Objectif

Le portail captif vous permet de bloquer les clients connectés au réseau WAP. Les clients consultent une page Web spéciale à des fins d'authentification avant d'être autorisés à utiliser Internet normalement. La vérification du portail captif est destinée aux invités et aux utilisateurs authentifiés. Le portail captif utilise le navigateur Web et le transforme en périphérique d'authentification. Les portails captifs sont spécialement utilisés dans de nombreux points d'accès Wi-Fi pour charger les utilisateurs d'accéder à Internet. La page Utilisateurs locaux permet de configurer les utilisateurs invités ou autorisés. Outre les utilisateurs invités, les utilisateurs autorisés doivent fournir un nom d'utilisateur et un mot de passe valides pour accéder au réseau WAP.

Ce document explique comment configurer l'utilisateur local Captive Portal (CP) sur le point d'accès WAP321.

Périphérique applicable

· WAP321

Version du logiciel

•1.0.3.4

Configuration de l'utilisateur local du portail captif

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web pour sélectionner Captive Portal > Local Users. La page Utilisateurs locaux s'ouvre :

Étape 2. Saisissez le nom dans le champ Nom d'utilisateur. La plage est comprise entre 1 et 32 caractères alphanumériques.

Étape 3. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications. La page s'affiche à nouveau avec des champs supplémentaires pour la configuration utilisateur.

Étape 4. Choisissez le nom d'utilisateur que vous avez créé dans la liste déroulante Captive Portal.

Étape 5. Saisissez le mot de passe utilisateur qui authentifiera la connexion de l'utilisateur actuellement configuré dans le champ User Password (Mot de passe utilisateur). La plage est comprise entre 8 et 32 caractères alphanumériques et spéciaux. Le mot de passe respecte la casse.

Étape 6. (Facultatif) Si vous souhaitez afficher votre mot de passe dans le champ Mot de passe utilisateur, cochez la case Afficher le mot de passe en texte clair.

Étape 7. Saisissez la durée (en minutes) dans le champ Délai d'attente avant expiration, après laquelle l'utilisateur sera déconnecté s'il n'y a aucune activité au nom de l'utilisateur. La plage est comprise entre 1 et 1 440 minutes. La valeur par défaut est 60. Une valeur de 0 signifie que le délai d'attente n'est pas appliqué.

Étape 8. Sélectionnez le groupe que vous souhaitez affecter à l'utilisateur actuellement configuré dans la liste déroulante Nom du groupe.

Note: Pour en savoir plus sur la configuration des groupes locaux sur le portail captif, reportez-vous à l'article Groupes locaux dans le portail captif sur les points d'accès WAP321.

Étape 9. Saisissez la vitesse de téléchargement maximale dans le champ Maximum Bandwidth Upstream que l'utilisateur actuellement configuré peut envoyer des données à l'aide du portail captif. La plage est comprise entre 0 et 300 Mbits/s. La valeur par défaut est 0.

Étape 10. Saisissez la vitesse de téléchargement maximale dans le champ Maximum Bandwidth Downstream Rate (Débit maximal en aval de bande passante) que l'utilisateur actuellement configuré peut recevoir des données à l'aide du portail captif. La plage est comprise entre 0 et 300 Mbits/s. La valeur par défaut est 0.

Étape 11. (Facultatif) Si vous souhaitez supprimer l'utilisateur actuellement configuré, cochez la case Supprimer l'utilisateur.

Étape 12. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer toutes les configurations effectuées sur la page Utilisateurs locaux.