Objectif

Les périphériques WAP551 et WAP561 prennent en charge le protocole ISATAP (Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol). ISATAP encapsule les paquets IPv6 dans les paquets IPv4. Cela permet au WAP d'être capable avec la tunnellisation IPv6. Grâce aux fonctionnalités de tunnellisation IPv6, le périphérique WAP peut communiquer avec des hôtes IPv6 distants même lorsque le réseau local qui les connecte ne prend pas en charge IPv6.

L'objectif de ce document est de vous montrer comment configurer la tunnellisation IPv6 sur les WAP561 et WAP551.

Périphériques pertinents

· WAP551

· WAP561

Version du logiciel

•1.0.4.2

Configuration du tunnel IPv6

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration du point d'accès et sélectionnez LAN > IPv6 Tunnel. La page IPv6 Tunnel s'ouvre :

Étape 2. Cochez Enable dans le champ ISATAP Status pour activer ISATAP.

Étape 3. Entrez l'adresse IP ou le nom DNS du routeur ISATAP dans le champ ISATAP Capable Host. Le nom par défaut est isatap.

Étape 4. Le WAP convertit le nom d'hôte ISATAP en adresse IP via une requête DNS. Dans le champ Intervalle de requête ISATAP, saisissez l'intervalle souhaité auquel le périphérique WAP doit envoyer ces requêtes au serveur DNS.

Étape 5. Le routeur obtient des informations périodiques sur les préfixes d'adresse IPv6 globale à partir d'un routeur ISATAP par le biais de messages de sollicitation et de réponses. Dans le champ Intervalle de sollicitation ISATAP, saisissez l'intervalle souhaité à partir duquel le WAP doit envoyer ces messages de sollicitation au(x) routeur(s) ISATAP.

Étape 6. Cliquez sur Enregistrer pour mettre à jour les paramètres.