Objectif

Le point d'accès double radio sans fil AC/N WAP581 avec LAN 2,5 GbE offre une connectivité sans fil sécurisée et fiable. Il vous permet d'améliorer votre couverture Wi-Fi et votre connectivité grâce à la technologie radio bibande simultanée. Doté d'interfaces LAN Gigabit Ethernet avec PoE (Power over Ethernet), le point d'accès WAP581 hautes performances facilite l'installation flexible et réduit les coûts de câblage.

Pour fournir un accès hautement sécurisé aux invités et aux autres utilisateurs, le WAP581 dispose d'un portail captif avec plusieurs options d'authentification et la possibilité de configurer les droits, les rôles et la bande passante.

Cet article présente les spécifications produit du point d'accès double radio sans fil AC/N WAP581. Pour en savoir plus sur le point d'accès double radio sans fil AC/N WAP581 avec LAN 2,5 GbE, cliquez ici.

Spécifications du produit

Spécifications

Description

Normes

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.3af, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11x, IEEE 80 2.11i, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Type de câblage

Catégorie 5e ou supérieure

Antennes

4 antennes dipôles intégrées internes

Système d'exploitation

Linux

Alimentation

PoE 802.3af/at (48 v)

Tension 48 V requise

Interfaces physiques

Spécifications

Description

Ports

2 réseaux/alimentation, 1 Ethernet 10BASE-T/1000BASE-TX 1 Ethernet 2,5 G (multigigabit)

Boutons

Bouton Réinitialiser

DEL

LED multifonction, LAN

Montage et sécurité physique

Options de montage multiples

Support de montage inclus pour un montage facile au plafond ou au mur

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques

(L x P x H)

9,0 x 9,0 x 1,5 pouces

Poids

1 360,78 g

Fonctionnalités réseau

Spécifications

Description

Prise en charge VLAN

Oui

Nombre de VLAN

1 VLAN de gestion plus 16 VLAN pour SSID (par radio)

demandeur 802.1X

Oui

Mappage SSID-VLAN

Oui

Sélection de canal automatique

Oui

Spanning Tree

Oui

Équilibrage de charge

Oui

IPv6

Oui

Prise en charge de l'hôte IPv6

RADIUS IPv6, syslog, NTP (Network Time Protocol)

Couche 2

VLAN 802.1Q, 32 VLAN actifs plus un VLAN de gestion

Support DHCP

Oui

Prise en charge de Syslog

Oui

Système de distribution sans fil (WDS)

Oui

WMM (Wi-Fi Multimedia)

Oui

Quality of Service (QoS)

Oui, qualité de service (QoS) intelligente

Configuration protégée par Wi-Fi

Oui

Portail captif

Oui

Analyse du spectre RF

Oui

Configuration par point unique

Oui

Sécurité

Spécifications

Description

WPA2

Oui, y compris l'authentification d'entreprise

Contrôle d'accès

Oui, liste de contrôle d'accès de gestion (ACL) plus ACL MAC

Gestion sécurisée

HTTPS

Détection des points d'accès indésirables

Oui

802.1X

Oui, avec authentification RADIUS

Détection des points d'accès indésirables

Oui

Performances

Spécifications

Description

Débit sans fil

Débit de données pouvant atteindre 1,2 Gbit/s (le débit réel varie)

Assistance utilisateur recommandée

Jusqu'à 128 utilisateurs connectés, 32 utilisateurs actifs par radio

Gestion de points d'accès multiples

Configuration par point unique

Oui

Nombre de points d'accès par cluster

8

Clients actifs par cluster

240

Gestion

Protocoles de gestion

Navigateur Web, protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) v3, Bonjour

Gestion à distance

Oui

Journalisation des événements

Syslog local, distant, alertes par e-mail

Diagnostics du réseau

Journalisation et capture de paquets

Mise à niveau du micrologiciel Web

Mise à niveau du micrologiciel via un navigateur Web, fichier de configuration importé et exporté

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Client DHCP

Hôte IPv6

Oui

Planification Wi-Fi

Peut être configuré pour contrôler l'accès Wi-Fi pendant et après les heures de bureau.

Redirection HTTP

Oui

Accès sans fil

Fréquence

Deux radios simultanées (2,4 GHz et 5 GHz)

Type de radio et de modulation

Double radio, OFDM (orthogonal Frequency Division Multiplexing) IEEE 802.11 a/n : OFDM(BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256AM)

IEEE 802.11ac : OFDM (BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM)

WLAN

802.11n/ac

MIMO 3x3 avec 2 faisceaux spatiaux à 5 GHz

MIMO 3x3 avec 2 faisceaux spatiaux à 2,4 GHz

Canaux 20, 40 et 80 MHz pour 802.11ac

20 et 40 MHz pour 802.11n

Débit de données PHY jusqu'à 2,8 Gbit/s

802.11 Sélection dynamique de la fréquence (DFS)

Débits de données pris en charge

802.11a/b/g :

- 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6, 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s

802.11n : 6,5 à 300 Mbits/s :

- Bande passante de 20 MHz : MCS 0-15 pour les débits de données pris en charge

- Bande passante de 40 MHz : MCS 0-15 pour les débits de données pris en charge

802.11ac : 6,5 à 867 Mbits/s :

- Bande passante de 20 MHz : MCS 0-9 pour les débits de données pris en charge

- Bande passante de 40 MHz : MCS 0-9 pour les débits de données pris en charge

- Bande passante de 80 MHz : MCS 0-9 pour les débits de données pris en charge

Puissance de sortie transmise

2,4 GHz, 5 GHz

Mémoire système

256 Mo de RAM

Flash : 128 Mo