Objectif

Le redémarrage d'un périphérique est utilisé pour arrêter et redémarrer le périphérique avec une configuration enregistrée. La valeur par défaut d'usine est utilisée pour restaurer la configuration par défaut d'usine sur le périphérique afin de supprimer les configurations précédentes.

L'objectif de ce document est de vous montrer comment redémarrer votre périphérique WAP351 et le réinitialiser à la valeur par défaut d'usine.

Périphériques pertinents

· WAP351

Version du logiciel

•1.0.0.39

Rétablir les paramètres d'usine par défaut

Il existe deux façons de rétablir la configuration par défaut du point d'accès :

Réinitialisation matérielle ·

· réinitialiser à l'aide de l'utilitaire de configuration Web

Réinitialisation du matériel

Étape 1. Maintenez enfoncé le bouton Reset situé à l'arrière du périphérique pendant environ dix secondes avec une broche.

Le point d'accès se recharge et est défini sur les paramètres de configuration par défaut.

Étape 2. Connectez-vous avec les informations d'identification par défaut. Le nom d'utilisateur par défaut est cisco et le mot de passe par défaut est cisco.

Réinitialiser à l'aide de l'utilitaire de configuration Web

Étape 1. Connectez-vous à la page de l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > Reboot. La page Reboot s'affiche :

Étape 2. Pour réinitialiser le périphérique, cliquez sur le bouton Reboot To Factory Default.

Une page Confirmer apparaît :

Étape 3. Click OK.

Une barre de progression apparaît :

Étape 4. Une fois le redémarrage terminé, connectez-vous avec les informations d'identification par défaut. Le nom d'utilisateur par défaut est cisco et le mot de passe par défaut est cisco.

Redémarrage du périphérique

Il existe deux façons de redémarrer le point d'accès :

Redémarrage matériel ·

· redémarrer à l'aide de l'utilitaire de configuration Web

Redémarrage matériel

Étape 1. Appuyez sur le bouton Alimentation pour éteindre le périphérique. Après 10 secondes, appuyez une deuxième fois sur le bouton d'alimentation pour remettre le périphérique sous tension.

Le point d'accès redémarre.

Redémarrer à l'aide de l'utilitaire Web

Étape 1. Connectez-vous à la page de l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > Reboot. La page Reboot s'affiche :

Étape 2. Pour redémarrer le périphérique, cliquez sur le bouton Reboot.

Une page Confirmer apparaît :

Étape 3. Cliquez sur OK pour continuer le redémarrage.

Une barre de progression apparaît :

Étape 4. La page de connexion s'affiche. Connectez-vous avec les informations d'identification d'administration enregistrées.