Objectif

L'objectif de ce document est de configurer les paramètres IPv4 sur le périphérique WAP. Cette configuration permet d'attribuer une adresse IP via le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ou manuellement. Par défaut, le client DHCP sur le WAP121/WAP321 diffuse automatiquement les demandes d'informations réseau. En l'absence de serveur DHCP sur le réseau, il utilise l'adresse IP par défaut. Si vous voulez utiliser une adresse IP statique, vous devez désactiver le client DHCP et attribuer manuellement l'adresse IP et d'autres informations réseau.

Périphériques pertinents

- WAP121

- WAP321

Version du logiciel

- 1.0.3.4

Paramètres IPv4

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration du point d'accès et choisissez LAN > VLAN et IPv4 Address. La page VLAN and IPv4 Address s'affiche. Faites défiler jusqu'à la zone IPv4 Settings.

Étape 2. Sélectionnez la case d'option souhaitée pour choisir le type de connexion. Le type de connexion indique au périphérique comment obtenir une adresse IP.

· DHCP : le serveur DHCP attribue l'adresse IP au périphérique. Si vous choisissez l'option DHCP, accédez à DHCP.

· Static IP : si vous voulez attribuer l'adresse IPv4 manuellement au périphérique. Si vous choisissez une adresse IP statique, accédez à Adresse IP statique.

DHCP

Étape 1. Cliquez sur la case d'option souhaitée dans le champ Domain Name Servers. Le système de noms de domaine (DNS) est un protocole qui aide les périphériques à atteindre d’autres ordinateurs et réseaux privés via Internet, car il traduit les noms de domaine en leurs adresses IP respectives. Les valeurs possibles sont les suivantes :

· Dynamic : demande des adresses de serveur DNS principal et secondaire à partir du serveur DHCP.

· Manual : saisissez manuellement les adresses IP du serveur DNS dans les champs Domain Name Servers. Vous pouvez saisir jusqu'à deux adresses IP de serveur DNS, mais la seconde est facultative.

Étape 2. Cliquez sur Save pour enregistrer les paramètres.

IP statique

Étape 1. Saisissez une adresse IP pour le point d'accès dans le champ Static IP Address. L'adresse IP que vous attribuez ne doit pas avoir été attribuée à d'autres périphériques du même réseau.

Étape 2. Saisissez le masque de sous-réseau du réseau dans le champ Subnet Mask (Masque de sous-réseau). Le masque par défaut est basé sur la classe d’adresse IP que vous choisissez ou est basé sur le nombre de sous-réseaux que vous utilisez pour le réseau

Étape 3. Saisissez l'adresse IP de la passerelle par défaut dans le champ Default Gateway. Une passerelle par défaut est le noeud du réseau informatique que le réseau utilise pour acheminer lorsqu’une adresse IP ne correspond à aucune autre route. La passerelle par défaut transfère ensuite le trafic de manière appropriée. La passerelle par défaut est généralement un routeur.

Étape 4. Saisissez l'adresse IP du serveur DNS (Domain Name System) dans les champs Domain Name Server. Le système de noms de domaine (DNS) est un protocole qui aide les périphériques à atteindre d’autres ordinateurs et réseaux privés via Internet, car il traduit les noms de domaine en leurs adresses IP respectives. Le fournisseur d'accès à Internet (FAI) fournit généralement cette adresse. Vous pouvez également ajouter une autre adresse IP de serveur DNS dans l'autre champ fourni, mais il est facultatif.

Étape 5. Cliquez sur Save pour enregistrer les paramètres.