Objectif

Le portail captif vous permet de bloquer les clients connectés au réseau WAP. Les clients consultent une page Web spéciale à des fins d'authentification avant d'être autorisés à utiliser Internet normalement. La vérification du portail captif est destinée aux invités et aux utilisateurs authentifiés. Le portail captif utilise le navigateur Web et le transforme en périphérique d'authentification. Les portails captifs sont spécialement utilisés dans de nombreux points d'accès Wi-Fi pour charger les utilisateurs d'accéder à Internet. Les instances de portail captif sont des ensembles de configurations définis qui sont utilisés pour authentifier les clients sur le réseau WAP. Ces instances doivent être associées aux points d'accès virtuels (VAP). Différentes instances (maximum deux) peuvent être configurées pour répondre différemment aux utilisateurs lorsqu'ils tentent d'accéder au point d'accès virtuel associé. Les VAP sont des LAN sans fil segmentés dans plusieurs domaines de diffusion qui sont des équivalents sans fil des VLAN Ethernet. Cela permet de simuler plusieurs points d'accès dans un seul périphérique WAP physique.

Cet article explique comment associer des instances Captive Portal (CP) sur le point d'accès WAP321.

Périphérique applicable

· WAP321

Version du logiciel

•1.0.3.4

Association d'instance de portail captif

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Captive Portal > Instance Association. La page Association d'instance s'ouvre :

Les champs suivants sont disponibles sous association d'instance.

Interface réseau · : les VAP sont des LAN sans fil segmentés dans plusieurs domaines de diffusion. Ce champ affiche les domaines segmentés ; chaque segment est considéré comme un point d'accès virtuel différent.

· Instance Name : indique l'instance choisie pour l'interface réseau.

Étape 2. Choisissez l'instance de chaque VAP que vous voulez associer dans la liste déroulante Nom de l'instance. Les configurations d'instance sont efficaces et s'appliquent uniquement aux utilisateurs qui se trouvent dans cette interface réseau.

Étape 3. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications apportées sur la page Association d'instance.