Objectif

Internet est en cours de transition d'IPv4 vers IPv6, qui est la norme d'adressage IP de nouvelle génération. IPv6 élimine le problème de pénurie d'adresses d'IPv4, car IPv6 utilise des adresses 128 bits au lieu des adresses 32 bits utilisées dans IPv4. Comme ces normes sont en transition, les fonctionnalités IPv4 et IPv6 sont parfois souhaitées dans les périphériques de communication.

L'objectif de ce document est de vous montrer comment utiliser la page Adresses IPv6 pour configurer les adresses IPv6 sur les WAP551 et WAP561. Les adresses IPv6 peuvent être configurées soit dynamiquement par DHCP, soit manuellement.

Périphériques pertinents

•WAP551

•WAP561

Version du logiciel

· v1.0.4.2 - WAP561

Configuration des adresses IPv6

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration du point d'accès et choisissez LAN > IPv6 Addresses. La page IPv6 Addresses s'ouvre :

Étape 2. Cliquez sur les cases d'option IPv6 Connection Type souhaitées.

Les options sont décrites comme suit :

· DHCPv6 : attribue dynamiquement l'adresse IPv6 par le serveur DHCP.

· Static IP : l'utilisateur attribue l'adresse IPv6.

Étape 3. (Facultatif) Si vous souhaitez autoriser l'accès de gestion IPv6 au point d'accès, cochez la case Enable dans le champ IPv6 Administrative Mode.

Étape 4. (Facultatif) Si vous souhaitez que le périphérique apprenne automatiquement ses adresses IPv6 et sa passerelle via les annonces de routeur reçues sur le port LAN, cochez la case Enable dans le champ IPv6 Auto Configuration Administrative Mode. Les points d’accès peuvent avoir plusieurs adresses IPv6 configurées automatiquement.

Remarque : si DHCPv6 est sélectionné à l'étape 2, passez à l'étape 8.

Étape 5. Entrez l'adresse IPv6 souhaitée pour le point d'accès dans le champ Static IPv6 Address. Il s'agit d'une adresse IPv6 unique sur le réseau.

Étape 6. Saisissez la longueur de préfixe de l’adresse statique dans le champ Static IPv6 Address Prefix Length. La longueur du préfixe est un nombre entier compris entre 0 et 128 qui spécifie la partie réseau de l’adresse IP IPv6. Cette valeur est comparable au masque de sous-réseau dans IPv4.

Remarque : si une ou plusieurs adresses IPv6 sont attribuées automatiquement, elles sont affichées dans le champ IPv6 Autoconfigured Global Addresses.

Remarque : le champ Adresse locale de liaison IPv6 affiche uniquement les adresses physiques locales dans un segment. L'adresse link-local est une adresse de monodiffusion IPv6 spécifique localement qui peut être configurée automatiquement sur n'importe quelle interface qui utilise le préfixe link-local FE80::/10.

Étape 7. Saisissez l’adresse IPv6 de la passerelle par défaut dans le champ Default IPv6 Gateway. La passerelle par défaut est généralement un routeur qui connecte le réseau à d’autres réseaux plus importants tels qu’Internet. Les paquets de données, dont les adresses ne sont pas connues ou reconnues, sont envoyés à la passerelle par défaut.

Étape 8. Si DHCPv6 est sélectionné à l'étape 2, cliquez sur la case d'option Dynamic ou Manual pour choisir une méthode d'attribution de l'adresse du serveur de noms de domaine. Si Dynamic est sélectionné, passez à l'étape 10.

Les options sont décrites comme suit :

· Dynamic : le serveur DHCP attribue dynamiquement l'adresse IPv6 au serveur DNS.

· Static IP : l'utilisateur attribue manuellement l'adresse IPv6 du serveur DNS.

Étape 9. (Facultatif) Si l'option Static IP est sélectionnée à l'étape 2 ou Manual à l'étape 8, entrez la ou les adresses de serveur DNS dans les champs IPv6 Domain Name Servers. Il est possible de configurer jusqu'à deux serveurs de noms de domaine.

Étape 10. Cliquez sur Save pour enregistrer les paramètres.