Objectif

R. Un point d’accès sans il (WAP) désigne un dispositif de réseautage qui permet à d’autres appareils Wi-Fi de se connecter à un réseau câblé. Au lieu d’utiliser des fils et des câbles pour connecter chaque ordinateur ou périphérique du réseau, il est possible d’installer un WAP, qui constitue une solution plus pratique, plus sécurisée et plus économique.

La configuration d’un réseau sans fil offre de nombreux avantages pour vous et votre petite entreprise.

Ce réseau est plus facile à configurer qu’un réseau filaire.
- Et plus pratique d’accès.

- En effet, il est moins compliqué d’ajouter de nouveaux utilisateurs dans le réseau.

- Il offre aux utilisateurs plus de flexibilité pour rester en ligne même lorsqu’ils se déplacent d’un endroit du bureau à un autre.

- Les utilisateurs invités peuvent avoir accès à Internet en utilisant simplement un mot de passe.

- La protection du réseau sans fil peut être configurée même si le réseau est visible au public en configurant une sécurité sans fil maximale.

- Il est possible de segmenter les utilisateurs, tels que les invités et les employés, en créant des réseaux locaux virtuels (VLAN) pour protéger les ressources et les actifs de votre réseau.

Il existe différents objectifs pour la configuration d’un réseau sans fil à l’aide d’un WAP. Avec un WAP, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

Créer un réseau sans fil dans votre réseau filaire existant.
- Étendre la portée et la puissance du signal de votre réseau sans fil pour fournir une couverture sans fil complète et éliminer les zones mortes, en particulier dans les grands espaces de bureaux ou dans des bâtiments.

- Accepter les périphériques sans fil dans un réseau câblé.

- Configurer les paramètres de vos points d’accès sans fil dans un seul appareil.

Cet article vise à vous montrer les différents types de configurations de réseau sans fil et leur utilisation.

Périphériques pertinents | Version du micrologiciel

- WAP121 | 1.0.6.5 (télécharger la dernière version)

- WAP131 | 1.0.2.8 (télécharger la dernière version)

- WAP150 | 1.0.1.7 (télécharger la dernière version)

- WAP321 | 1.0.6.5 (télécharger la dernière version)

- WAP351 | 1.0.2.8 (télécharger la dernière version)

- WAP361 | 1.0.1.7 (télécharger la dernière version)

- WAP371 | 1.3.0.3 (télécharger la dernière version)

- WAP551 | 1.2.1.3 (télécharger la dernière version)

- WAP561 | 1.2.1.3 (télécharger la dernière version)

- WAP571 | 1.0.0.17 (télécharger la dernière version)

- WAP571E | 1.0.0.17 (télécharger la dernière version)

Configurer un réseau sans fil à l’aide d’un WAP

Vous trouverez ci-dessous différents types de configuration de réseau sans fil. Cliquez sur l’un des liens en fonction de vos préférences de réseau :

1. Ajout d’un réseau sans fil à un réseau filaire existant

2. Connexion de plusieurs points d’accès ensemble par le système de distribution sans fil (WDS)

3. Configuration de la mise en grappe des points d’accès sans fil

4. Configuration du pont de groupe de travail

1. Ajout d’un réseau sans fil à un réseau filaire existant

L’ajout d’un WAP à votre réseau filaire existant est utile pour prendre en charge les périphériques qui sont uniquement capables d’établir une connexion sans fil. Cela revient à créer dans votre réseau filaire existant un autre réseau uniquement pour les périphériques sans fil.

L’ajout d’un WAP dans le réseau existant revient à joindre deux réseaux pour former un réseau unique pour les périphériques filaires et sans fil, comme illustré dans le schéma ci-dessous.

Pour savoir comment ajouter un réseau sans fil à un réseau filaire existant, cliquez ici.

2. Connexion de plusieurs points d’accès ensemble par le système de distribution sans fil (WDS)

WDS vous permet de connecter plusieurs points d’accès ensemble. WDS permet aux points d’accès connectés de communiquer entre eux via une connexion sans fil. Cette fonctionnalité permet aux clients en itinérance de vivre une expérience parfaitement intégrée. Cela facilite la gestion de plusieurs réseaux sans fil et réduit la quantité de câbles nécessaires pour se connecter aux réseaux.

Le WAP peut servir de point d’accès unique en mode point à point, de pont point à multipoint ou de répéteur. En mode répéteur, un WAP peut établir une connexion entre d’autres points d’accès éloignés les uns des autres. Il agira simplement comme un répéteur sans fil. Les clients sans fil peuvent se connecter à ce répéteur. Un système de rôle WDS peut être comparé au rôle du répéteur.

Dans l’exemple qu’illustre le schéma ci-dessus, une connexion WDS est configurée entre les points d’accès WAP121 et WAP321.

Consignes de configuration de WDS :

1. WDS fonctionne uniquement avec des paires spécifiques de périphériques WAP Cisco. Les paires sont indiquées ci-dessous.

- WAP121 avec WAP321

- WAP131 avec WAP351

- WAP150 avec WAP361

- WAP551 avec WAP561

- Plusieurs WAP371

- Plusieurs WAP571

- Plusieurs WAP571E

2. Vous ne pouvez avoir qu’une seule liaison WDS dans une paire de périphériques. Autrement dit, une adresse de contrôle d’accès au support (MAC) distant ne peut apparaître qu’une seule fois sur la page WDS pour un WAP particulier.

3. Les périphériques doivent avoir les mêmes paramètres pour la radio, le mode IEEE 802.11, la bande passante du canal et le canal.

4. La sélection de canal doit être spécifiée et non définie sur Auto.

Pour savoir comment configurer WDS sur votre WAP, cliquez sur l’un des liens ci-dessous, selon l’appareil que vous utilisez :

- WAP121, WAP321, WAP371, WAP551 et WAP561

- WAP131, WAP351, WAP150 et WAP361

- WAP571 et WAP571E

3. Configuration de la mise en grappe des points d’accès sans fil

La mise en grappe se produit lorsque plusieurs WAP sont réunis dans le même réseau. Cette technologie avancée leur permet de travailler ensemble de manière dynamique et simplifie la mise en réseau sans fil.  Vous serez en mesure de configurer et de gérer un réseau sans fil en grappe en tant qu’entité unique, sans avoir à configurer et à reconfigurer les paramètres de chaque point d’accès séparément. Jusqu’à dix WAP peuvent être regroupés dans un réseau sans fil.

Le WAP agit comme un émetteur et un récepteur de signaux radio de réseau local sans fil (WLAN), offrant une plus grande portée sans fil et la possibilité de prendre en charge plus de clients sur un réseau.

Avantages de la mise en grappe des points d’accès sans fil :

- Permet d’économiser le coût d’un contrôleur sans fil.

- Réduit les coûts d’exploitation en économisant des heures de travail du personnel technique (interne ou externalisé).

- Renforce la sécurité.

- Augmente la productivité en améliorant l’itinérance.

- Améliore les performances des applications

Consignes de configuration d’une grappe par la configuration d’un point unique :

Une grappe ne peut être créée que parmi le même modèle de deux WAP ou plus, chacun ayant une configuration de point unique activée et faisant référence au même nom de configuration de point unique.
1. Vous pouvez modifier les paramètres de configuration de point unique uniquement lorsque la configuration de point unique est désactivée.

2. Le nom de grappe n’est pas envoyé aux autres WAP qui appartiennent à une grappe. Vous devez configurer le même nom sur chaque périphérique membre de la grappe.

3. Le nom de grappe doit être unique pour chaque configuration de point unique que vous configurez sur le réseau.

4. La configuration de point unique fonctionne uniquement avec les WAP qui utilisent le même type d’adressage IP. Les périphériques ne seront pas regroupés si les versions IP ne sont pas similaires.

5. Vous ne pouvez pas activer la configuration de point unique si le système de distribution sans fil (WDS) est activé.

Pour savoir comment configurer la mise en grappe des WAP, cliquez ici.

4. Configuration du pont de groupe de travail

La fonction de pont de groupe de travail permet au point d’accès sans fil (WAP) de relier le trafic entre un client distant et le réseau local sans fil (LAN) qui est connecté en mode pont de groupe de travail. Le périphérique WAP associé à l’interface distante est appelé interface de point d’accès, tandis que le périphérique WAP associé au réseau local sans fil est appelé interface d’infrastructure. Le pont de groupe de travail permet aux périphériques qui n’ont que des connexions filaires de se connecter à un réseau sans fil. Le mode pont de groupe de travail est recommandé comme solution de rechange lorsque la fonction de système de distribution sans fil (WDS) n’est pas disponible.

La topologie ci-dessus illustre un modèle de pont de groupe de travail. Les périphériques filaires sont attachés à un commutateur, qui se connecte à l’interface LAN du WAP. Le WAP agit comme une interface de point d’accès et se connecte à l’interface d’infrastructure.

Pour savoir comment configurer le mode pont de groupe de travail, cliquez ici.