Objectif

La qualité de service (QoS) vous permet de hiérarchiser le trafic pour différentes applications, utilisateurs ou flux de données. Il peut également être utilisé pour garantir les performances à un niveau spécifié, affectant ainsi la qualité de service du client. La qualité de service est généralement affectée par les facteurs suivants : gigue, latence et perte de paquets.

Cet article vous explique comment configurer la QoS sur votre point d'accès sans fil.

Périphériques pertinents

- Gamme WAP100

- Gamme WAP300

- Gamme WAP500

Version du logiciel

- 1.0.6.2 - WAP121, WAP321

- 1.0.1.4 - WAP131, WAP351

- 1.2.0.2 - WAP371, WAP551, WAP561

Configurer QoS

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web du point d'accès sans fil.

Étape 2. Cliquez sur Wireless > QoS.

Pour WAP351 et WAP131, accédez à Note:Wireless > Quality of Service.

Étape 3. (Facultatif) Sélectionnez l'option Radio appropriée dans la zone Radio.

Note: La zone Radio est disponible sur les modèles WAP131, WAP351, WAP371, WAP551 et WAP561.

Étape 4. Sélectionnez l'option appropriée dans la liste déroulante EDCA(Enhanced Distributed Channel Access)Template.

- WFA Defaults —   Cette fonction définit les valeurs par défaut de la Wi-Fi Alliance (WFA) pour le périphérique WAP et la station EDCA qui conviennent le mieux au trafic général et mixte.

- Optimized for Voice : cette fonctionnalité définit les meilleures valeurs pour le périphérique WAP et la station EDCA qui sont les meilleures pour le trafic vocal.

- Personnalisé : cette option vous permet de spécifier des paramètres en fonction de vos préférences.

Note: Si vous choisissez Personnaliser dans la liste déroulante, passez à l'étape 5. Sinon, passez à l'étape 6.

Étape 5. Configurez les paramètres dans la zone EDCA WAP.

- Données 0 (voix) :  file d'attente de priorité élevée  délai minimal. Les données sensibles au temps, telles que la VoIP et les médias en continu, sont automatiquement envoyées à cette file d'attente.

- Données 1 (vidéo) : file d'attente de priorité élevée, délai moyen. Les données sensibles au temps telles que les données vidéo sont automatiquement envoyées à cette file d'attente.

- Data 2 (Best Effort) : file d'attente de priorité moyenne, débit moyen et délai. La plupart des données IP traditionnelles sont envoyées à cette file d'attente.

- Données 3 (Arrière-plan) :  file d'attente  priorité la plus faible, débit élevé. Les données en masse qui nécessitent un débit maximal et qui ne sont pas sensibles au temps sont envoyées à cette file d'attente. (Données FTP, par exemple).

- Espace inter-trames d'arbitrage —  Temps d'attente des trames de données. Le temps d'attente est mesuré en logements. Les valeurs valides pour AIFS sont comprises entre 1 et 255.

- Minimum Contention Window : entrée de l'algorithme qui détermine le délai d'attente initial de réémission aléatoire (fenêtre) pour une nouvelle tentative de transmission.

- Cette valeur correspond à la limite supérieure (en millisecondes) d'une plage à partir de laquelle le temps d'attente initial de réémission aléatoire est déterminé.

- Le premier nombre aléatoire généré est un nombre compris entre 0 et le nombre spécifié ici.

- Si le premier délai d'attente de retour arrière aléatoire expire avant l'envoi de la trame de données, un compteur de nouvelle tentative est incrémenté et la valeur de retour arrière aléatoire (fenêtre) est doublée. Le doublement se poursuit jusqu'à ce que la taille de la valeur de réémission aléatoire atteigne le nombre défini dans la fenêtre Contention maximale.

- Les valeurs valides sont 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511 ou 1024. Cette valeur doit être inférieure à la valeur de la fenêtre Contention maximale.

- Maximum Contention Window : limite supérieure (en millisecondes) pour le doublement de la valeur de réémission aléatoire. Ce doublement se poursuit jusqu'à ce que la trame de données soit envoyée ou que la taille de fenêtre de conflit maximale soit atteinte.

- Une fois la taille maximale de la fenêtre de conflit atteinte, les nouvelles tentatives se poursuivent jusqu'à ce qu'un nombre maximal de nouvelles tentatives autorisées soit atteint.

- Les valeurs valides sont 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511 ou 1024. Cette valeur doit être supérieure à la valeur de la fenêtre Contention minimale.

- Maximum Burst (WAP uniquement) : paramètre EDCA WAP qui s'applique uniquement au trafic qui circule du WAP vers la station client. Cette valeur spécifie (en millisecondes) la longueur de rafale maximale autorisée pour les rafales de paquets sur le réseau sans fil. Une rafale de paquet est un ensemble de plusieurs trames transmises sans informations d’en-tête. La réduction des frais généraux entraîne une augmentation du débit et de meilleures performances. Les valeurs valides sont comprises entre 0,0 et 999.

Étape 6 : Click Save.

Vous devez maintenant avoir correctement configuré la qualité de service sur votre point d'accès sans fil.