Objectif

Un paramètre régional est une page Web d'authentification qui est connectée à une instance Captive Portal. Pour plus d'informations sur la configuration d'un portail captif sur votre périphérique, reportez-vous à l'article Configuration du portail captif sur les points d'accès WAP351 et WAP371.

Une fois que vous avez configuré un portail captif sur votre WAP, vous pouvez utiliser la page Personnalisation du portail Web pour créer des pages uniques pour différents paramètres régionaux de votre réseau, et pour personnaliser le texte et les images des pages.

Cet objectif de ce document est d'expliquer comment télécharger et supprimer des fichiers image binaires pour la personnalisation Web sur les points d'accès WAP351 et WAP371 et personnaliser la page d'authentification avec des éléments textuels et graphiques.

Périphériques pertinents

· WAP351

· WAP371

Version du logiciel

· WAP351 v1.0.0.39

· WAP371 v1.1.2.3

Personnalisation Web

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Captive Portal > Web Portal Customization. La page Personnalisation du portail Web s'ouvre :

Étape 2. Choisissez Create dans la liste déroulante Captive Portal Web Locale pour créer un paramètre régional pour Captive Portal. Si vous souhaitez modifier un paramètre régional Web précédent, choisissez le paramètre régional Web créé dans la liste déroulante Captive Portal Web Locale et passez à l'étape 6.

Étape 3. Entrez le nom de vos paramètres régionaux dans le champ Nom des paramètres régionaux Web. Le nom doit comporter entre 1 et 32 caractères et ne pas contenir d'espaces.

Étape 4. Choisissez l'instance Captive Portal avec laquelle vous souhaitez associer les paramètres régionaux dans la liste déroulante Instances Captive Portal. Pour plus d'informations sur la configuration d'une instance de portail captif, référez-vous à Configuration du portail captif sur les points d'accès WAP351 et WAP371.

Étape 5. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les configurations effectuées.

La zone Captive Portal Web Locale Parameters apparaît avec des informations supplémentaires :

Dans la zone Note:Captive Portal Web Locale Parameters, les champs suivants sont générés automatiquement et ne peuvent pas être modifiés à partir de cette page :

· Locale ID : affiche le numéro de séquence des paramètres régionaux.

· Instance Name : affiche le nom de l'instance sélectionnée.

Étape 6. Choisissez l'image pour l'arrière-plan de votre portail captif dans la liste déroulante Nom de l'image d'arrière-plan.

Pour télécharger ou supprimer une image de la liste, cliquez sur le bouton Note:Télécharger/Supprimer une image personnalisée. Pour plus d'informations sur le téléchargement et la suppression d'images personnalisées, voir Télécharger/Supprimer des images personnalisées.

Étape 7. Choisissez une image pour le logo dans la liste déroulante Nom de l'image du logo.

Si vous souhaitez télécharger ou supprimer une image de la liste, cliquez sur le boutonNote: Télécharger/Supprimer une image personnalisée. Pour plus d'informations sur le téléchargement et la suppression d'images personnalisées, voir Télécharger/Supprimer des images personnalisées.

Étape 8. Entrez le code HTML de la couleur de premier plan dans le champ Couleur de premier plan. Le code est au format hexadécimal à 6 chiffres.

Pour plus d'informations sur le formatage des couleurs Web, reportez-vous à Note:cette page.

Pour plus d'informations sur la génération de codes de couleurs HTML hexadécimaux à l'aide d'une interface utilisateur graphique basée sur une palette, reportez-vous à Note:cette page.

Étape 9. Entrez le code HTML de la couleur d'arrière-plan dans le champ Couleur d'arrière-plan. Le code est au format hexadécimal à 6 chiffres.

Étape 10. Entrez le code HTML de la couleur du séparateur (ligne qui sépare l'en-tête de la page de corps) dans le champ Séparateur. Le code est au format hexadécimal à 6 chiffres.

Étape 11. Entrez une étiquette qui décrit les paramètres régionaux dans le champ Libellé des paramètres régionaux. La valeur par défaut est l'anglais.

Étape 12. Entrez une abréviation pour les paramètres régionaux dans le champ Paramètres régionaux. La valeur par défaut est en.

Étape 13. Dans la liste déroulante Image du compte, sélectionnez l'image pour représenter une connexion authentifiée au-dessus du champ de connexion.

Si vous souhaitez télécharger ou supprimer une image de la liste, cliquez sur le bouton Note:Télécharger/Supprimer une image personnalisée. Pour plus d'informations sur le téléchargement et la suppression d'images personnalisées, voir Télécharger/Supprimer des images personnalisées.

Étape 14. Entrez le texte qui donne à l'utilisateur l'instruction de saisir un nom d'utilisateur dans le champ Libellé du compte.

Étape 15. Entrez le texte à étiqueter dans la zone de texte Nom d'utilisateur du champ Étiquette d'utilisateur.

Étape 16. Entrez le texte à étiqueter dans la zone de texte Mot de passe utilisateur du champ Étiquette Mot de passe.

Étape 17. Entrez le texte à étiqueter pour envoyer les informations de nom d'utilisateur et de mot de passe dans le champ Étiquette du bouton.

Étape 18. Entrez le nom de la police à utiliser pour tout le texte de la page Captive Portal dans le champ Polices. Vous pouvez entrer plusieurs noms de police, chacun séparé par une virgule. Si la première police n'est pas disponible sur le système client, la police suivante est utilisée, etc. Pour les noms de police qui ont des espaces, le nom entier doit être entouré de guillemets simples.

Étape 19. Entrez le texte à afficher dans la barre de titre de la fenêtre du navigateur dans le champ Titre du navigateur.

Étape 20. Entrez le texte de bienvenue affiché à droite de l'image du logo dans le champ Contenu du navigateur.

Étape 21. Entrez le texte instructif que l'utilisateur doit afficher sous les zones de texte nom d'utilisateur et mot de passe dans le champ Contenu.

Étape 22. Entrez les conditions que l'utilisateur doit accepter pour se connecter dans le champ Politique d'utilisation de l'acceptation.

Étape 23. Entrez le texte invitant les utilisateurs à cocher la case pour accepter le champ Politique d'utilisation de l'acceptation dans le champ Étiquette d'acceptation.

Étape 24. Dans le champ Aucun texte accepté, saisissez le texte qui apparaît lorsque l'utilisateur n'accepte pas la politique d'utilisation d'acceptation et tente de se connecter.

Étape 25. Dans le champ Travail en cours, saisissez le texte qui s'affiche pendant que l'utilisateur attend l'authentification.

Étape 26. Dans le champ Texte refusé, saisissez le texte qui s'affiche lorsque l'authentification d'un utilisateur échoue.

Étape 27. Dans le champ Titre de bienvenue, saisissez le texte qui s'affiche lorsque l'utilisateur a été authentifié avec succès.

Étape 28. Dans le champ Welcome Content, saisissez le texte qui indique quand l'utilisateur est connecté au réseau.

Étape 29. (Facultatif) Pour supprimer la configuration locale actuelle, cochez la case Supprimer les paramètres régionaux.

Étape 30. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer toutes les configurations effectuées.

Étape 31. (Facultatif) Pour afficher un aperçu des configurations locales effectuées, cliquez sur Aperçu.

La page Aperçu des paramètres régionaux Web du portail captif s'ouvre :

L'aperçu affiche le texte et les images qui ont déjà été enregistrés dans la configuration de démarrage. Si vous effectuez une modification, cliquez sur Note:Enregistrer avant de cliquer sur Aperçu pour afficher vos modifications.

Télécharger/supprimer des images personnalisées

Vous pouvez personnaliser la page Captive Portal avec votre propre logo et vos propres images. Jusqu'à 18 images personnalisées peuvent être téléchargées sur le périphérique (en supposant 6 paramètres régionaux configurés avec 3 images chacun).

Étape 1. Cliquez sur le bouton Upload/Delete Custom Image dans la page Captive Portal Web Locale Parameters. La page Image personnalisée du portail Web s'ouvre :

Étape 2. Si vous souhaitez télécharger une image à utiliser à partir de votre ordinateur, cliquez sur Parcourir dans le champ Télécharger une image personnalisée Web. Si vous souhaitez supprimer une image, passez à l'étape 4.

L'image doit être de 5 kilo-octets ou plus et doit être au format GIF ou JPEG. Les images sont redimensionnées pour tenir compte des dimensions spécifiées. Pour une meilleure apparence, les images de votre logo et de votre compte doivent être d'une proportion similaire aux dimensions d'image par défaut répertoriées ci-dessous :Note:

Arrière-plan · : 10 x 800 pixels

Logo · : 168 x 78 pixels

Compte · : 295 x 55 pixels

Étape 3. Cliquez sur Upload pour charger l'image sur le périphérique WAP.

Étape 4. Si vous souhaitez supprimer une image, choisissez le fichier à supprimer dans la liste déroulante Supprimer une image personnalisée Web. Sinon, passez à l'étape 6.

Étape 5. Cliquez sur Supprimer pour supprimer le fichier sélectionné du périphérique WAP.

La suppression des images actuellement utilisées réinitialise la section de la page de personnalisation Web par défaut.Note:

Étape 6. Cliquez sur Précédent pour revenir à la page Personnalisation du portail Web.

Étape 7. Pour reprendre la modification de vos paramètres régionaux, vous devez les sélectionner à nouveau dans la liste déroulante Captive Portal Web Locale.

Vous pouvez cliquer ici pour revenir à la section paramètres régionaux.