Objectif

La page System Summary du WAP551 et du WAP561 affiche des informations de base sur le matériel et les logiciels. Cette page permet également d'afficher des informations de base sur les services gérés par le point d'accès et le protocole que le service utilise sur les points d'accès WAP551 et WAP561.

Cet article vous aide à visualiser l'état récapitulatif du système et l'état des statistiques du réseau sur les points d'accès Cisco WAP551 et WAP561.

Périphériques pertinents

· WAP551

· WAP561

Version du logiciel

•v 1.0.4.2

État récapitulatif du système

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Status and Statistics > System Summary. La page System Summary (sommaire système) s’ouvre:

Les informations suivantes s'affichent sous la zone System Summary :

· PID VID : affiche l'ID de produit (PID) et l'ID de version (VID) du point d'accès.

· Serial Number : affiche le numéro de série du point d'accès.

· Base MAC Address : affiche l'adresse MAC du point d'accès.

· Firmware Version (Active Image) : affiche la version du firmware actuellement utilisé sur le point d'accès.

Remarque : WAP551 et WAP561 conservent deux images de micrologiciel. L'une d'elles est active à la fois. Si l'image active échoue lors du démarrage, l'autre image est chargée et devient active.

· Firmware MD5 Checksum (Active Image) : affiche la somme de contrôle MD5 (Message Digest5) du micrologiciel actuellement utilisé. Cette somme de contrôle est la valeur de hachage créée après la fin de la mise à niveau du micrologiciel. Ceci est créé pour vérifier avec la valeur de hachage de somme de contrôle fournie par le site Web à partir duquel le micrologiciel a été téléchargé. Si les valeurs de hachage correspondent, cela signifie que le micrologiciel a été téléchargé avec succès. Cela permet également de vérifier l'intégrité du micrologiciel.

· Firmware version (Non actif) : numéro de version du firmware de l'image de sauvegarde enregistrée.

· somme de contrôle MD5 du microprogramme (non active) — La somme de contrôle de l'image de sauvegarde enregistrée est le WAP. Ce champ affiche ERREUR ! s'il n'y a pas d'image de sauvegarde enregistrée sur le WAP.

· Host Name : affiche le nom d'hôte attribué au périphérique.

· System Uptime : affiche l'heure, en jours, heures et minutes, pendant laquelle le point d'accès est en fonctionnement continu depuis le dernier redémarrage.

· System Time : affiche l'heure système actuelle.

État des statistiques réseau

La page System Summary permet d'afficher la table TCP/UDP Service qui affiche les statistiques réseau :

Le tableau du service TCP/UDP affiche des informations de base sur les protocoles et les services qui fonctionnent sur le WAP. Le tableau contient les champs suivants :

· Service : nom du service dont les informations sont affichées.

· Protocol : protocole de couche transport utilisé par le service.

· Local IP Address : adresse IP d'un périphérique distant auquel le service connecte ce WAP. Tout indique que toute adresse IP du périphérique peut utiliser ce service.

· Local Port : numéro de port du WAP attribué au service.

· Remote IP address : affiche l'adresse IP d'un hôte distant, le cas échéant. La valeur All signifie que tous les hôtes distants de ce réseau peuvent utiliser le service.

· Remote Port : numéro de port de tout périphérique distant en communication avec ce service.

· Connection State : état actuel du service. Pour UDP, cet état est affiché uniquement en tant qu'état Actif. L'Etat est alors dit établi. TCP peut avoir l’un des états suivants :

- Écoute - En attente de détection de la demande de connexion.

- Établi - Connexion établie.

- Actif : connexion établie et échanges de paquets en cours.

- Durée d'attente — En attente de l'expiration du délai après le lancement de la séquence de fermeture d'une connexion.

Étape 2. (Facultatif) Pour mettre à jour l'état actuel, cliquez sur Actualiser.