Objectif

La configuration par point unique permet de contrôler le service sans fil sur plusieurs périphériques. Il permet de créer un cluster de périphériques sans fil. Une fois le cluster créé, les autres points d'accès sans fil peuvent se joindre au cluster. Une fois le cluster terminé, tous les périphériques partagent leurs informations, telles que les paramètres VAP, QoS et radio, afin de réduire les interférences et d'optimiser la bande passante du réseau.

La page Sessions affiche des informations sur les clients associés au périphérique WAP. Les clients sont identifiés par l'emplacement et l'adresse MAC du périphérique. Cet article présente les informations des clients dans le cluster sur les points d'accès WAP551 et WAP561.

Remarque : pour activer la configuration par point unique, reportez-vous à l'article Configuration par point unique sur les points d'accès WAP551 et WAP561.

Périphériques pertinents

•WAP551

•WAP561

Version du logiciel

•1.0.4.2

Sessions de configuration en un point

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Single Point Setup > Sessions. La page Sessions s'ouvre :

Les informations affichées sont les suivantes :

· AP Location : emplacement du point d'accès.

· User MAC : adresse MAC du client.

· Inactif : durée d'inactivité du périphérique.

· Rate (Mbps) : débit auquel les informations sont partagées entre les périphériques WAP.

· Signal : intensité du signal que le client reçoit du point d'accès.

· Rx Total : nombre de paquets reçus par le client.

· Tx Total : nombre de paquets transmis par le client.

· Error Rate : nombre de fois où les trames ont été abandonnées lors de la transmission de données sur le point d'accès.

Étape 2. (Facultatif) Pour afficher des informations spécifiques, choisissez les informations souhaitées dans la liste déroulante Affichage, puis cliquez sur Exécuter. Les informations sur le client s'affichent.