Objectif

L'objectif de cet article est d'expliquer la configuration de l'ID de VLAN de gestion et des ID de VLAN non balisés sur les points d'accès WAP551 ou WAP561. L'ID de VLAN par défaut pour le VLAN géré et le VLAN non balisé est 1. Il est conseillé de les remplacer par un autre élément que le paramètre par défaut pour des raisons de sécurité. Ceci est particulièrement applicable au VLAN de gestion, car le VLAN de gestion a l'autorité d'accéder au périphérique et d'effectuer des modifications.

Le VLAN non étiqueté est activé pour envoyer le trafic sans l'étiquette VLAN. Vous pouvez choisir de baliser ou non le port WAP. Cela dépend de si le périphérique est connecté à un port commuté configuré sur un VLAN non balisé ou non.

Périphériques pertinents

•WAP551

•WAP561

Version du logiciel

•1.0.4.2

Configuration des paramètres globaux VLAN

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration du point d'accès et choisissez LAN > VLAN and IPv4 Address. La page VLAN and IPv4 Address s'ouvre :

Remarque : le champ MAC Address (Adresse MAC) de la zone Global Settings (Paramètres globaux) affiche l'adresse MAC du port Ethernet sur les points d'accès WAP551 et WAP561. Ces points d'accès ne disposent que d'un seul port Ethernet.

Étape 2. Si vous voulez autoriser le périphérique à recevoir du trafic qui n'a pas d'étiquette VLAN, cochez la case Enable dans le champ Untagged VLAN. Cette option doit être activée lorsque le port LAN est connecté à un port de commutateur dont le VLAN est marqué comme non balisé. Si vous n'avez pas activé de VLAN non balisé, passez à l'étape 4.

Étape 3. Saisissez le numéro d'ID VLAN du VLAN non balisé dans le champ Untagged VLAN ID. Il doit s’agir du même VLAN marqué comme non balisé sur le port du commutateur. La valeur par défaut est 1.

Étape 4. Saisissez l'ID VLAN du VLAN de gestion dans le champ ID VLAN de gestion. Le VLAN de gestion doit être le même que le VLAN de gestion sur le commutateur connecté au WAP.

Étape 5. Cliquez sur Save pour enregistrer les paramètres.