Objectif

L'association QoS (Quality of Service) offre un contrôle supplémentaire sur certains aspects QoS de l'interface sans fil et Ethernet. Il permet également de contrôler la quantité de bande passante qu’un client individuel est autorisé à envoyer et à recevoir. Vous pouvez utiliser la page Client QoS Global Settings pour activer ou désactiver la fonctionnalité QoS sur un point d'accès sans fil (WAP). Lorsqu'elles sont désactivées, les configurations de limitation de débit et DiffServ sont globalement désactivées. Lorsque cette option est activée, vous pouvez également activer ou désactiver le mode QoS du client sur des points d'accès virtuels (VAP) ou Ethernet particuliers.

Cet article vise à vous montrer comment activer les paramètres globaux de QoS du client sur un point d'accès sans fil.

Périphériques pertinents

- WAP131

- WAP150

- WAP351

- WAP361

- WAP571

- WAP571E

Version du logiciel

- 1.0.1.7 - WAP150, WAP361

- 1.0.2.8 - WAP131, WAP351

- 1.0.0.17 - WAP571, WAP571E

Activer la QoS du client

Étape 1. Si vous utilisez le WAP571 ou WAP571E, connectez-vous à l'utilitaire Web et choisissez Client QoS > Global Settings.

Si vous utilisez le WAP131, WAP150, WAP351 ou WAP361, connectez-vous à l'utilitaire Web et choisissez Quality of Service > Global Settings.

Étape 2. Cochez la case Activer le mode QoS du client.

Si vous utilisez le WAP131, WAP150, WAP351 ou WAP361, cochez la case Activer le mode QoS.

Étape 3. Click Save.

Vous devez maintenant avoir activé les paramètres globaux QoS sur votre WAP.