Objectif

Le nouveau micrologiciel fournit des mises à niveau régulières du périphérique, notamment des fonctionnalités et des améliorations de sécurité. Parfois, un nouveau micrologiciel omet un paramètre d'un ancien micrologiciel. Dans le cas des points d'accès WAP121 et WAP321, les paramètres Telnet et SSH ont été désactivés dans un nouveau micrologiciel.

Ce document explique comment rétrograder le micrologiciel sur les WAP121 et WAP321

Remarque : la mise à niveau du micrologiciel de vos produits peut entraîner une perte de performances et de sécurité. Faites-le à vos propres risques.

Périphériques pertinents

· WAP121

· WAP321

Versions logicielles

•1.0.4.4

•1.0.4.2

•1.0.3.4

•1.0.2.3

•1.0.1.10

Rétrograder le micrologiciel sur le WAP121

Étape 1. Connectez-vous à l'assistant de l'utilitaire de configuration Web. Accédez à Administration > Upgrade Firmware. La page Upgrade Firmware s'ouvre :

Étape 2. Sélectionnez la méthode de transfert à utiliser lors du téléchargement d'un nouveau micrologiciel :

· HTTP/HTTPS : sélectionne la version du micrologiciel cible à charger sur votre périphérique à partir de votre ordinateur. Si vous avez sélectionné HTTP/HTTPS, passez à l'étape 3.

· TFTP : sélectionne la version du micrologiciel cible à charger sur votre périphérique à partir d'un serveur TFTP. TFTP est utile lorsque vous avez plusieurs périphériques WAP différents que vous voulez exécuter sur le même micrologiciel. Si vous avez sélectionné TFTP, passez à l'étape 4.

Étape 3. Si vous avez sélectionné HTTP/HTTPS, sélectionnez Parcourir pour localiser le micrologiciel vers lequel vous souhaitez effectuer la mise à niveau. Une liste des microprogrammes téléchargeables pour le WAP121 se trouve ici et le WAP321 ici. Après avoir sélectionné votre version du micrologiciel, passez à l'étape 6.

Étape 4. Dans le champ Nom du fichier source, saisissez le nom du fichier à charger sur le périphérique.

Étape 5. Dans le champ TFTP Server IPv4 Address (Adresse IPv4 du serveur TFTP), saisissez l'adresse IP du serveur à partir duquel vous allez prendre le micrologiciel.

Remarque : le serveur TFTP IPv4 peut être différent de celui illustré ci-dessus.

Étape 6. Cliquez sur le bouton Mettre à niveau en bas de l'écran.

Remarque : cette opération peut prendre quelques minutes. N'actualisez pas la page ou accédez à une autre page lors de sa mise à niveau.