Objectif

IPv6 est la norme d'adresse IP de nouvelle génération destinée à remplacer le format IPv4. IPv6 résout le problème de pénurie d'adresses en utilisant l'adressage 128 bits au lieu de l'adressage 32 bits utilisé dans IPv4. L'objectif de ce document est de configurer les paramètres IPv6 sur les points d'accès avec l'utilisation du protocole DHCPv6 (Dynamic Host Configuration Protocol version 6) ou des configurations statiques. Par défaut, le client DHCP sur le WAP121/WAP321 diffuse automatiquement les demandes d'informations réseau. Si vous voulez utiliser une adresse IPv6 statique, vous devez désactiver le client DHCPv6 et configurer manuellement l'adresse IPv6 et d'autres informations réseau.

Périphériques pertinents

· WAP121

· WAP321

Version du logiciel

•1.0.3.4

Configuration d'IPv6

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez LAN > IPv6 Addresses. La page Adresses IPv6 s'ouvre :

Étape 2. Sélectionnez le type de connexion IPv6 souhaité. Le type de connexion IPv6 indique au périphérique comment obtenir une adresse IPv6.

· DHCPv6 : le serveur DHCPv6 attribue l'adresse IPv6 au périphérique. Si vous choisissez l'option DHCPv6, accédez à DHCPv6.

· Static IPv6 : si vous voulez attribuer manuellement l'adresse IPv6 au périphérique. Si vous choisissez l'IPv6 statique, accédez à l'IPv6 statique.

Étape 3. (Facultatif) Si vous souhaitez autoriser l'accès de gestion IPv6 au point d'accès, cochez la case Activer dans le champ Mode d'administration IPv6.

Étape 4. (Facultatif) Si vous souhaitez connaître ses adresses IPv6 et sa passerelle par le biais d'annonces de routeur reçues sur le port LAN, cochez la case Activer dans le champ Mode d'administration de la configuration automatique IPv6. Les points d'accès peuvent avoir plusieurs adresses IPv6 configurées automatiquement.

DHCPv6

Étape 1. Cliquez sur DHCPv6 dans le champ Type de connexion IPv6 pour recevoir l'adresse IPv6 locale, la longueur de préfixe et la passerelle par défaut du serveur DHCP.

Étape 2. Sélectionnez les serveurs de noms DNS IPv6 souhaités. Le système de noms de domaine (DNS) est un protocole qui aide les périphériques à atteindre d’autres ordinateurs et réseaux privés via Internet, car il traduit les noms de domaine en leurs adresses IP respectives.

· dynamique : le serveur de noms DNS est attribué dynamiquement par DHCPv6.

· Manual : permet d'entrer manuellement les adresses du serveur DNS. Saisissez la ou les adresses du serveur DNS dans les champs IPv6 Domain Name Servers. Vous pouvez configurer jusqu'à deux serveurs de noms de domaine.

Étape 3. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les configurations.

IPv6 statique

Étape 1. Cliquez sur Static IPv6 dans le champ IPv6 connection Type pour attribuer manuellement une adresse IPv6 au point d'accès.

Étape 2. Saisissez l'adresse IPv6 souhaitée du point d'accès dans le champ Static IPv6 Address. Il s'agit d'une adresse IPv6 unique et aucun autre périphérique du réseau ne doit l'utiliser. Il s'agit d'une adresse IPv6 routable globale.

Étape 3. Entrez la longueur de préfixe de l'adresse statique dans le champ Static IPv6 Address Prefix Length. La longueur de préfixe est un entier compris entre 0 et 128 qui spécifie la partie réseau de l'adresse IP IPv6. Ceci est similaire au masque de sous-réseau dans IPv4. La longueur de préfixe par défaut est 0.

L'état de l'adresse IPv6 statique indique l'état de l'adresse IPv6. L'état de l'adresse IPv6 est divisé en 3 catégories, comme indiqué ci-dessous

· Opérationnel : l'adresse IPv6 est vérifiée en tant qu'adresse unique sur l'interface LAN et peut être utilisée sur l'interface.

· provisoire : l'adresse IPv6 ne peut pas être utilisée pour transmettre ou recevoir du trafic ordinaire s'il est à l'état provisoire. Le périphérique lance automatiquement un processus de détection d'adresse en double (DAD) lorsqu'une adresse IP statique est attribuée au périphérique.

· vide (aucune valeur) : aucune adresse IPv6 n'est attribuée.

Le champ Adresses globales autoconfigurées IPv6 s'affiche si une ou plusieurs adresses IPv6 sont attribuées automatiquement.

Le champ Adresse de liaison locale IPv6 affiche uniquement les adresses physiques locales d'un segment. L'adresse link-local est une adresse de monodiffusion IPv6 spécifique localement qui peut être configurée automatiquement sur n'importe quelle interface qui utilise le préfixe link-local FE80::/10.

Étape 4. Saisissez l'adresse IPv6 de la passerelle par défaut dans le champ Default IPv6 Gateway.

Étape 5. Saisissez la ou les adresses du serveur DNS dans les champs IPv6 Domain Name Servers. Vous pouvez configurer jusqu'à deux serveurs de noms de domaine. Le système de noms de domaine (DNS) est un protocole qui aide les périphériques à atteindre d’autres ordinateurs et réseaux privés via Internet, car il traduit les noms de domaine en leurs adresses IP respectives.

Étape 6. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les configurations effectuées.