Objectif

Une heure synchronisée sur le réseau est importante lors de l'envoi d'un journal des messages. Une heure unifiée sur tous vos périphériques vous permet de déterminer quand les problèmes se sont produits et dans quel ordre. Les protocoles WAP551 et WAP561 vous permettent de configurer l'heure interne manuellement ou avec le protocole NTP (Network Time Protocol). Network Time Protocol se connecte à un serveur de temps, qui diffuse l'heure exacte.

L'objectif de cet article est d'expliquer comment configurer les paramètres d'heure sur le WAP551 et le WAP561.

Périphériques pertinents

•WAP551

•WAP561

Version du logiciel

•1.0.4.2

Configurer les paramètres horaires

Protocole NTP

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > Time Settings. La page Time Settings s'ouvre :

Remarque : le champ Heure système affiche l'heure système actuelle.

Étape 2. Cliquez sur la case d'option Network Time Protocol (NTP) dans le champ System Clock Source pour synchroniser automatiquement l'horloge avec un serveur NTP.

Étape 3. Entrez l'adresse IPv4, l'adresse IPv6 ou le nom d'hôte du serveur NTP dans le champ NTP Server IPv4/IPv6 Address/Name. Un serveur par défaut est déjà répertorié par défaut.

Étape 4. Choisissez votre fuseau horaire dans la liste déroulante Fuseau horaire.

Étape 5. (Facultatif) Pour régler l'heure d'été (DST), cochez la case Régler l'heure d'été.

Remarque : tous les fuseaux horaires n'utilisent pas l'heure d'été. Si votre fuseau horaire ne prend pas en charge l'heure d'été ou si vous ne cochez pas la case Ajuster l'heure pour l'heure d'été, passez à l'étape 9.

Étape 6. Dans le champ Début du passage à l'heure d'été, choisissez la semaine, le jour, le mois et l'heure de début de l'heure d'été dans leurs listes déroulantes respectives.

Étape 7. Dans le champ Fin du passage à l'heure d'été, choisissez la semaine, le jour, le mois et l'heure de fin de l'heure d'été dans leurs listes déroulantes respectives.

Étape 8. Dans la liste déroulante Décalage de l'heure d'été, choisissez le nombre de minutes pendant lequel l'horloge doit avancer lorsque l'heure d'été commence et reculer lorsqu'elle se termine.

Étape 9. Cliquez sur Save pour enregistrer la configuration.

Manuellement

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > Time Settings. La page Time Settings s'ouvre :

Remarque : le champ Heure système affiche l'heure système actuelle.

Étape 2. Pour définir manuellement l'heure système, cliquez sur la case d'option Manually dans le champ System Clock Source.

Étape 3. Dans les listes déroulantes System Date, sélectionnez le mois, le jour et l'année.

Étape 4. Dans les listes déroulantes System Time, choisissez les heures et les minutes dans un format d'horloge 24 heures.

Étape 5. Dans la liste déroulante Fuseau horaire, sélectionnez le fuseau horaire dans lequel le point d'accès fonctionne.

Étape 6. (Facultatif) Pour régler l'heure d'été (DST), cochez la case Régler l'heure d'été.

Gain de temps : tous les fuseaux horaires n'utilisent pas l'heure d'été. Si votre fuseau horaire ne prend pas en charge l'heure d'été ou si vous ne cochez pas la case Ajuster l'heure à l'heure d'été, passez à l'étape 10.

Étape 7. Dans le champ Début du passage à l'heure d'été, choisissez la semaine, le jour, le mois et l'heure de début de l'heure d'été dans leurs listes déroulantes respectives.

Étape 8. Dans le champ Fin du passage à l'heure d'été, choisissez la semaine, le jour, le mois et l'heure de fin de l'heure d'été dans leurs listes déroulantes respectives.

Étape 9. Dans la liste déroulante Décalage de l'heure d'été, choisissez le nombre de minutes pendant lequel l'horloge doit avancer lorsque l'heure d'été commence et reculer lorsqu'elle se termine.

Étape 10. Cliquez sur Save pour enregistrer la configuration.