Objectif

La configuration par point unique permet de contrôler le service sans fil sur plusieurs périphériques. Il est utilisé pour créer un cluster de périphériques sans fil. Une fois le cluster créé, d'autres points d'accès sans fil peuvent rejoindre le cluster. Une fois le cluster terminé, tous les périphériques partagent leurs informations telles que les paramètres VAP, QoS et radio pour réduire les interférences et optimiser la bande passante du réseau. Une seule configuration de point unique peut être créée pour chaque interface radio du périphérique.

Pour plus d'informations sur la configuration par point unique, cliquez ici.

Cet article explique comment configurer un point unique sur les points d'accès WAP121 et WAP321.

Remarque : Les règles suivantes doivent être suivies avant la configuration :

· Un cluster ne peut être créé que parmi le même modèle de périphériques WAP. WAP121 et WAP321 ne peuvent pas former de cluster entre eux.

· Les périphériques WAP doivent se trouver dans le même réseau avec différents sous-réseaux et utiliser le même type d'adressage IP. Les périphériques configurés IPv6 et IPv4 ne peuvent pas former de cluster.

Périphériques pertinents

· WAP121

· WAP321

Version du logiciel

•1.0.4.2

Configuration par point unique

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Configuration par point unique > Points d'accès. La page Points d'accès s'ouvre :

Étape 2. (Facultatif) Pour identifier l'emplacement du périphérique, saisissez l'emplacement actuel du point d'accès dans le champ Emplacement.

Étape 3. Saisissez le nom du cluster dans le champ Nom du cluster.

Remarque : le nom du cluster doit être unique sur les périphériques qui se connectent au cluster et doit également être unique pour chaque configuration de point unique.

Étape 4. Sélectionnez la case d'option souhaitée dans le champ Clustering IP Version. Les options disponibles sont les suivantes :

· IPv4 : le cluster utilise une adresse IPv4.

· IPv6 : le cluster utilise une adresse IPv6.

Étape 5. Cliquez sur Activer la configuration par point unique pour activer la configuration par point unique, puis actualisez la page.

Le tableau affiche les emplacements, les adresses MAC et les adresses IP des points d'accès du cluster.

Étape 6. (Facultatif) Pour désactiver la configuration par point unique, cliquez sur Désactiver la configuration par point unique.

Pour d'autres articles sur ce sujet, cliquez sur les liens suivants :

- Configuration d'un point unique sur un point d'accès sans fil

- Présentation de la configuration par point unique sur WAP121 et WAP321

- Configurer un cluster sur un point d'accès sans fil (WAP) via la configuration par point unique

Afficher une vidéo relative à cet article...

Cliquez ici pour afficher d'autres présentations techniques de Cisco