Objectif

La qualité de service (QoS) permet au périphérique réseau de fournir un meilleur service au trafic réseau sélectionné. Il permet de hiérarchiser le trafic en fonction du type de données. Les données sensibles de délai (telles que les données vocales et les flux en direct) sont plus prioritaires que les autres. Les paramètres de qualité de service sans fil vous aident à configurer les files d'attente de transmission pour un débit et des performances supérieurs lorsque le périphérique gère un trafic sans fil différencié.

Cet article explique comment configurer la qualité de service sans fil sur les points d'accès WAP121 et WAP321.

Périphériques pertinents

· WAP121

· WAP321

Version du logiciel

•1.0.3.4

Configuration Qos

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration du point d'accès et sélectionnez Wireless > QoS. La page QoS s'ouvre :

Étape 2. Sélectionnez le modèle souhaité dans la liste déroulante Modèle EDCA (Enhanced Distributed Channel Access). Les paramètres EDCA affectent le flux du trafic du WAP vers la station client. Les options disponibles sont les suivantes :

· WFA Defaults : fournit les valeurs par défaut de la WiFi Alliance (WFA) pour le périphérique WAP et la station EDCA qui conviennent le mieux au trafic général et mixte.

· Optimized for Voice : fournit les meilleures valeurs pour le périphérique WAP et la station EDCA qui sont les meilleures pour le trafic vocal.

· personnalisé : vous pouvez choisir les options EDCA souhaitées.

Si vous n'avez pas sélectionné Custom à l'étape précédente, passez à l'étape 6. Si vous avez choisi la personnalisation, suivez les étapes ci-dessous.Économiseur de temps :

Remarque : les tables EDCA WAP et EDCA Station ont les files d'attente suivantes qui sont définies pour différents types de données du périphérique WAP à la station EDCA et aussi de la station EDCA au périphérique WAP.

· données 0 (voix) : il s'agit d'une file d'attente à priorité élevée et à délai minimal, et des données telles que VoIP et le flux multimédia sont envoyées à cette file d'attente.

· données 1 (vidéo) : il s'agit d'une file d'attente à priorité élevée et à délai minimal, et des données sensibles au temps telles que la vidéo sont envoyées à cette file d'attente.

· données 2 (Best Effort) : il s'agit d'une file d'attente de priorité, de débit et de délai moyen, et la plupart des données IP traditionnelles sont envoyées à cette file d'attente.

Données · 3 (Arrière-plan) : file d'attente de priorité la plus basse mais avec un débit élevé. Les données qui ne sont pas sensibles au temps mais nécessitent un débit maximal sont envoyées à cette file d'attente.

Étape 3. La table EDCA WAP comporte les paramètres suivants qui peuvent être configurés lorsque Custom est sélectionné à l'étape 2.

Espace inter-trames · d'arbitrage — Il s'agit du temps d'attente des trames de données. Saisissez le délai d'attente mesuré en fonction du délai dans le champ Espace intertrame d'arbitrage. Le temps d'attente est le temps qu'un périphérique attend avant de retransmettre les données. Les valeurs sont comprises entre 1 et 255.

· fenêtre de conflit minimum — Il s'agit de l'entrée de la méthode qui détermine le délai d'attente initial de mise hors service. Sélectionnez l'heure d'interruption dans la liste déroulante Fenêtre de conflit minimale. Cette durée minimale est utilisée comme limite supérieure pour le nombre aléatoire généré. Si le délai d'interruption expire avant l'envoi de la trame de données, la valeur est incrémentée jusqu'à ce qu'elle atteigne la fenêtre de conflit maximale. Les valeurs sont 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511 ou 1024 secondes.

· fenêtre de conflit maximum — Il s'agit de la valeur temporelle permettant de doubler la valeur de réémission aléatoire. Sélectionnez l'heure d'arrêt dans la liste déroulante Maximum Contention Window. Si la trame de données n'est pas envoyée dans la limite de la valeur de retour arrière maximale, il y a quelques tentatives supplémentaires pour envoyer la trame de données. Si la trame de données n'est pas envoyée après plusieurs tentatives, la trame de données est abandonnée. Les valeurs sont 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511 ou 1024 secondes.

· rafale maximale : appliquée au trafic qui circule uniquement du périphérique WAP vers la station client. Il s'agit de la longueur de rafale maximale autorisée pour les paquets sans informations d'en-tête. Les valeurs sont comprises entre 0 et 999.

Étape 4. (Facultatif) Le WMM (Wi-Fi Multimedia) contrôle le flux de trafic entre le périphérique WAP et la station, ainsi que le flux de trafic entre la station client et le périphérique WAP. Pour activer les extensions WMM, cochez la case WMM (Wi-Fi Multimedia).

Si WMM n'est pas coché, passez à l'étape 6.Économiseur de temps :

Étape 5. La table EDCA de la station comporte les paramètres suivants qui peuvent être configurés si Custom est sélectionné à l'étape 2.

Espace inter-trames · d'arbitrage — Il s'agit du temps d'attente des trames de données. Saisissez le temps d'attente mesuré en fonction du temps d'attente dans le champ Espace intertrame d'arbitrage. Le temps d'attente est le temps qu'un périphérique attend avant de retransmettre les données. Les valeurs sont comprises entre 1 et 255.

· fenêtre de conflit minimum — Il s'agit de l'entrée de la méthode qui détermine le délai d'attente initial de mise hors service. Sélectionnez l'heure d'interruption dans la liste déroulante Fenêtre de conflit minimale. Cette durée minimale est utilisée comme limite supérieure pour le nombre aléatoire généré. Si le délai d'interruption expire avant l'envoi de la trame de données, la valeur est incrémentée jusqu'à ce qu'elle atteigne la fenêtre de conflit maximale. Les valeurs sont 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511 ou 1024 secondes.

· fenêtre Contention maximale : valeur de temps utilisée pour doubler la valeur de réémission aléatoire. Sélectionnez l'heure d'arrêt dans la liste déroulante Maximum Contention Window. Si la trame de données n'est pas envoyée dans la limite de la valeur de retour arrière maximale, il y a quelques tentatives supplémentaires pour envoyer la trame de données. Si la trame de données n'est pas envoyée après plusieurs tentatives, la trame de données est abandonnée. Les valeurs sont 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511 ou 1024 secondes.

· TXOP Limit : il s'agit du trafic du client au périphérique WAP. L'opportunité de transmission (TXOP) est l'intervalle de temps pendant lequel la station client a le droit de démarrer la transmission du support sans fil au point d'accès unifié. Les valeurs sont comprises entre 1 et 65535.

Étape 6. (Facultatif) Pour activer le périphérique WAP de sorte qu'il ne reconnaisse pas les trames de paquet et qu'il utilise QoSNoAck comme valeur de classe de service, cochez la case Pas d'accusé de réception.

Étape 7. (Facultatif) Pour activer l'ASPD (Automatic Power Save Delivery), méthode de gestion de l'alimentation recommandée lorsque les téléphones VoIP accèdent au réseau via le périphérique WAP, cochez la case UnScheduAutomatic Power Save Delivery.

Étape 8. Click Save.