Objectif

Le redémarrage ou le redémarrage du point d'accès sans fil (WAP) supprime les journaux stockés dans la mémoire volatile. Ce processus est effectué lorsque certaines modifications des paramètres nécessitent un redémarrage ou si le WAP ne répond pas ou ne démarre pas correctement. En revanche, la réinitialisation des paramètres par défaut du WAP efface toutes les configurations définies par l'utilisateur et restaure les paramètres d'origine du périphérique. Une réinitialisation est recommandée si la plupart des paramètres WAP doivent être reconfigurés.

Cet article vise à vous montrer comment redémarrer et réinitialiser votre WAP aux paramètres d'usine par défaut.

Périphériques pertinents

- Gamme WAP100

- Gamme WAP300

- Gamme WAP500

Version du logiciel

- 1.0.6.5 - WAP121, WAP321

- 1.0.2.8 - WAP131, WAP351

- 1.0.1.7 - WAP150, WAP361

- 1.3.0.3 - WAP371

- 1.2.1.3 - WAP551, WAP561

- 1.0.0.17 - WAP571, WAP571E

Redémarrer le point d'accès sans fil

Il existe deux façons de redémarrer le WAP :

- Redémarrage matériel

- Redémarrer via l'utilitaire Web

Note: Les images peuvent varier en fonction du modèle exact de votre WAP. Les images ci-dessous proviennent du WAP321.

Redémarrage matériel

Vous pouvez redémarrer le matériel du périphérique de deux manières :

- Mettez le périphérique hors tension en appuyant sur le bouton POWER lorsque le périphérique est connecté à la prise de courant.

Note: Le bouton POWER ne fonctionne que si le périphérique utilise un adaptateur secteur. Si l'alimentation est alimentée par PoE (Power over Ethernet), débranchez votre connexion Ethernet pendant trois secondes, puis rebranchez-la.

- Appuyez sur le bouton Réinitialiser pendant environ trois secondes ou jusqu'à ce que les voyants s'éteignent.

Redémarrer via l'utilitaire Web

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web de votre WAP et choisissez Administration > Reboot.

Étape 2. Cliquez sur le bouton Reboot.

Étape 3. Cliquez sur OK dans la fenêtre de confirmation.

Vous devez avoir redémarré votre périphérique.

Rétablir les paramètres d'usine par défaut

Il existe deux façons de réinitialiser le WAP aux paramètres d'usine par défaut :

- Réinitialisation matérielle

- Réinitialiser via l'utilitaire Web

Réinitialisation du matériel

Étape 1. Appuyez sur le bouton Reset pendant plus de 10 secondes jusqu'à ce que les voyants s'éteignent.

Étape 2. Relâchez le bouton Reset lorsque les voyants redémarrent.

Réinitialiser via l'utilitaire Web

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web de votre WAP et choisissez Administration > Reboot.

Étape 2. Cliquez sur le bouton Reboot To Factory Default.

Étape 3. Cliquez sur OK dans la fenêtre de confirmation.

Vous devez maintenant rétablir les paramètres d'usine par défaut de votre périphérique.