Objectif

La radio est le composant physique du point d'accès sans fil (WAP) qui crée un réseau sans fil. Les paramètres radio du WAP contrôlent le comportement de la radio et déterminent le type de signaux sans fil que le périphérique transmet. Il est généralement configuré lors du déploiement initial du périphérique ou après la réinitialisation des paramètres par défaut du périphérique.

Cet article vise à vous montrer comment configurer les paramètres radio de base sur le WAP125.

Périphériques pertinents

- WAP125

Version du logiciel

- 1.0.0.3

Configurer les paramètres radio de base du WAP

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web du WAP et sélectionnez Wireless > Radio.

Étape 2. Sélectionnez une bande radio dans la liste déroulante Mode de travail. Les options sont les suivantes :

- 2.4G Only : cette option active uniquement la radio 2,4 GHz du WAP. Il prend en charge les normes 802.11 b/g, 802.11 b/g/n et 802.11n. Si cette option est sélectionnée, passez à Configurer les paramètres radio de base de 2,4 GHz.

- 5G Only : cette option active uniquement la radio 5 GHz du WAP. Il prend en charge les normes 802.11 a/n/ac et 802.11 n/ac. Si cette option est sélectionnée, passez à Configurer les paramètres radio de base 5 GHz.

- Dual Bad : cette option active les radios 2.4G et 5G du WAP. Il prend en charge les normes 802.11b/g, 802.11b/g/n, 802.11n, 802.11a/n/ac et 802.11n/ac. Si cette option est sélectionnée, les paramètres radio 2,4 GHz et 5 GHz doivent être configurés.

Note: Dans cet exemple, la double bande est choisie.

Configuration des paramètres radio de base 2,4 GHz

Étape 1. Vérifiez que la case Enable Radio est cochée pour vous assurer que la radio est active. Ceci est activé par défaut.

Étape 2. Sélectionnez un mode réseau dans la liste déroulante Wireless Network Mode. Les options sont les suivantes :

- 802.11b/g : cette option permet aux clients sans fil équipés de cartes sans fil 802.11b ou 802.11g de se connecter au WAP.

- 802.11b/g/n : cette option est le paramètre par défaut. Il permet aux clients sans fil équipés de cartes 802.11b, 802.11g et 802.11n fonctionnant à la fréquence 2,4 GHz de se connecter au WAP.

- 2,4 GHz 802.11n : cette option permet aux clients sans fil équipés de cartes 802.11n fonctionnant à la fréquence 2,4 GHz de se connecter au WAP.

Note: Dans cet exemple, 802.11b/g/n est sélectionné.

Étape 3. (Facultatif) Choisissez une bande sans fil dans la liste déroulante Wireless Band Selection (Sélection de bande sans fil). Les options sont les suivantes :

- 20 MHz : cette option limite l'utilisation de la sélection de bande sans fil à une bande de 20 MHz.

- 20/40 MHz : cette option permet aux périphériques existants qui prennent en charge la connectivité sans fil N et aux périphériques qui prennent en charge la bande 40 MHz de se connecter au WAP. La bande 20/40 MHz permet des débits de données plus élevés, mais laisse moins de bandes disponibles pour les autres périphériques 2,4 GHz et 5 GHz.

Note: Cette option n'est disponible que lorsque 802.11b/g/n ou 802.11n 2,4 GHz est sélectionné comme mode réseau sans fil. Si 802.11b/g a été sélectionné comme mode réseau sans fil, passez à l'étape 5. Dans cet exemple, 20/40 MHz est sélectionné.

Étape 4. (Facultatif) Choisissez un canal dans la liste déroulante Canal. Les options sont Auto et les canaux 1 à 7.

Note: Dans cet exemple, 6 est sélectionné.

Étape 5. (Facultatif) Choisissez un profil de planificateur dans la liste déroulante. Cela vous permet de contrôler l'intervalle de temps pendant lequel les radios seront opérationnelles.

Note: Dans cet exemple, aucun profil de planificateur n'est configuré.

Étape 6. Click Save.

Vous devez maintenant avoir correctement configuré les paramètres radio de base de 2,4 GHz sur votre point d'accès WAP125.

Configuration des paramètres radio de base 5 GHz

Étape 1. Cliquez sur l'onglet Radio 2 (5 GHz) et assurez-vous que la case Activer la radio est cochée pour vous assurer que la radio est active.

Étape 2. Sélectionnez un mode réseau dans la liste déroulante Wireless Network Mode. Les options sont les suivantes :

- 802.11a - Cette option permet uniquement aux clients sans fil équipés de cartes sans fil 802.11a de se connecter au périphérique WAP.

- 802.11a/n/ac : cette option permet aux clients sans fil équipés de cartes sans fil 802.11a, 802.11n ou 802.11ac de se connecter au périphérique WAP.

- 802.11n/ac : cette option permet uniquement aux clients sans fil équipés de cartes sans fil 802.11n ou 802.11ac de se connecter au périphérique WAP.

Étape 3. (Facultatif) Choisissez une bande sans fil dans la liste déroulante Wireless Band Selection (Sélection de bande sans fil). Les options sont les suivantes :

- 20 MHz : cette option limite l'utilisation de la sélection de bande sans fil à une bande de 20 MHz. Il fournit le meilleur débit pour les périphériques prenant en charge la connectivité sans fil N.

- 20/40 MHz : cette option permet aux périphériques existants qui prennent en charge la connectivité sans fil N et aux périphériques qui prennent en charge la bande 40 MHz de se connecter au WAP. La bande 20/40 MHz permet des débits de données plus élevés, mais laisse moins de bandes disponibles pour les autres périphériques 2,4 GHz et 5 GHz. Il permet la meilleure connexion pour un environnement sans fil avec des adaptateurs mixtes.

- 80 MHz : cette option limite l'utilisation de la sélection de bande sans fil à une bande de 80 MHz. Il fournit un débit optimal pour les périphériques qui utilisent des adaptateurs sans fil ac.

Note: Dans cet exemple, 20/40 MHz est sélectionné.

Étape 4. (Facultatif) Choisissez un canal dans la liste déroulante Canal. Les options sont Auto, 36, 44, 149 et 157.

Note: Dans cet exemple, Auto est sélectionné.

Étape 5. (Facultatif) Choisissez un profil de planificateur dans la liste déroulante. Cela vous permet de contrôler l'intervalle de temps pendant lequel les radios seront opérationnelles.

Note: Dans cet exemple, aucun profil de planificateur n'est configuré.

Étape 6. Click Save.

Vous devez maintenant avoir correctement configuré les paramètres radio de base 5 GHz sur votre point d'accès WAP125.