Objectif

Un point d'accès virtuel (VAP) est l'équivalent sans fil d'un réseau local virtuel (VLAN) qui segmente le réseau local sans fil et simule plusieurs points d'accès dans un périphérique physique. Le planificateur sans fil permet de planifier un intervalle de temps pour qu'un VAP ou une radio soit opérationnel, ce qui permet d'économiser de l'énergie et d'améliorer la sécurité. Vous pouvez associer jusqu'à 16 profils à différents VAP ou interfaces radio, mais chaque interface n'est autorisée qu'à un seul profil. Chaque profil peut avoir un certain nombre de règles temporelles qui contrôlent la disponibilité du VAP ou du WLAN associé.

Cet article explique comment configurer les paramètres d'association du planificateur sur les points d'accès WAP551 et WAP561.

Note: Pour configurer un profil ou une règle de planificateur sans fil, reportez-vous à l'article Configuration des profils de planificateur sans fil sur les points d'accès WAP551 et WAP561.

Périphériques pertinents

· WAP551

· WAP561

Version du logiciel

•v 1.0.4.2

Associer le profil du planificateur

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Wireless > Scheduler Association. La page Association du planificateur s'ouvre :

Étape 2. Cliquez sur la case d'option correspondant à la radio que vous souhaitez configurer dans le champ Radio.

L'étape 2 n'est disponible que pour le point d'accès WAP561, car le WAP551 n'a qu'une radio.Note:

Étape 3. Sélectionnez le profil à associer à une interface dans la liste déroulante Nom du profil qui se trouve en regard de l'interface. Par défaut, aucun profil n'est associé à une radio ou à un VAP.

Étape 4. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications.

Note: Un seul profil de planificateur est autorisé à être associé à l'interface WLAN ou à chaque VAP. Plusieurs VAP peuvent fonctionner avec le même profil de planificateur.