Objectif

Un SSID (Service Set Identifier) est le nom de réseau d'un réseau sans fil diffusé par un point d'accès. Lorsqu'un périphérique sans fil recherche dans la zone les réseaux sans fil auxquels il peut se connecter, il détecte les réseaux sans fil de sa plage via leurs noms de réseau ou leurs SSID. La diffusion du SSID est activée par défaut ; toutefois, vous pouvez également choisir de le désactiver à des fins de sécurité. De cette manière, votre réseau sans fil ne sera pas détecté par les périphériques sans fil de votre région.

Cet article vous guide sur la façon de désactiver avec succès la diffusion SSID sur votre point d'accès pour plus de sécurité.

Périphériques pertinents

- Gamme WAP100

- Gamme WAP300

- Gamme WAP500

Version du logiciel

- 1.0.1.4 - WAP131, WAP351

- 1.0.6.2 - WAP121, WAP321

- 1.2.0.2 - WAP371, WAP551, WAP561

Désactiver la diffusion SSID

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web et choisissez Wireless > Networks.

Note: Dans les images ci-dessous, l'utilitaire Web du WAP131 est utilisé comme exemple.

Étape 2. Sélectionnez la radio à laquelle appartient le SSID que vous souhaitez désactiver.

Étape 3. Dans la zone Virtual Access Points (SSID), cochez la case correspondant au réseau pour modifier ses paramètres.

Étape 4. Cliquez sur le bouton Edit.

Étape 5. Décochez la case sous Diffusion SSID.

Étape 6. Click Save.

Vous devez maintenant avoir désactivé correctement la diffusion SSID du réseau sans fil.