Objectif

Une adresse IP peut être attribuée de deux manières, via DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ou par configuration manuelle d'adresse IP statique.Le paramètre par défaut sur le WAP371 est DHCP, mais vous pouvez également choisir d'utiliser une adresse IP statique, auquel cas vous devez désactiver le client DHCP et attribuer manuellement l'adresse IP et d'autres informations réseau. Vous pouvez configurer les paramètres IPv4 et IPv6 pour effectuer de telles modifications.

L'objectif de ce document est de vous montrer comment configurer les paramètres IPv4 et IPv6 sur le WAP371. Si vous préférez une version de cet article avec des images, cliquez ici.

Périphériques pertinents

- WAP371

Version du logiciel

- 1.2.0.2

Paramètres IPv4 automatiques par protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez LAN > VLAN et IPv4 Address. La page VLAN and IPv4 Address s'ouvre :

Étape 2. Sous Paramètres IPv4, cliquez sur la case d'option DHCP dans le champ Type de connexion. Cela permet au WAP d'obtenir automatiquement des valeurs pour les champs Local IP Address, Subnet Mask et Default Gateway du serveur DHCP. Cette option est déjà sélectionnée par défaut.

Étape 3. Cliquez sur la case d'option souhaitée dans le champ Serveurs de noms de domaine.

Les options disponibles sont décrites comme suit :

- Dynamic : permet d'acquérir des adresses de serveur DNS principal et secondaire à partir d'un serveur DHCP du réseau local.

- Manual : configurez manuellement une ou plusieurs adresses de serveur DNS. Saisissez jusqu'à deux adresses IP dans les zones de texte qui suivent. La deuxième adresse est facultative.

Étape 4. Cliquez sur Save pour enregistrer les paramètres.

Paramètres IPv4 statiques

Sélectionnez un seul type de connexion pour configurer les paramètres IPv4. Si vous avez choisi d'effectuer la configuration DHCP ci-dessus, il n'est pas nécessaire d'effectuer la configuration manuelle décrite ci-dessous.Note:

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez LAN > VLAN et IPv4 Address. La page VLAN and IPv4 Address s'ouvre :

Étape 2. Sous Paramètres IPv4, cliquez sur Adresse IP statique dans le champ Type de connexion. Vous devez pour cela attribuer manuellement une adresse IP au point d'accès.

Étape 3. Entrez une adresse IP pour le point d'accès dans le champ Adresse IP statique. Cette adresse IP doit être unique pour ce réseau.

Étape 4. Entrez le masque de sous-réseau du réseau dans le champ Masque de sous-réseau. Le masque par défaut est 255.255.255.0.

Étape 5. Entrez l'adresse IP de la passerelle par défaut dans le champ Default Gateway. La passerelle par défaut est le routeur qui connecte un réseau à un réseau externe, comme Internet. Lorsque l’adresse IP de destination d’un paquet n’est pas connue, elle est envoyée à la passerelle par défaut.

Étape 6. Entrez l'adresse IP du serveur DNS (Domain Name System) dans les champs Domain Name Servers manuellement. Le fournisseur d'accès à Internet (FAI) fournit généralement cette adresse. La deuxième adresse IP du serveur DNS est facultative.

Lorsque le type de connexion Note:IP statique est sélectionné à l'étape 2, le serveur de noms de domaine est automatiquement défini sur Manuel.

Étape 7. Cliquez sur Save pour enregistrer les paramètres.

Paramètres IPv6 automatiques par protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez LAN > IPv6 Address. La page IPv6 Address s'ouvre :

Étape 2. Cliquez sur la case d'option DHCP dans le champ Type de connexion. Cela permet au WAP d'obtenir automatiquement des valeurs pour les champs Local IP Address, Subnet Mask et Default Gateway du serveur DHCP.

Étape 3. Cochez la case Mode d'administration IPv6 pour activer ou désactiver l'accès à la gestion IPv6. Cela permet d'accéder à l'interface de gestion du périphérique via une adresse IPv6.

Étape 4. Cochez la case Mode d'administration de la configuration automatique IPv6 pour activer ou désactiver la configuration automatique des adresses IPv6 sur le périphérique. Cela permet aux périphériques de générer automatiquement une adresse IPv6 sans serveur DHCP ou adresse attribuée de manière statique.

Étape 5. Cliquez sur la case d'option souhaitée dans le champ Serveurs de noms de domaine IPv6.

Les options disponibles sont les suivantes :

- Dynamique : les serveurs de noms DNS sont appris dynamiquement via DHCPv6.

- Manual : vous spécifiez jusqu'à deux serveurs de noms DNS IPv6 dans les champs fournis.

Étape 6. Cliquez sur Save pour enregistrer les paramètres.

Paramètres IPv6 statiques

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez LAN > IPv6 Address. La page IPv6 Address s'ouvre :

Étape 2. Sous IPv6 Settings, cliquez sur Static IPv6 dans le champ IPv6 Connection Type. Vous devez pour cela attribuer manuellement une adresse IP au point d'accès.

Étape 3. Cochez la case Mode d'administration de la configuration automatique IPv6 pour activer ou désactiver la configuration automatique des adresses IPv6 sur le périphérique. Cela permet aux périphériques de générer automatiquement une adresse IPv6 sans serveur DHCP ou adresse attribuée de manière statique.

Étape 4. Cochez la case Mode d'administration de la configuration automatique IPv6 pour activer ou désactiver la configuration automatique des adresses IPv6 sur le périphérique.

Étape 5. Entrez l'adresse IPv6 statique souhaitée du périphérique dans le champ Adresse IPv6 statique.

Le périphérique WAP peut avoir une adresse IPv6 statique en plus des adresses configurées automatiquement.Note:

Étape 6. Entrez la longueur de préfixe de l'adresse statique dans le champ Static IPv6 Address Prefix Length. La plage de valeurs de la longueur de préfixe est comprise entre 0 et 128, où la valeur par défaut est 0.

L'adresse link-local est l'adresse IPv6 utilisée par la liaison physique locale. Le champ Note:Adresse locale de liaison IPv6 est automatiquement attribué et ne peut pas être configuré.

Étape 7. Entrez l'adresse IPv6 de la passerelle par défaut dans le champ Default Gateway. La passerelle par défaut est le routeur qui connecte un réseau à un réseau externe, comme Internet. Lorsque l’adresse IP de destination d’un paquet n’est pas connue, elle est envoyée à la passerelle par défaut.

Étape 8. Entrez l'adresse IPv6 du serveur DNS (Domain Name System) dans les champs IPv6 Domain Name Servers. Le fournisseur d'accès à Internet (FAI) fournit généralement cette adresse. La deuxième adresse IP du serveur DNS est facultative.

Lorsque le type de connexion Note:IPv6 statique est sélectionné à l'étape 2, le serveur de noms de domaine IPv6 est automatiquement défini sur Manual.

Étape 9. Cliquez sur Save pour enregistrer les paramètres.