Objectif

Ce bref article explique pourquoi la fonction Analyseur de spectre ne fonctionne peut-être plus.

Périphériques pertinents | Version du micrologiciel

- WAP571 |1.1.0.3

- WAP581 |1.0.3.1

Voici la transaction

Les choses changent, et c'est exactement ce qui s'est passé. Avec le début de 2021, la plupart des navigateurs Web ne prennent plus en charge Flash et utiliseront HTML5 à la place.

Flash est requis pour que la fonction Analyseur de spectre fonctionne. Par conséquent, cette fonctionnalité ne sera plus disponible à partir de ce moment.

Ne craignez pas, outre cette fonctionnalité de dépannage unique, les WAP571 et WAP581 continueront à fonctionner comme d'habitude !

Conclusion

Pas besoin de prendre des mesures, nous avons juste voulu vous informer immédiatement pour éviter toute confusion.