Objectif

Un pont de groupe de travail (WGB) connecte des réseaux sans fil à des réseaux Ethernet câblés plus importants. Un pont de groupe de travail agit en tant que client sans fil sur le réseau local sans fil, puis il est relié à un réseau câblé. Il permet de connecter des périphériques sur un réseau local Ethernet sans adaptateur sans fil au réseau local sans fil. Les informations fournies dans cette page sont utiles pour dépanner le réseau et pour collecter des informations telles que l'interface qu'un client a connectée au point d'accès et le VLAN à partir duquel il a obtenu DHCP. Il affiche également le nombre de paquets et d'octets pour le trafic entre les stations sur un pont de groupe de travail. Cet article explique comment afficher les statistiques de la transmission/réception de pont WorkGroup sur les points d'accès WAP551 et WAP561.

Périphériques pertinents

· WAP551

· WAP561

Version du logiciel

•1.0.4.2

Afficher les statistiques de la transmission/réception du pont WorkGroup

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Status and Statistics > WorkGroup Bridge Transmit/Receive. La page WorkGroup Bridge Transmit/Receive s'ouvre :

Étape 2. (Facultatif) Pour afficher l'état le plus récent, cliquez sur Actualiser.

Le tableau Statistiques de trafic affiche les informations suivantes :

· Network Interface : affiche l'interface LAN et les interfaces VAP (Virtual Access Point) du point d'accès. Sur WAP561, WLAN0 est radio 1 et WLAN1 est radio 2.

· Status and Statistics : indique si l'interface particulière est associée à tout autre périphérique, déconnecté ou administrativement actif ou inactif.

ID de VLAN · : l'ID de VLAN indique qu'un VAP particulier appartient à ce VLAN. Différents ID de VLAN sont utilisés pour créer plusieurs réseaux dans le même AP.

· Name (SSID) : affiche la clé alphanumérique qui identifie de manière unique un VAP ou un réseau local sans fil.

Le tableau Transmit affiche les informations suivantes :

· Network Interface : affiche l'interface LAN et les interfaces VAP du point d'accès.

· Total Packets : affiche le total des paquets envoyés depuis l'interface correspondante.

· Total Bytes : affiche le nombre total d'octets envoyés depuis l'interface correspondante.

Le tableau Recevoir affiche les informations suivantes :

· Network Interface : affiche l'interface LAN et les interfaces VAP du point d'accès.

· Total Packets : affiche le total des paquets reçus sur cette interface.

· Total Bytes : affiche le nombre total d'octets reçus sur cette interface.