Objectif

Cet article explique comment copier et enregistrer les fichiers de configuration dans les points d'accès WAP551 et WAP561. Par exemple, la configuration de démarrage peut être copiée dans la configuration de sauvegarde pour enregistrer une copie dans la mémoire NVRAM (mémoire permanente) en tant que sauvegarde.

Périphériques pertinents

· WAP551

· WAP561

Version du logiciel

•v 1.0.4.2

Copier/Enregistrer le fichier de configuration

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > Copy/Save Configuration. La page Copier/Enregistrer la configuration s'ouvre :

Étape 2. Activez la case d'option appropriée pour le fichier de configuration souhaité qui doit être copié dans le champ Nom du fichier source. Le point d'accès possède les fichiers de configuration suivants comme fichier de configuration source.

· Configuration de démarrage : fichier de configuration enregistré dans la mémoire flash ou dans la mémoire NVRAM. Le contenu de la configuration initiale est conservé après un redémarrage et utilisé au démarrage.

· Backup Configuration : copie du fichier de configuration enregistrée sur le WAP en tant que sauvegarde.

· Configuration miroir : copie enregistrée automatiquement de la configuration de démarrage enregistrée si la configuration de démarrage n'est pas modifiée pendant au moins 24 heures. Lorsqu'un fichier de configuration miroir est enregistré, un message de journal avec alerte de gravité est généré pour indiquer qu'une nouvelle configuration miroir est disponible. Si le point d'accès est redémarré, le fichier de configuration miroir est réinitialisé aux paramètres d'usine par défaut. Toutefois, si une réinitialisation en usine est effectuée, la configuration miroir n'est pas perdue.

Étape 3. Dans le champ Nom du fichier de destination, cliquez sur l'un des boutons radio du fichier de configuration.

· Configuration de démarrage : le fichier de configuration de démarrage est remplacé par le fichier de configuration source choisi.

· Configuration de la sauvegarde : le fichier de configuration de la sauvegarde est remplacé par le fichier de configuration source choisi.

Étape 4. Cliquez sur Save pour enregistrer les paramètres.