Objectif

La qualité de service (QoS) vous permet de hiérarchiser le trafic pour différentes applications, différents utilisateurs ou différents flux de données. Il peut également être utilisé pour garantir des performances à un niveau spécifié, affectant ainsi la QoS du client. La qualité de service est généralement affectée par les facteurs suivants : gigue, latence et perte de paquets.

Cet article vous guide dans la configuration de la QoS sur votre point d'accès sans fil.

Périphériques pertinents

- Série WAP100

- Série WAP300

- Série WAP500

Version du logiciel

- 1.0.6.2 : WAP121, WAP321

- 1.0.1.4 : WAP131, WAP351

- 1.2.0.2 : WAP371, WAP551, WAP561

Configurer QoS

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web du point d'accès sans fil.

Étape 2. Cliquez sur Wireless > QoS.

Remarque : pour WAP351 et WAP131, accédez à Wireless > Quality of Service.

Étape 3. (Facultatif) Choisissez l’option Radio appropriée dans la zone Radio.

Remarque : la zone radio est disponible sur les WAP131, WAP351, WAP371, WAP551 et WAP561.

Étape 4. Sélectionnez l'option appropriée dans la liste déroulante Modèle EDCA (Enhanced Distributed Channel Access).

- WFA Defaults :  cette fonction définit les valeurs par défaut de Wi-Fi Alliance (WFA) pour le périphérique WAP et la station EDCA, qui sont les meilleures pour le trafic général et mixte.

- Optimisé pour la voix — Cette fonctionnalité définit les meilleures valeurs pour le périphérique WAP et la station EDCA qui sont les meilleures pour le trafic voix.

- Personnalisé : cette option vous permet de spécifier des paramètres en fonction de vos préférences.

Remarque : si vous choisissez Personnalisé dans la liste déroulante, passez à l'étape 5. Sinon, passez à l'étape 6.

Étape 5. Configurez les paramètres dans la zone WAP EDCA.

- Data 0 (Voice) :  file d'attente de priorité élevée, délai minimal. Les données sensibles au temps, telles que la VoIP et les médias de diffusion en continu, sont automatiquement envoyées à cette file d'attente.

- Données 1 (Vidéo) : file d'attente de priorité élevée, délai moyen. Les données sensibles au temps, telles que les données vidéo, sont automatiquement envoyées à cette file d'attente.

- Données 2 (au mieux) : file d'attente de priorité moyenne, débit moyen et délai. La plupart des données IP traditionnelles sont envoyées à cette file d'attente.

- Données 3 (Arrière-plan)  File d'attente de priorité la plus basse, débit élevé. Les données en masse qui nécessitent un débit maximal et qui ne sont pas sensibles au temps sont envoyées à cette file d'attente. (données FTP, par exemple).

- Arbitrage Inter-Frame Space — Temps d'attente pour les trames de données. Le temps d'attente est mesuré en tranches. Les valeurs valides pour AIFS sont comprises entre 1 et 255.

- Minimum Contention Window : entrée de l'algorithme qui détermine le délai d'attente (fenêtre) d'interruption aléatoire initial pour la nouvelle tentative de transmission.

- Cette valeur est la limite supérieure (en millisecondes) d'une plage à partir de laquelle le temps d'attente de réémission temporisée aléatoire initial est déterminé.

- Le premier nombre aléatoire généré est un nombre compris entre 0 et le nombre spécifié ici.

- Si le premier délai d'attente de réémission aléatoire expire avant l'envoi de la trame de données, un compteur de tentatives est incrémenté et la valeur de réémission aléatoire (fenêtre) est doublée. Le doublement se poursuit jusqu'à ce que la taille de la valeur de réémission temporisée aléatoire atteigne le nombre défini dans la fenêtre Maximum Contention.

- Les valeurs valides sont 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511 ou 1024. Cette valeur doit être inférieure à celle de la fenêtre Maximum Contention.

- Maximum Contention Window : limite supérieure (en millisecondes) du doublement de la valeur de réémission temporisée aléatoire. Ce doublement se poursuit jusqu'à ce que la trame de données soit envoyée ou que la taille de la fenêtre de conflit maximale soit atteinte.

- Une fois la taille maximale de la fenêtre de contention atteinte, les tentatives se poursuivent jusqu'à ce qu'un nombre maximal de tentatives autorisées soit atteint.

- Les valeurs valides sont 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511 ou 1024. Cette valeur doit être supérieure à celle de la fenêtre Contention minimale.

- Maximum Burst (WAP uniquement) : paramètre WAP EDCA qui s'applique uniquement au trafic circulant du WAP vers la station client. Cette valeur spécifie (en millisecondes) la longueur de rafale maximale autorisée pour les rafales de paquets sur le réseau sans fil. Une rafale de paquets est un ensemble de trames multiples transmises sans informations d’en-tête. La réduction des frais généraux se traduit par un débit plus élevé et de meilleures performances. Les valeurs valides sont comprises entre 0,0 et 999.

Étape 6 : Cliquez sur Save.

Vous devez maintenant avoir correctement configuré la QoS sur votre point d'accès sans fil.