Objectif

IPv6 est la dernière mise en oeuvre du protocole IP utilisé pour acheminer le trafic sur Internet. IPv6 traite de la question de l'espace d'adressage IP limité et est conçu pour remplacer IPv4.

L'objectif de cet article est de vous montrer comment configurer les périphériques WAP131 et WAP351 pour utiliser des adresses IPv6 et un tunnel IPv6.

Périphériques pertinents

· WAP131

· WAP351

Version du logiciel

•V 1.0.0.39

Configuration des paramètres d'adresse IPv6

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et accédez à LAN > IPv6 Setting. La page IPv6 Setting apparaît :

Étape 2. Dans le champ Type de connexion IPv6, choisissez comment le WAP obtiendra une adresse IPv6 en sélectionnant la case d'option correspondante.

Les options disponibles sont définies comme suit :

· DHCPv6 : l'adresse est attribuée par un serveur DHCPv6.

· Static IPv6 : saisissez manuellement l'adresse IPv6.

Étape 3. (Facultatif) Cochez la case Mode d'administration IPv6 si vous souhaitez activer l'accès de gestion IPv6 au WAP.

Étape 4. (Facultatif) Cochez la case Mode d'administration de la configuration automatique IPv6 si vous souhaitez que le WAP apprenne ses adresses IPv6 et sa passerelle par le biais d'annonces de routeur reçues sur le port LAN.

Étape 5. Si vous avez sélectionné Static IPv6 à l'étape 2, saisissez l'adresse IP statique dans le champ Static IPv6 Address. Si DHCPv6 a été sélectionné à l'étape 2, vous pouvez ignorer cette étape.

Étape 6. Si vous avez sélectionné Static IPv6 à l'étape 2, saisissez la longueur de préfixe de l'adresse IPv6 statique dans le champ Static IPv6 Address Prefix Length. Ce préfixe détermine la partie réseau de l'adresse IP et est similaire à un masque de sous-réseau à partir d'IPv4. La vitesse est comprise entre 0 et 128. Si DHCPv6 a été sélectionné à l'étape 2, vous pouvez ignorer cette étape.

Le champ Static IPv6 Address Status indique l'état de l'adresse IPv6 statique. Les états suivants peuvent être affichés :

· Opérationnel : l'adresse statique a été vérifiée comme unique sur le réseau local et est utilisable.

· indicatif : l'adresse statique est en cours de vérification pour vérifier son unicité sur le réseau. Dans cet état, l'adresse n'est pas utilisable

· vide (aucune valeur) : aucune adresse IP statique n'est attribuée ou l'adresse attribuée n'est pas opérationnelle.

Le champ Adresses globales autoconfigurées IPv6 répertorie toutes les adresses IPv6 qui ont été attribuées automatiquement au périphérique WAP.

Le champ Adresse locale de liaison IPv6 affiche l'adresse IPv6 utilisée par la liaison locale. Il n'est pas configurable et est attribué à l'aide du processus de découverte de voisin IPv6.

Étape 7. Si vous avez sélectionné Static IPv6 à l'étape 2, entrez une adresse IPv6 dans le champ Default IPv6 Gateway à utiliser comme adresse de passerelle par défaut, sinon passez à l'étape 8.

Étape 8. Si vous avez sélectionné DHCPv6 à l'étape 2, sélectionnez la case d'option dans le champ Serveurs de noms de domaine IPv6 pour savoir comment attribuer les serveurs DNS.

Les options disponibles sont définies comme suit :

· dynamique : les serveurs de noms DNS sont appris dynamiquement via DHCPv6.

· Manual : spécifiez manuellement jusqu'à deux serveurs de noms DNS IPv6 dans les champs fournis.

Étape 9. Si vous avez sélectionné Manual à l'étape 8 ou Static IPv6 à l'étape 1, saisissez deux serveurs de noms DNS IPv6 dans les champs fournis. Sinon, vous pouvez ignorer cette étape.

Configuration d'un tunnel IPv6 à l'aide d'ISATAP

Les périphériques WAP 351 et WAP 131 prennent en charge le protocole ISATAP (Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol). ISATAP permet au WAP de transmettre des paquets IPv6 encapsulés dans des paquets IPv4 sur le LAN. Avec ce protocole, le WAP peut communiquer avec des hôtes IPv6 distants même si le réseau local qui les connecte ne prend pas en charge IPv6.

Le WAP agit en tant que client ISATAP. Un hôte ou un routeur ISATAP doit être connecté au réseau local pour établir un tunnel. Pour plus d'informations sur ISATAP sur les RV180 et RV180W, reportez-vous à l'article Configuration de tunnel ISATAP (Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol) sur les routeurs RV180 et RV180W.

Étape 1. Dans le champ ISATAP Status, cochez la case enable si vous voulez activer le mode administratif ISATAP sur le périphérique WAP. Cela permettra au trafic IPv6 provenant du WAP d'être transmis sur un réseau IPv4.

Étape 2. Entrez l'adresse IP ou le nom DNS du routeur ISATAP dans le champ ISATAP Capable Host. La valeur par défaut est “ isatap ”.

Étape 3. Pour spécifier la fréquence à laquelle le WAP doit envoyer des requêtes DNS pour tenter de résoudre un nom d'hôte ISATAP dans une adresse IP, entrez une durée en secondes dans le champ Intervalle de requête ISATAP. La plage valide est comprise entre 120 et 3600.

Étape 4. Dans le champ Intervalle de sollicitation ISATAP, spécifiez la fréquence (en secondes) à laquelle le périphérique WAP doit envoyer des messages de sollicitation de routeur aux routeurs ISATAP que le WAP découvre via les messages de requête DNS. Le périphérique WAP envoie des messages de sollicitation de routeur uniquement lorsqu'il n'existe aucun routeur ISATAP actif. La valeur par défaut est de 120 secondes.

Lorsque le tunnel est établi, l'Note:adresse locale de liaison IPv6 ISATAP et l'adresse globale IPv6 ISATAP s'affichent sur la page.

L'adresse locale de liaison IPv6 ISATAP est votre adresse IPv6 locale qui n'est pas routable. Cette adresse est utilisée pour les connexions de réseau local.

L'adresse globale IPv6 ISATAP est votre adresse IPv6 globale qui est routable dans le monde et utilisée pour le trafic Internet.

Étape 5. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications.

Étape 6. Une fenêtre Confirmer s'affiche pour vous avertir que vous êtes peut-être déconnecté et que vos paramètres sans fil sont sur le point d'être mis à jour. Cliquez sur OK pour continuer.