Objectif

Cet article explique comment configurer des cibles SNMP (Simple Network Management Protocol) sur les points d'accès WAP551 et WAP561 qui prennent en charge les cibles SNMPv3. Une cible SNMP fait référence à la fois au message envoyé et au périphérique de gestion auquel les notifications d'agent sont envoyées. Chaque cible est identifiée par son nom de cible, son adresse IP, son port UDP et son nom d'utilisateur.

SNMPv3 envoie des notifications de cible SNMP sous forme de messages d'information au gestionnaire SNMP plutôt que d'interruptions. Cela garantit la livraison des cibles puisque les pièges n'utilisent pas les accusés de réception mais les informations le font.

Note: Les configurations utilisateur SNMP doivent être effectuées avant la configuration des cibles SNMPv3. Pour configurer des utilisateurs SNMPv3, reportez-vous à l'article SNMP User Configuration sur les points d'accès WAP551 et WAP561.

Périphériques pertinents

· WAP551

· WAP561

Version du logiciel

•1.0.4.2

Configuration de la cible SNMP

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration du point d'accès, sélectionnez SNMP > Targets. La page Cibles s'ouvre :

Étape 2. Cliquez sur Add pour ajouter une nouvelle cible SNMP. Un périphérique WAP prend en charge un maximum de huit cibles.

Étape 3. Vérifiez la nouvelle ligne cible et cliquez sur Modifier.

Étape 4. Saisissez l'adresse IP du gestionnaire SNMP distant qui doit recevoir la cible dans le champ IP Address.

Étape 5. Saisissez le port UDP associé à la cible dans le champ UDP Port.

Étape 6. Sélectionnez l'utilisateur à associer à la cible dans la liste déroulante Utilisateurs. Cette liste affiche la liste de tous les utilisateurs créés sur la page Utilisateurs.

Étape 7. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la nouvelle cible.

Étape 8. (Facultatif) Pour modifier une cible existante, cochez la case cible dans le tableau Cibles SNMPv3 et cliquez sur Modifier. Apportez les modifications souhaitées et cliquez sur Enregistrer.

Étape 9. (Facultatif) Pour supprimer une cible configurée de la liste, cochez la case cible dans le tableau Cibles SNMPv3, cliquez sur Supprimer, puis sur Enregistrer.