Objectif

Le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) est utilisé pour la gestion, le dépannage et la maintenance du réseau. SNMP enregistre, stocke et partage des informations à l'aide de deux logiciels clés : un système de gestion de réseau (NMS) qui s'exécute sur des périphériques de gestion et un agent qui s'exécute sur des périphériques gérés.

SNMP v1 est la version originale de SNMP qui ne dispose pas de certaines fonctionnalités et fonctionne uniquement sur les réseaux TCP/IP, tandis que SNMP v2 est une version améliorée de v1. Les protocoles SNMP v1 et v2c doivent être choisis uniquement pour les réseaux qui utilisent SNMPv1 ou SNMPv2c. SNMP v3 est la norme SNMP la plus récente et répond à de nombreux problèmes de SNMP v1 et v2c. En particulier, il répond à de nombreuses vulnérabilités de sécurité de v1 et v2c. SNMP v3 permet également aux administrateurs de passer à une norme SNMP commune.

Les interruptions sont des messages qui alertent le gestionnaire SNMP d'une situation sur le réseau. Les demandes d'informations (informs) sont des pièges qui incluent une demande de confirmation de réception de la part du gestionnaire SNMP. Les notifications peuvent indiquer une authentification utilisateur incorrecte, des redémarrages, la fermeture d'une connexion, la perte de connexion à un routeur voisin, un point d'accès sans fil ou d'autres événements importants.

Cet article explique comment configurer les paramètres SNMPv2c sur le WAP125.

Pour savoir comment configurer les paramètres SNMPv3, cliquez Note:ici.

Périphériques pertinents

- WAP125

- WAP581

Version du logiciel

- 1.0.0.5 - WAP125

- 1.0.0.4 - WAP581

Configuration des paramètres SNMPv2c

Configuration des paramètres SNMP

Note: Les options de menu peuvent varier en fonction du modèle exact du WAP que vous utilisez. Les images ci-dessous proviennent du WAP125.

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web du point d'accès sans fil et sélectionnez Configuration système > Gestion.

Étape 2. Sous SNMP Settings, cochez la case SNMP Enable.

Étape 3. Entrez un numéro de port UDP (User Datagram Protocol) dans le champ UDP Port. L'agent SNMP recherche les demandes d'accès sur ce port. Il est défini par défaut à 161. La plage valide est comprise entre 1025 et 65535.

Dans cet exemple, 161 est utilisé.Note:

Étape 4. Entrez le nom de la communauté SNMP dans le champ Communauté en lecture seule. Il crée une communauté en lecture seule qui est utilisée pour accéder aux informations de l'agent SNMP. La chaîne de communauté envoyée dans le paquet de requête envoyé par l'expéditeur doit correspondre à la chaîne de communauté sur le périphérique de l'agent.  La chaîne par défaut pour la lecture seule est publique.

Dans cet exemple, la valeur par défaut est utilisée. Le nom de communauté en lecture seule sert de mot de passe, ce qui donne l'autorisation de récupérer des informations uniquement.Note:

Étape 5. Dans le champ Read-write Community, saisissez un nom de communauté SNMP. Il crée une communauté en lecture-écriture qui est utilisée pour accéder aux informations de l'agent SNMP. Seules les demandes des périphériques qui s'identifient avec ce nom de communauté sont acceptées. Il s'agit d'un nom créé par l'utilisateur. La valeur par défaut est private.

Note: Dans cet exemple, private est utilisé. Le nom de communauté en lecture-écriture sert de mot de passe, ce qui donne l'autorisation de récupérer et de modifier des informations. Il est conseillé de changer le nom de la communauté en quelque chose de plus personnalisé afin d'éviter les attaques de sécurité de la part d'étrangers.

Configuration des paramètres SNMPv2c

Étape 6. Cliquez sur le bouton droit SNMP Settings.

Étape 7. Cliquez sur l'onglet SNMPv2c pour configurer les paramètres SNMPv2c.

Étape 8. Dans la zone Management Station, choisissez une méthode dans laquelle les stations peuvent accéder au WAP via SNMP. Les options sont les suivantes :

- All : toutes les stations ont accès au WAP via SNMP. Si cette option est sélectionnée, passez à l'étape 11.

- User Defined : ensemble de demandes SNMP définies auxquelles l'accès est accordé. Si cette option est choisie, passez à l'étape suivante.

Dans cet exemple, User Defined est utilisé.Note:

Étape 9. Dans le champ Adresse/nom IPv4 NMS, saisissez une adresse de serveur NMS (Network Management System) ou DNS (Domain Name System) au format IPv4 (xxx.xxx.xxx.xxx). Il s'agit de l'adresse qui exécutera, obtiendra et définira les requêtes aux périphériques gérés.

Un DNS est une base de données distribuée dans laquelle vous pouvez mapper les noms d’hôtes aux adresses IP via le protocole DNS à partir d’un serveur DNS. Chaque adresse IP unique peut avoir un nom d'hôte associé. Un nom d’hôte DNS peut être composé de plusieurs étiquettes et chaque étiquette est séparée par un point.

Un NMS est un outil ou un programme utilisé par un administrateur pour recevoir des messages SNMP.

Dans cet exemple, un NMS de 192.168.2.126 est utilisé.Note:

Étape 10. Dans le champ NMS IPv6 Address/Name, saisissez une adresse NMS ou une adresse de serveur DNS au format IPv6 (xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx). Il s'agit de l'adresse qui exécutera, obtiendra et définira les requêtes aux périphériques gérés.

Dans cet exemple, fdce:223e:c00d:d00d:afaf:0000:0000:0000 est utilisé.Note:

Étape 11. Dans le champ Trap Community sous SNMPv2c Trap Settings, saisissez le nom de communauté de l'interruption.

Dans cet exemple, snmptraps.foo.com est utilisé comme nom de communauté Trap.Note:

Étape 12. Cochez la case d'une entrée de nom d'hôte dans la table de destination des interruptions pour activer la modification.

Vous pouvez configurer jusqu'à trois adresses IP/nom d'hôte.Note:

Étape 13. Dans la liste déroulante Host IP Address Type, sélectionnez une version IP. Les options sont les suivantes :

- IPv4 : quatrième génération ou version du schéma d'adressage IP (Internet Protocol) qui suit le format xxx.xxx.xxx.xxx.

- IPv6 : sixième génération ou version du schéma d'adressage IP qui suit le format xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx.

Étape 14. Dans le champ Hostname/IP Address, saisissez une adresse IPv4 ou IPv6 qui recevra les interruptions SNMP.

Pour cet exemple, 192.168.2.202 est utilisé.Note:

Étape 15. Cliquez sur .

Vous devez maintenant avoir correctement configuré les paramètres SNMPv2c sur les WAP125 et WAP581.