Objectif

SNMP (Simple Network Management Protocol) est un protocole utilisé pour la gestion, le dépannage et la maintenance du réseau. SNMP enregistre, stocke et partage des informations à l'aide de deux logiciels clés : un système de gestion de réseau (NMS) qui s'exécute sur des périphériques de gestion et un agent qui s'exécute sur des périphériques gérés. Les points d'accès WAP551 et WAP561 prennent en charge SNMPv2 et SNMPv3.

Cet article explique comment configurer les paramètres SNMP généraux sur les points d'accès WAP551 et WAP561.

Périphériques pertinents

· WAP551

· WAP561

Version du logiciel

•1.0.4.2

Paramètres généraux SNMP

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration du point d'accès et sélectionnez SNMP > General. La page Général s'ouvre :

Étape 2. Dans la zone Global Settings, cochez la case Enable pour activer SNMP.

Étape 3. Saisissez le numéro de port UDP dans le champ UDP Port. L'agent SNMP recherche les demandes d'accès sur ce port. Le port par défaut est 161.

Économie de temps : si vous n'avez pas besoin de configuration SNMPv2, ignorez les autres étapes. Passez à l'étape 11 pour enregistrer la configuration actuelle.

Étape 4. Entrez un nom de communauté en lecture seule. Le nom de communauté est un nom valide créé par l'utilisateur qui agit en tant que simple mécanisme d'authentification ou mot de passe pour restreindre les périphériques sur le réseau qui peuvent demander des données à l'agent SNMP. La chaîne de communauté envoyée dans le paquet de requête envoyé par l'expéditeur doit correspondre à la chaîne de communauté sur le périphérique de l'agent.  La chaîne par défaut pour la lecture seule est généralement « public ». Le mot de passe en lecture seule autorise la récupération des informations uniquement.

Étape 5. Entrez un nom de communauté en lecture-écriture pour les opérations de définition SNMP autorisées. Seules les demandes des périphériques qui s'identifient avec ce nom de communauté sont acceptées. Il s'agit d'un nom créé par l'utilisateur. La valeur par défaut est « private ». Il s'agit d'un mot de passe qui vous permet à la fois d'extraire des informations de l'agent et de modifier les paramètres de ce périphérique d'agent.

Note: Il est conseillé de changer les deux mots de passe en quelque chose de plus personnalisé afin d'éviter les attaques de sécurité de la part d'étrangers.

Étape 6. Activez la case d'option All ou User Defined appropriée pour choisir une préférence de station de gestion. La station de gestion surveille et met à jour les valeurs de la base d'informations de gestion (MIB).

· All : permet à toutes les stations du réseau d'accéder au WAP via SNMP en tant que station de gestion.

· défini par l'utilisateur : limite l'accès à une station ou à un groupe de stations spécifique.

Étape 7. Si vous avez sélectionné Tous à l'étape 6, ignorez cette étape. Si vous avez choisi User Defined à l'étape précédente, saisissez les adresses IPv4 ou IPv6 des stations de gestion auxquelles vous souhaitez accéder au WAP dans les champs NMS IPv4 Address/Name et NMS IPv6 Address/Name respectivement. Un système de gestion de réseau (NMS) désigne les stations de gestion qui exécutent des applications qui surveillent et contrôlent les périphériques gérés.

Étape 8. Entrez le nom de communauté globale associé aux interruptions SNMP dans le champ Trap Community. Les interruptions sont des notifications d'agent à responsable contenant des informations d'agent. Les interruptions envoyées à partir du périphérique utilisent la chaîne entrée comme nom de communauté.

Étape 9. Activez la case à cocher Host IP address type et sélectionnez le type approprié d'adresse IP hôte (IPv4 ou IPv6) dans la liste déroulante du champ Host IP Address Type. Il s'agit des adresses ou des noms des stations de gestion appropriées qui reçoivent des interruptions des périphériques gérés.

Étape 10. Dans le champ Hostname/IP Address de la table de destination des interruptions, saisissez les noms d'hôtes ou les adresses IP d'un maximum de trois hôtes pour recevoir des interruptions SNMP.

Étape 11. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la configuration.