC/N Premium Dual Radio avec PoE.

Périphériques pertinents

- WAP571

Caractéristiques du produit

- Prise en charge simultanée de la radio bibande jusqu'à 1,3 Mbits/s sur une radio 5 GHz et 600 Mbits/s sur une radio 2,4 GHz pour tirer le meilleur parti de la capacité et de la couverture

- MIMO 3x3 avec trois faisceaux spatiaux sur 5,0 GHz et 2,4 GHz pour des performances maximales

- La configuration par point unique, technologie sans contrôleur, simplifie le déploiement et la gestion de plusieurs points d'accès sans nécessiter de matériel supplémentaire

- Les interfaces LAN Ethernet 2 Gbits peuvent activer une liaison ascendante haut débit vers le réseau câblé et également la prise en charge de l’agrégation de liaisons pour augmenter la bande passante globale entre les deux ports

- Une sécurité renforcée, notamment l'authentification sécurisée WPA2, 802.1X avec serveur RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Server) et la détection des points d'accès indésirables, contribue à protéger les informations commerciales sensibles

- Une prise en charge de portail captif facilite un accès invité personnalisé hautement sécurisé avec plusieurs droits et rôles

- Une installation simple via un Assistant de configuration et une configuration intuitive basée sur le Web facilitent un déploiement et une configuration rapides et simples en quelques minutes

- La prise en charge de la technologie PoE facilite l'installation sans frais supplémentaires de câblage

- Conception élégante avec plusieurs antennes internes et un kit de montage polyvalent permettant l'installation sur un plafond, un mur ou un bureau

- La QoS intelligente hiérarchise le trafic réseau afin de garantir le fonctionnement optimal des applications réseau critiques

- Un mode veille et des fonctions de contrôle des ports économes en énergie permettent d'améliorer l'efficacité énergétique.

- Le mode Pont de groupe de travail vous permet d'étendre votre réseau en vous connectant sans fil à un deuxième réseau Ethernet.

- La prise en charge d'IPv6 vous permet de déployer des applications réseau et des systèmes d'exploitation futurs sans mises à niveau coûteuses

- Une garantie matérielle limitée à vie offre une tranquillité d'esprit

Spécifications du produit

Spécifications

Description

Normes

IEEE 802.11ac, 802.11a, 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3af, 802.3u, 802.1X (authentification de sécurité), 802.1Q (VLAN), 802.1D (Spanning Tree), 802.11i (sécurité WPA2), 802.11e (qualité de service sans fil), IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460)

Ports

2 LAN Gigabit Ethernet à détection automatique

Type de câblage

Catégorie 5e ou supérieure

Antennes

Antennes internes optimisées pour une installation sur un mur ou un plafond

Voyants LED

Un voyant

Système d'exploitation

Linux

Interfaces physiques

Ports

2 ports Ethernet 10/100/1000, avec prise en charge de la norme 802.3at sur PoE, ne prend en charge que 1 port et non 2 ports

Boutons

Bouton Réinitialiser

Emplacement de verrouillage

Emplacement de verrouillage Kensington

DEL

Un voyant multifonction

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques

9,05 x 9,05 x 1,57 pouces 230 x 230 x 40 mm

Poids

778 g

Fonctionnalités réseau

Prise en charge VLAN

Oui

Nombre de VLAN

1 VLAN de gestion plus 32 VLAN pour SSID

Supposant 802.1X

Oui

Mappage SSID-VLAN

Oui

Sélection automatique des canaux

Oui

Spanning Tree

Oui

Équilibrage de charge

Oui

IPv6

Oui

- Prise en charge de l'hôte IPv6

- RADIUS IPv6, syslog, NTP (Network Time Protocol)

Couche 2

VLAN 802.1Q, 32 VLAN actifs plus 1 VLAN de gestion

Sécurité

WPA, WPA2

Oui, y compris l'authentification d'entreprise

Contrôle d'accès

Oui, liste de contrôle d'accès de gestion (ACL) plus ACL MAC

Gestion sécurisée

HTTPS

Diffusion SSID

Oui

Détection des points d'accès indésirables

Oui

Montage et sécurité physique

Options de montage multiples

Support de montage inclus pour un montage facile au plafond ou au mur

Verrouillage de sécurité physique

Emplacement de verrouillage Kensington

Qualité de service

QoS

Spécification du trafic et du multimédia Wi-Fi (WMM TSPEC), QoS client

Performances

Débit sans fil

Jusqu'à 1,9 Gbit/s (le débit réel varie)

Assistance utilisateur recommandée

Jusqu'à 200 utilisateurs connectés, 50 utilisateurs actifs par radio

Gestion de plusieurs points d'accès

Configuration par point unique

Oui

Nombre de points d'accès par cluster

16

Clients actifs par cluster

960

Configuration

Interface utilisateur Web

Utilitaire Web intégré pour une configuration par navigateur facile (HTTP/HTTPS)

Gestion

Protocoles de gestion

Navigateur Web, protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) v3, Bonjour

Gestion à distance

Oui

Journalisation des événements

Syslog local, distant, alertes par e-mail

Diagnostics du réseau

Journalisation et capture de paquets

Mise à niveau du micrologiciel Web

Mise à niveau du micrologiciel via un navigateur Web, fichier de configuration importé ou exporté

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Client DHCP

Hôte IPv6

Oui

Redirection HTTP

Oui